LIBRARY 	CCSAMPLE 
 
EXETYPE 	WINDOWS 
 
STUB		'WINSTUB.EXE' 
 
DESCRIPTION	'Sample Custom Control Library' 
 
CODE		MOVEABLE DISCARDABLE 
DATA		MOVEABLE SINGLE 
 
HEAPSIZE	0 
 
EXPORTS 
	WEP				@1  RESIDENTNAME 
	TimerServer		@2 
	SizeMsgServer	@3 