LIBRARY 	CCLIB1

EXETYPE 	WINDOWS

STUB		'WINSTUB.EXE'

DESCRIPTION	'Custom Control Library 1'

CODE		MOVEABLE DISCARDABLE
DATA		MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE	0

EXPORTS
	WEP			@1  RESIDENTNAME
	ClockSrv	@2
	TimerSrv	@3
	ScrollSrv	@4
	SSFilter	@5
	SizeMsgSrv	@6
	LinesSrv	@7
