LIBRARY     WAIS
DESCRIPTION 'Wide Area Information Server DLL'
EXETYPE     WINDOWS
HEAPSIZE    20480
CODE        PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA        PRELOAD MOVEABLE SINGLE

IMPORTS     
            bind=WINSOCK.2
            closesocket=WINSOCK.3
            connect=WINSOCK.4
            getsockopt=WINSOCK.7
            htons=WINSOCK.9
            inet_addr=WINSOCK.10
            recv=WINSOCK.16
            select=WINSOCK.18
            send=WINSOCK.19
            setsockopt=WINSOCK.21
            shutdown=WINSOCK.22
            socket=WINSOCK.23
            gethostbyname=WINSOCK.52
            WSAGetLastError=WINSOCK.111
            WSAStartup=WINSOCK.115
            WSACleanup=WINSOCK.116
