Copyright: Mr.Pear's CDCheck v1.0beta, all rights reserved. Freeware


Mr.Pear’s CD Check v1.0beta

Úvodem

Vítejte v aplikaci CD Check, která slouží k snadnému testu bezchybnosti CD. Aplikace pracuje na principu čtení veškerých informací uležných v datové oblasti CD, tzn. (prázdné) čtení všech souborů uložených na CD. Jedná se v podstatě o stejný princip, jako při kopírování s tím rozdílem, že CD Check přečtená data nikam nezapisuje (pouze do paměti počítače po osmi-kilových blocích). Pokud nelze některou část souboru z média přečíst, jste na tuto skutečnost upozorněni spolu se jménem chybného souboru.

Základní popis panelu CDChecku

Základní panel CDChecku vypadá následovně:

V levé části panelu se nachází výběrové okno se seznamem přítomných jednotek v systému. Pevné jednotky (pevné disky – HDD), výměnné jednotky (zipy, jazzy apod.) a síťové jednotky jsou zobrazeny šedou barvou a není možné zaškrtnout políčko vedle jména jednotky. Pouze jednotky CD-ROM jsou zobrazeny klasicky a můžete si tak vybrat tu jednotku, ve které máte vloženo CD, které chcete testovat.

Pod seznamem se nachází tlačítka Start testu (které spustí samotný test), Obnovit (obnoví získané informace o jednotkách – pokud vyměníte CD v mechanice, pomocí tohoto tlačítka získáte informace o jeho jméně) a tlačítko pro Nápovědu.

Na pravé straně se nachází panel s informacemi o průběhu testu. Zde jsou zobrazeny veškeré informace, které se aktualizují během testu.

Zcela spodní část okna tvoří stavový pruh zobrazující informace o stavu CDChecku a o aktuálním čase.

Spuštění testu a jeho průběh

Test se spustí pomocí tlačítka Start testu.

V tomto okamžiku začne CD Check nejdříve zjištěním adresářové a souborové struktury – ve spodním stavovém pruhu se objeví zpráva “Zjišťuji strukturu adresářů a souborů…”. V této fázi prochází CDCheck veškeré adresáře a soubory na CD a zjišťuje si informace o nich. V druhé polovině tohoto kroku se zaktivuje první ukazatel průběhu a ukazuje průběh zjišťování informací o souborech (spodní ukazatel je v této fázi ještě neaktivní).

V této fázi není možné test ukončit.

Po zjištění informací o souborech se zaktualizují veškeré zobrazené informace a začne samotný test. CDCheck postupně bere veškeré soubory na CD a čte data v nich obsažená. Rychlost čtení a tím i průběh testu je nejvíce ovlivněn rychlostí mechaniky CD.

Vrchní ukazatel podává informaci o průběhu čtení dat jednoho souboru, druhý ukazatel podává informaci o průběhu čtení celého CD.

Nalezení chyby na médiu

V případě, že CDCheck není schopen přečíst data ze souboru, zobrazí dialogové okno “Chyba při čtení souboru”, který vypadá takto:

Soubor, který nešlo načíst je zobrazen v rámečku. Pomocí čtyř tlačítek můžete zvolit způsob, jakým se dále bude pokračovat:

Zkusit znovu – CDCheck se pokusí soubor načíst znovu. V případě, že se soubor podaří přečíst, bude se pokračovat dále jako by k chybě vůbec nedošlo, v opačném případě je opět zobrazen tento dialog.

Ukončit test – dojde k přerušení provádění testu. Chybný soubor se zapíše do seznamu, ale další soubory již nejsou testovány.

Pokračovat – soubor bude zapsán do seznamu chybných souborů a test bude pokračovat dalším souborem. V případě, že CDCheck narazí na další soubor, který nelze přečíst, bude tento dialog zobrazen znovu.

Pokračovat nonstop – to samé jako Pokračovat, s tím rozdílem, že se již nebude zobrazovat tento dialog pro další špatné soubory – veškeré soubory se zapíší do seznamu špatných souborů a do konce testu již nebude nutný zásah uživatele.

Dokončení testu

Pokud dojde k dokončení testu (a to jak manuálním, tak i automatickým při dokončení čtení všech dat) a byly během testu nalezeny některé špatné soubory, jste dotázáni, zda chcete vidět seznam právě s těmito soubory.

Po dokončení testu zůstávájí informace zobrazené na pravé části panelu nezměněny do spuštění nového testu.

Informace o aplikaci

CDCheck v1.0beta © 1999 Mr.Pear of TRS Corporation, all rights reserved.

Send me any suggestions to : mrpear@post.cz