カタログ

カタログの概要

カタログする際の一般的な規則について

カタログのテクニックについて

カテゴリとサブカテゴリの作成

ドラッグ&ドロップを使用したカタログ

[カタログする]コマンドを使用したカタログ

カテゴリの編集

レコード情報の更新


カタログの概要
カタログ

カタログの概要

この章では、オリジナルファイルのカタログに関する概要を説明します。カタログするとは、レコードを作成し、場合によってはそのレコードをカテゴリにまとめることで、オリジナルファイルの情報を統合する手順を意味します。

ファイルをカタログに追加してレコードを作成すると、元のデジタルメディアファイルに関するさまざまな情報（ファイル名、ファイルの場所、ファイル形式、解像度など）を見ることができます。カテゴリを使用して直感的で使いやすい階層グループにレコードを組織化できます。

Cumulusのあるコンピュータに保存されたファイルをカタログすると、Cumulusはそのコンピュータのオペレーティングシステム(MacintoshまたはWindows)に合わせてファイル名とパスを自動的に調整します。

カタログする前にカタログする際の一般的な規則をよく検討し、またカタログオプションの設定がカタログの動作方法に直接影響することに注意してください。

次の2つの方法でレコードをカタログできます。

オリジナルファイルをWindowsエクスプローラまたはデスクトップからカタログウィンドウへドラッグ&ドロップ

[カタログする]コマンドを使用

この他に、Visual Basicまたはその他のOLE準拠プログラミングツールを使って、プロセスを自動化することもできます。

  関連項目


カタログする際の一般的な規則について
カタログ

カタログする際の一般的な規則について

・	Cumulusの利用計画を作成する

ファイル管理の担当者を決定したら、Cumulusをどのように使用するかを決定します。

・	論理的なファイルの名前付け規則を作成する

効果的なファイルの名前付けの規則を作成すると、大幅に時間を節約することができます。ファイル名は、そのファイルの内容をすぐに特定できるものが適しています。規則が非常に複雑になる場合は、名前付け規則の一覧を作成して配布してください。

・	ファイルを論理的に構成されたフォルダに整理する

オリジナルをディレクトリにまとめる場合、将来のプロジェクトおよびアーカイブ要件を考慮してください。オリジナルはプロジェクト別またはタイプ別（ビデオ、オーディオ、グラフィックス、およびレイアウトファイル）に分類し、次に形式別に分類することができます。たとえば、VideoというフォルダにQuickTime、AVI、またはMPEGなどのサブフォルダを作成できます。

オリジナルをカタログする前に編成することによって、簡単なワンステップでカテゴリとレコードを同時に作成するCumulusの機能を利用できます。詳細は「自動作成されたカテゴリについて」を参照してください。

・	論理的なレコードの名前付け規則を作成する

ファイルをカタログする際には、オリジナルファイルの名前がレコード名として自動的に付けられます。ただし、[レコードプロパティ]ウィンドウを使用して、レコード名を変更することができます。最大で31文字（英語では63文字）のレコード名を使用することができます。

要求に合わせて、論理的なレコードの名前付け規則を作成してください。たとえば、プロジェクトに番号を付けて管理している場合は、場合によってはその番号をレコード名に含める必要があります(例 プロジェクト12345 ABC株式会社)。また、後で検索するときのために、直観的にわかる情報を含む名前(例 ジョブ番号や保管場所)を作成することも考慮してください。

管理責任者以外のユーザが誤ってレコード名を付けることを防止してください。そうしないと、カタログしたユーザにしか理解できない、暗号のようなレコード名が含まれたカタログが作成されます。

・	体系的なカタログ手順を作成する

体系的なカタログ化手順を作成することで、ファイルの名前付け、ディレクトリの整理、レコードの名前付けが、カタログする際に常に一貫したものになります。長期的にみれば、これによりカタログがより使いやすくなります。

  関連項目


自動的に作成されるカテゴリについて
カタログ

カタログする際の一般的な規則について

自動的に作成されるカテゴリについて

ファイルをカタログすると、オリジナルファイルのパスが新しいカテゴリとして自動的に作成されます。これらのカテゴリは、手動で作成したカテゴリとは異なり、カテゴリフォルダのアイコンに小さなフォルダ記号が表示されています。

プロジェクトまたはファイル形式ごとに分割して整理したフォルダを使用して、ファイルを前もって整理している場合は、この機能を使用して1回の手順で簡単にファイルをカタログする(つまり、レコードとオリジナルファイルのフォルダ構造のリストを作成する)ことができます。

この機能は、パスをオリジナルファイルに対応させます。したがって、これを使用して元のファイルをすばやく簡単に見つけることもできます。このオプションを有効または無効にする際の詳細は、「フォルダ名をカテゴリ登録する」を参照してください。

  関連項目


カタログのテクニック
カタログ

カタログのテクニック

以下の2つの一般的なテクニックのうちいずれかを使用します。

・	先にオリジナルを編成する

この方法では、まずオリジナルを論理的なフォルダ構造に編成してから、ファイルをどこに保存するかを決定します。フォルダはWindowsエクスプローラからカタログウィンドウにドラッグ&ドロップできます。その結果、パスをオリジナルファイルにマップする新規カテゴリが自動的に作成されます。

・	カテゴリを作成し、カタログする

この方法では、カテゴリを使ってレコードを編成できます。効率のよい、よく考慮されたカテゴリ構造を作成して、オリジナルファイルをカタログし、該当するカテゴリをレコードに登録します。

オリジナルをカタログする場合、次のいずれかの方法を使用できます。

Windowsエクスプローラからドラッグ&ドロップ

［カタログする］コマンド

  関連項目


カテゴリとサブカテゴリの作成
カタログ

カテゴリとサブカテゴリの作成

カタログには、カテゴリとレコードの両方の作成が必要です。カテゴリは、カタログ編成上のバックボーンです。効率的な編成および分類システムと強力なレコード検索システムは、カテゴリによって与えられます。

カテゴリを作成する前に、まずレコードをどのように編成および分類したいのかを決定します。たとえば、「動物」というカタログがある場合、共通の動物グループを説明するカテゴリ（鳥類、猫、犬、ねずみなど）を設定できます。

新しいカテゴリを作成するには、以下の手順に従います。

1.	[カテゴリ]メニューから[新規カテゴリを作成]を選択します。

[カテゴリ]という名前の新しいカテゴリが強調表示されます。

2.	新しいカテゴリ名を入力し、ENTERキーを押します。最大125文字（英語で255文字）のカテゴリ名を付けることができます。

新しいカテゴリ名が登録されます。

3. 	必要なカテゴリをすべて作成するまで、手順1および2を繰り返します。

サブカテゴリを作成するには、以下の手順に従います。

1.	[カテゴリ]メニューから[サブカテゴリを作成]を選択します。

[カテゴリ]という名前の新しいカテゴリが強調表示されます。

2.	新しいカテゴリ名を入力し、ENTERキーを押します。最大125文字（英語で255文字）のカテゴリ名を付けることができます。

3.	必要なカテゴリをすべて作成するまで、手順1および2を繰り返します。

4. 	次に、新しいカテゴリを適切な場所に配置します。カテゴリを移動するには、そのカテゴリを選択して、適切な「親」カテゴリまでドラッグします。

複数のカテゴリを選択するにはCtrlキーを、一連のカテゴリを選択するには、SHIFTキーを押しながら、範囲の最初のカテゴリと最後のカテゴリをハイライトします。

  関連項目


ドラッグ＆ドロップを使用したカタログ
カタログ

ドラッグ＆ドロップを使用したカタログ

Cumulusでは、Windowsのエクスプローラまたはデスクトップからカタログウィンドウにファイル(またはフォルダ全体)をドラッグ&ドロップして、ファイルをカタログすることができます。

ドラッグ&ドロップによりファイルをカタログするには、以下の手順に従います。

1.	Cumulusを起動し、カタログを開きます.。

2.	Windowsのエクスプローラを起動します。

3.	ウィンドウが見やすいように、CumulusアプリケーションウィンドウおよびWindowsのエクスプローラのサイズおよび配置を調整します。

4.	Windowsのエクスプローラで、カタログするファイルを特定します。

5.	カタログするファイルまたはフォルダをクリックします。

6.	選択したファイルまたはフォルダをCumulusのカタログウィンドウにドラッグ&ドロップします。特定のカテゴリを付けてカタログしたい場合は、登録したいカテゴリ名にドラッグ&ドロップします。

カタログ作業が終了すると、Cumulusの表示は以下のようになります。

・	カタログウィンドウに新しいレコードが表示される

・	オリジナルファイルのパス(場所)を反映した新しいカテゴリが表示される

Cumulusが自動的に作成するカテゴリ は、カテゴリ名の冒頭にあるフォルダの形をしたアイコンの中に表示される小さなフォルダ記号で簡単に区別することができます。デフォルトでは、Cumulusはレコード名のフィールドにファイル名を付けます。レコード情報(レコード名)の変更に関する詳細は、「レコードプロパティの変更」を参照してください。

  関連項目


[カタログする]コマンドを使用したカタログ
カタログ

[カタログする]コマンドを使用したカタログ

ファイルのカタログは、[カタログする]コマンドを使用して行うこともできます。ファイルのドラッグ&ドロップ と比較すると、2つの制限があります。

1回につき1つのファイルまたはフォルダをカタログすることができる

手動でファイルに既存のカテゴリを登録することができない。

デフォルトでは、ファイルをカタログする際に、オリジナルファイルのパスを反映したカテゴリが自動的に作成されます。

ファイルを先に整理しておくと、1回の手順で簡単にレコードとカテゴリを同時に作成することができます。

[カタログする]コマンドを使用して新しいレコードを作成するには、以下の手順に従います。

1.	Cumulusを起動し、カタログを開きます。

2.	[ファイル]メニューから[カタログする]を選択します。

[カタログする]ダイアログボックスが表示されます。

3.	[ファイルの場所]ボックスで、カタログするファイルを特定します。

4.	ファイルを1つずつカタログするか、フォルダの内容をまとめてカタログすることができます。

・	ファイルを1つずつカタログするには、各ファイルをクリックして[開く]をクリックします。

・	フォルダの内容をまとめてカタログするには、[ファイルの場所]フィールドでそのフォルダをすべてクリックし、[すべてをカタログ]をクリックします。

カタログが終了すると、Cumulusの表示は以下のようになります。

・	カタログウィンドウに新しいレコードが表示される

・	オリジナルファイルのパス(場所)を反映した新しいカテゴリが表示される

デフォルトでは、Cumulusはレコード名のフィールドにファイル名を付けます。レコード情報(レコード名)の変更に関する詳細は、「レコードプロパティの変更」を参照してください。

  関連項目


カテゴリの編集
カタログ

カテゴリの編集

カテゴリリストウィンドウでは、以下のようなことができます。

レコードにカテゴリを登録する

カテゴリ名の編集

[カテゴリ]ポップアップメニューの使用

カテゴリの削除

カテゴリのエイリアスを作成することでカテゴリのクロスリファレンスを作成する

  関連項目


レコードにカテゴリを登録する
カタログ

カテゴリの編集

レコードにカテゴリを登録する

レコードには複数のカテゴリを登録できます。

レコードにカテゴリを登録するには以下の手順に従います。

1.	レコードを選択します。

複数のレコードを同時に選択するには、CTRLキーを押したまま選択します。連続したレコードを選択するには、SHIFTキーを押したまま選択します。

2.	選択したレコードを登録したい一つのカテゴリ名にドラッグ&ドロップします。

  関連項目


カテゴリ名の編集
カタログ

カテゴリの編集

カテゴリ名の編集

カテゴリ名を編集するには、カテゴリ名をクリックして反転させ、新しい名前を入力します。[編集]メニューのオプション([取り消し]、[カット]、[ペースト]、[削除]、[すべてを選択])または[カテゴリ]ポップアップメニューを使用してカテゴリ名を編集することもできます。

  関連項目


[カテゴリ]ポップアップメニューの使用
カタログ

カテゴリの編集

[カテゴリ]ポップアップメニューの使用

カテゴリポップアップメニューには、以下のオプションへのショートカットがあります。

コマンド	説明
オリジナルを表示	エイリアスが選択されている場合、このオプションを選択すると、オリジナルカテゴリが表示されます。
エイリアスを表示	選択したカテゴリにエイリアスがある場合、このオプションを選択するとそのエイリアスが表示されます。
カテゴリで検索	選択したカテゴリが登録されたすべてのレコードを表示します。
該当ファイルをコピー	選択したカテゴリを持つレコードのオリジナルファイルを指定された場所にコピーします。
階層表示する	選択したカテゴリの階層構造を表示します。
階層表示しない	現在選択されているカテゴリの階層構造を非表示にします。
新規カテゴリを作成	新規カテゴリを作成します。
カテゴリ名を検索	リスト内のカテゴリを検索できます。
すべてを階層表示する	すべてのカテゴリの階層構造を表示します。
すべてを階層表示しない	すべてのカテゴリの階層構造を非表示にします。
[カテゴリ]ポップアップメニューを表示するには、以下の手順に従います。

1.	カテゴリ名を選択します。

2.	右マウスボタンをクリックします。

  関連項目


カテゴリのエイリアスの作成
カタログ

カテゴリの編集

カテゴリのエイリアスの作成

エイリアスと呼ばれる仮想クロスリファレンスのカテゴリを作成できます。エイリアスは、そのフォルダアイコン内に矢印が表示されています。

カテゴリのエイリアスを使用して、カテゴリを相互に関連付けることができます。たとえば、「昆虫」と「食物」という2つのカテゴリがある場合を考えます。「食物」というカテゴリには、「蜂蜜」というサブカテゴリが含まれています。「昆虫」というカテゴリには、「ミツバチ」というサブカテゴリが含まれています。カテゴリのエイリアスを作成することで、「ミツバチ」と「蜂蜜」の間に仮想的なクロスリファレンスを作成することができます。.

食物	昆虫
蜂蜜	ミツバチ
カテゴリのエイリアス-ミツバチ	カテゴリのエイリアス-蜂蜜
このようなクロスリファレンスを作成すると、カテゴリ「蜂蜜」で検索するだけで「蜂蜜」と「ミツバチ」の両方のレコードを検索できます。エイリアスを含めたカテゴリ検索を行う/行わないは、エイリアスを検索で設定できます。

カテゴリのエイリアスを作成するには、以下の手順に従います。

1.	カテゴリリストウィンドウで、エイリアスを作成したいカテゴリを選択します。

2.	[カテゴリ]メニューから[エイリアスを作成]を選択します。

カテゴリのエイリアスが表示されます。カテゴリのエイリアスのフォルダアイコンには、小さな矢印記号が表示されます。

3.	カテゴリのエイリアスを該当する場所までドラッグします。

  関連項目


カテゴリの削除
カタログ

カテゴリの編集

カテゴリの削除

カテゴリフォルダが不要になったときは、そのカテゴリを削除することができます。自動的に作成したカテゴリが不要になった場合でも以下の3つの方法でファイルの場所を特定できます。

・	[レコードプロパティ]ダイアログボックスと[オリジナル]タブを表示して場所を探す。

・	レコードを選択して[レコード]メニューから[オリジナルを開く]を選択する。

・	[検索ツールバー]を使用してフォルダ名を検索する。

カテゴリを削除するには、以下の手順に従います。

1.	カテゴリ名の左側にあるフォルダをクリックして、削除するカテゴリを選択します。

2.	[カテゴリ]メニューから[カテゴリを削除]を選択します。

操作を確認するためのダイアログボックスが表示されます。

3.	[OK]または[キャンセル]をクリックします

  関連項目


レコード情報の更新
カタログ

レコード情報の更新

オリジナルファイルにアクセスできる場合は、既存のレコードを更新することで、オリジナル自身の持つレコード情報(サムネイル、解像度、サイズなど)を変更することができます。レコードを更新すると、ファイルが変更されている場合は、サムネイルが再度作成され、[レコードプロパティ]ウィンドウに表示されるこれらの情報がすべて更新されます。

既存のレコードの情報を更新するには、以下の手順に従います。

1.	カタログウィンドウで、更新するレコードを選択します。

2.	[レコード]メニューから[更新]を選択します。

3. 	サブメニューから[強制更新]を選択します。

  関連項目


Cumulus Desktop/Desktop Plus
Cumulus Browser

CumulusBrowserは、グラフィック、ページレイアウト、プレゼンテーション、サウンド、ビデオファイルなど、事実上あらゆる形式のデジタルメディアを編成、追跡、プレビュー、コピー、移動、注釈、アーカイブできるため、デジタルならびにメディアのプロのニーズにも応えることができます。つまり、情報の管理や制御を通じてデジタルメディアをメディア資産に変化させるのです。また、ファイルを効率良く追跡、配置、検索することで、クオリティの向上をはじめワークフローの改善を実現できるので、個々のユーザだけでなく、企業全体の貴重な時間や費用を削減するツールでもあります。

不明な用語については、用語集を参照してください。

以下のトピックで、Cumulus の概要を説明します。

•	Cumulusのしくみ

•	オンラインヘルプの使用

•	ウィンドウメニューコマンドの使用

•	テクニカルサポート

•	共通タスクの参照先


Cumulusのしくみ
Cumulus Browser

Cumulusのしくみ

グラフィックス、出版、およびマルチメディア産業においては、イメージ、グラフィック、ページレイアウト、サウンド、およびビデオファイルなど、事実上あらゆるタイプのデジタルファイルがオリジナルファイルとなり得ます。Cumulusでは、オリジナルファイルを容易に編成し、アクセスできます。はじめに必要なのは、基本概念をいくつか理解しておくことだけです。

Cumulusは、カタログと呼ばれるファイル内でオリジナルファイルを追跡します。オリジナルファイルをカタログすると、レコードと呼ばれるカタログエントリが作成されます。レコードの検索を容易にするため、Cumulusではレコードをカテゴリと呼ばれる論理グループに編成および分類します。

レコードがカタログされると、各レコードをサムネイルと呼ばれる小さな画像またはテキストのリストとして表示できます。レコードはCumulus内で検索され、探していたレコードが見つかったら、そのオリジナルファイルをプレビュー、コピー、または新しい場所に移動することができます。

その他に製品版のDesktop Plusには次のような利点があります。

•	Microsoftの Visual Basicまたはその他のｨOLE準拠プログラミングツールを使って、基本プログラム機能を自動化することができます。

•	Cumulus Browser を使って、カタログをCD-ROMまたはその他のリムーバブルメディア（Syquest、Jaz、Zip、またはMOカートリッジなど）で配布することができます。

•	Cumulus Internet Media Serverを使って、カタログをインターネットで共有および配布することができます。

  関連項目


オンラインヘルプの使用
Cumulus Browser

オンラインヘルプの使用

ヘルプの項目を参照するには、[ヘルプ]メニューから[目次]を選択します。ヘルプの項目のリストが表示されます。

さらに、[wwwで情報を見る]ボタンをクリックすると、開発元のCanto社のWebサイトに接続して、情報やソフトウェアの更新を受けることができます。

用語に関するヘルプを有効にするには、以下の手順に従います。

1.	情報を表示するオプションをクリックします。

2.	F1を押します。

  関連項目


ウィンドウのメニューコマンドの使用
Cumulus Browser

ウィンドウのメニューコマンドの使用

ウィンドウメニューのコマンドを使って、Cumulusで開いたウィンドウを整列できます。

新規ウィンドウ	アクティブウィンドウと同じ内容で新しいウィンドウを複数開くことができます。Cumulus Browserの同時に開くことのできるウィンドウの制限は、このコマンドでは関係ありません。1つのウィンドウの内容を変更すると、同じデータを含む他のすべてのウィンドウに変更が反映されます。新規ウィンドウを開くと、それがアクティブウィンドウとなり、他の開いたウィンドウの最前面に表示されます。複数の開いたウィンドウを表示するには、ウィンドウメニューから[重ねて表示]または[並べて表示]コマンドを使用します。
アイコンの整列	メインウィンドウの下部に、最小化されたウィンドウのアイコンを整列します。メインウィンドウの下の方にウィンドウを開くと、アイコンがそのウィンドウの下に隠れるため、一部または全部のアイコンが見えなくなることがあります。
重ねて表示	複数の開いたウィンドウを重ねて整列します。
並べて表示	複数の開いたウィンドウを重ならないように整列します。
分割	カテゴリリストウィンドウとレコードウィンドウの境界線の位置を動かすことができます。


テクニカルサポート
Cumulus Browser

テクニカルサポート

Cumulus開発元Canto Software、およびCanto Software日本代理店シーアールシーシステム株式会社では、ロイヤリティフリーで配布されるCumulus Browserに対するサポートは一切行なっておりません。

プログラムのご使用およびトラブルに関するご質問に関しては[トラブルシューティング]と[ご質問の前に]をご参照下さい。


共通タスクの参照先
Cumulus Browser

共通タスクの参照先

希望するタスク	参照先
ステータス名をレコードへ割り当てる	レコードステータスの使用
カタログする	カタログ方法
テクニカルサポートに連絡する	テクニカルサポートおよび ご質問に際して
カタログ・オプションの設定をする	カタログ・オプションの設定
Cumulusアプリケーション設定をする	アプリケーション設定のカスタマイズ
レコード・プロパティを表示する	レコード・プロパティのカスタマイズ
基本プログラム機能について学習する	基本操作
Cumulus Browserについて学習する	Cumulus Browserの使用
Internet Media Serverについて学習する	Cumulus Internet Media Server
オリジナルを検索、コピー、移動、削除、または編集する	オリジナルの管理
カタログされたオリジナルをプレビューする	カタログされたオリジナルのプレビュー
情報を印刷する	情報の印刷
他のユーザがCumulusをその作業環境にどのように統合しているか調べる	サンプルシナリオの使用
情報を検索する	検索
リファレンスを更新または確認する	リファレンスの確認
レコードを更新する	レコードの更新
  関連項目


Cumulusの管理

次のことができます。

•	Cumulusのユーザ登録

•	カタログの作成

•	新規カタログを作成して開く

•	カタログの追加

•	カタログ設定の変更

•	カタログのバックアップ

•	バックアップしたカタログのリストア

•	削除されたレコードの復活

•	カタログの圧縮

•	管理情報を表示してカタログのログを保存

•	カタログのコピー

•	カタログの分割

•	カタログの結合

•	カタログのアーカイブ

•	カタログの修復

•	Cumulusの自動化

Desktop Plusまたは製品版のCumulus Networkをお持ちの場合は、次の操作もできます。

•	[カタログへのアクセス]ダイアログボックスの使用

•	サーバへのログオン

•	クライアントの接続解除

問題の解決方法については、[トラブルシューティング]および[テクニカルサポート]を参照してください。

  関連項目


Cumulusのユーザ登録
Cumulusの管理

Cumulusのユーザ登録

Cumulus Browserは、ロイヤリティフリーのプログラムです。Cumulus Browserそのもののユーザ登録を行う必要はありません。

  関連項目


カタログの作成
Cumulusの管理

カタログの作成

カタログの作成に必要なステップは以下のとおりです。

1.	[カタログへのアクセス]ダイアログボックスで[新規]をクリックしてください。

[カタログ作成]ダイアログボックスが表示されます。

2.	[パス名]フィールドにカタログを保存するディレクトリ名を入力してください。

3.	[カタログ名]フィールドに、オプションのカタログ名を入力してください。

ファイルの名称が覚えにくい場合や、使用しているOSの命名規則が厳しい場合は、別称としてカタログ名を割り当てておくと便利です。

4.	[OK]をクリックしてください。

次の操作も行うことができます。

•	カタログの構成

•	アプリケーション設定のカスタマイズ

•	カタログオプションの設定

次のような状況が発生した場合には、複数のカタログを作成することができます。

•	オリジナルファイルが論理的に無関係のグループに分類される場合。

•	カタログファイルサイズが大きくなりすぎた場合。Cumulusカタログのサイズは最大2 GBに制限されています。許容されるレコード数は、サムネイルの品質/サイズ設定ならびに各レコード内のテキスト量（たとえば[ノート]フィールド）に基づいて決定されます。

  関連項目


新規カタログを作成して開く
Cumulusの管理

新規カタログを作成して開く

ファイルメニューの[新規]コマンドを使って、新規カタログファイルを作成して開くことができます。

新規カタログを作成して開くには

1.	ファイルメニューから[新規]を選択します。

2.	[ファイル名]フィールドに新規カタログ名を入力して、[保存]をクリックします。


[カタログへのアクセス]ダイアログボックスの使用
Cumulusの管理

[カタログへのアクセス]ダイアログボックスの使用

[カタログへのアクセス]ダイアログボックスは、さまざまな管理タスクの開始点です。[カタログへのアクセス]ダイアログボックスには、次のオプションがあります。

開く	既存のカタログファイルを開きます。Cumulus 管理者としてカタログを開かないと、カタログの初期設定の変更を開始できません。
新規	新規カタログファイルを作成します。
追加	カタログを、[カタログへのアクセス]ダイアログボックスに表示されるリストに追加します。クライアントがカタログを共有できるようにするには、[カタログを共有する]を有効にします。
削除	リストからカタログを削除します。この時点でクライアントがカタログに接続している場合は、[クライアントの接続解除]ダイアログボックスが表示されます。
リストア	カタログのバックアップコピーを開き、カタログファイルとして復活させます。
選択カタログの設定：カタログを共有する	この項目をチェックすると、Cumulus Clientがカタログを共有できるようになります。詳細については、[新規カタログをWindows Clientから作成する]を参照してください。
選択カタログの設定：カタログをWeb共有する	この項目をチェックすると、カタログをインターネットで発信することができます。詳細については、[Cumulus Internet Media Serverの使用]を参照してください。
  関連項目


Cumulus Serverにログオンするには
Cumulusの管理

Cumulus Serverにログオンするには

Cumulus Networkサーバがある環境ではCumulus Browserから、管理者としてサーバにログインし、カタログを作成することができます。

1.	[スタート]ボタンをクリックして[プログラム]をポイントし、[Cumulus]、[Cumulus Browser]または[Desktop PLUS]の順に選択してください

ファイルメニューの[サーバに接続]を選択して下さい。

2.	サーバのTCP/IPポート番号を変更または入力する場合は[オプション]をクリックしてください。

[接続オプション]ダイアログボックスが表示されます。

3.	デフォルト設定にしておく場合は[OK]をクリックしてください。ポート番号を変更する場合は、新しい番号を入力し、[OK]をクリックしてください。変更後、デフォルトの番号に戻すには、[デフォルト]、[OK]の順にクリックしてください。キャンセルするには、[キャンセル]をクリックしてください。

サーバーを接続可能にする場合は、ポートナンバーを明記する必要があります。デフォルトでは、ポートナンバーは39287になつています。他のサーバとのぶつかって拒絶された場合にのみ変更をしてください。

4.	[接続サーバ]で、接続先のサーバを選択してください。

5.	[ユーザ認証]で、[登録ユーザ]を選択してください。

6.	[ユーザ名]フィールドに[CumulusAdmin]、[パスワード]フィールドに[Cumulus]と入力してください。

7.	[OK]をクリックしてください。

注: デフォルトの管理者ユーザ名とパスワードの詳細は、『Cumulus Network管理者マニュアル』を参照してください。

[カタログへのアクセス]ダイアログボックスが開き、現在開いているすべてのカタログがリストされます。共有できないカタログ（複数クライアントが使用できないカタログ）は、イタリック体で表示されます。

  関連項目


クライアントの接続解除
 Cumulusの管理

クライアントの接続解除

カタログの削除、圧縮、またはリストアなどのさまざまなカタログ修復操作を行うときは、クライアントを接続解除します。クライアントを接続解除するときは、クライアントが削除されるまでの時間と、削除時にクライアントに表示されるメッセージを指定できます。

クライアントを接続解除するには

1.	[クライアントの接続解除]ダイアログボックスが開いたら、テキストボックスに分単位の時間を入力します。

2.	[メッセージ]フィールドにメッセージを入力します。

3.	[OK]をクリックします。


カタログの構成
Cumulusの管理

カタログの構成

次の設定を行うことができます。

•	カタログの保存方法

•	Cumulusログを有効/無効

•	1つのカタログの最大許容ログエントリ数

•	書庫フォルダを使用し、カタログしたファイルを指定したディレクトリにコピーする設定

•	カタログ時に作成するサムネイルのデフォルトサイズ

•	カテゴリ名の重複の許可

•	ユーザ権およびアクセス

カタログ構成はすべてカタログメニューの[カタログ設定]ダイアログボックスで指定されます。

カタログのプロパティを参照または変更するには

1.	カタログメニューから[カタログ設定]を選択してください。

[カタログ設定]ダイアログボックスには3つのタブが含まれています。

•	一般

•	カタログ

•	共有設定

タブを切り替えるには、タブのタイトルをクリックします。

2.	マウスを使って選択し、[適用]をクリックしてください。すべての選択を有効にした状態でダイアログボックスを閉じるには、[OK]をクリックしてください。キャンセルするには[キャンセル]をクリックしてください。

  関連項目


[カタログ設定]ダイアログボックスの[一般]タブ
Cumulusの管理

カタログの構成

[カタログ設定]ダイアログボックスの[一般]タブ

[一般]タブには次のオプションがあります。

オプション	目的
カタログ：ファイル	現在のカタログファイルの保存場所とファイル名を表示します。
カタログ：名前	クライアントに対して表示されるカタログ名を表示します。実際のファイル名と異なる場合があります。
カタログ：変更結果	カタログに加えた変更の保存方法を指定します。有効なオプションには次のものがあります。 • 変更結果をすぐに保存する。カタログに関する内容の変更を直ちにディスクに書き込みます。 • 変更結果を後で保存する。このオプションは実行が速い分、安全性に欠けます。システムが破損した場合、カタログを再構築する必要が生じるかもしれません。
カタログ：削除したレコードを復活可能にする	これをチェックすると、削除したレコードは表示されませんが、カタログから削除されるわけではありません。カタログメニューから[削除レコードを復活]を選択すると、すべての削除したレコードを復活できます。
ログ情報	この項目をチェックすると、クライアントがカタログに対して行なった内容がログファイルに記録されます。[On]を選択した場合は、[最大記録数]フィールドに、RAMベースのログに保存し、管理者ウィンドウで表示できる最大エントリ数を入力、登録します。RAMベースのログは、[ログを保存する]（以下参照）でログファイルを指定しないかぎり、カタログを閉じた時点で保存されません。  詳細については、[管理者ウィンドウの使用法について]を参照してください。
ログを保存する	有効なオプションには次のものがあります。 • ログを保存する。この項目をチェックすると、カタログを閉じたときに、ログエントリが指定したファイルに自動的に保存されます。ログファイルの容量が大きいと、カタログを開くのに時間がかかりますが、ログの継続状態が表示されます。ファイルベースのログは、[ログを保存する]をオフにしないかぎり増大し続けます。  • ファイルを常に最新にする。この項目をチェックすると、カタログに変更が加えられると同時に、エントリをログファイルに保存します。
  関連項目


[カタログ設定]ダイアログボックスの[カタログ]タブ
Cumulusの管理

カタログの構成

[カタログ設定]ダイアログボックスの[カタログ]タブ

[カタログ]タブには次のオプションがあります。

[書庫フォルダ設定]	管理者は、カタログしたファイルが、Cumulusで指定した書庫フォルダ にコピーされるようにCumulus を設定できます。書庫フォルダの有効なオプションには次のものがあります。 [行わない]をチェックすると、書庫フォルダの機能が無効になります。  [カタログオプションに従う]をチェックすると、カタログファイルを書庫フォルダにコピーするか、元の場所に残しておくかを各クライアント側で選択できます。このオプションを選択した場合、書庫フォルダを指定するようメッセージが表示されます。 [行う]をチェックすると、カタログしたファイルはかならず書庫フォルダにコピーされます。このオプションを選択した場合、書庫フォルダを指定するようメッセージが表示されます。
ネイティブサイズ	この項目をチェックすると、カタログ時に作成するサムネイルのデフォルトサイズを設定できます。有効なオプションのピクセル値は、96×96、128×128、192×192の3種類です。サイズが大きいとサムネイルの表示サイズを変更しても鮮明に見えますが、反対に、カタログの容量が増えることになります。 選択したサムネイルサイズが、カタログ時のデフォルトサイズになります。クライアントは別レコードウィンドウのサムネイルの表示サイズを変更できますが、実際は、作成時のサイズからスケールされます。 省略時設定を変更しても、カタログ内の既存のレコードは変化しません。新規レコードのサムネイルは、変更後の設定にしたがい作成されます。
カテゴリ名	カテゴリ名のオプションは、カテゴリ名の重複を認めるか認めないかの指定をします。有効なオプションには次のものがあります。
	• 重複を認める [重複を認める]をチェックすると、複数のカテゴリに同じ名前を使用できます。ただし、重複したカテゴリ名を入力する場合は、すべてのパスをコロンで区切ってください。こうしないと、最初に検索したカテゴリが使用されてしまいます。ドラッグ&ドロップで操作する場合は、パスは不要です。
	• 重複を認めない(ユニーク) [重複を認めない(ユニーク)]をチェックすると、カテゴリ名の重複を禁止します。既に使用している名前を割り当てようとすると、警告メッセージが表示されます。このオプションを有効にしても、既存のカテゴリに影響はありません。
  関連項目


既存のレコードのサムネイルサイズを更新する
[カタログ]タブ

既存のレコードのサムネイルサイズを更新する

1.	更新するレコードを選択してください。

2.	レコードメニューから[更新]、[強制更新]の順に選択してください。

選択したレコードの新規サムネイルが作成されます。


[カタログ設定]ダイアログボックスの[共有設定]タブ
 Cumulusの管理

カタログの構成

[カタログ設定]ダイアログボックスの[共有設定]タブ

[共有設定]タブでは、カタログへのアクセスに関するさまざまな設定ができます。各オプションは、ご使用のCumulusによって異なります。ご利用できるオプションは以下の通りです。

アクセス（Desktop/Desktop PlusおよびNetworkサーバ管理者）	[書き込み用パスワード]フィールド内に任意のパスワードを設定すると、カタログを開く際に、パスワードを聞いてきます。パスワードを入れないと、カタログがロックされた状態で開きます。
共有	・[カタログを共有する]（Networkサーバ管理者のみ） カタログをクライアントがアクセスできるようになります。 ・[カタログをWeb共有する]（Desktop PlusおよびNetworkサーバ管理者） カタログを、Cumulus Internet Media Server（通称:CIMS）システムで、Webブラウザからアクセスできるようにします。Desktop PLUSユーザがこのオプションを使用するためには、[CIMS.exe]を起動しておく必要があります。
アクセス権の設定（Networkサーバ管理者のみ）	カタログにアクセスできるクライアントの特定と、そのアクセス権を設定できます。


書き込み用パスワード(管理者のみ)
Cumulusの管理

書き込み用パスワード(管理者のみ)

書き込み用パスワードは、[カタログ設定]ダイアログボックスの[共有設定]タブで設定します。

[書き込み用パスワード]に、書き込み防止カタログを作成するためのパスワードを設定します。


カタログの動作状況の監視
Cumulusの管理

カタログの動作状況の監視

カタログのアクティビティは管理者ウィンドウからモニターできます。一般に管理者ウィンドウでは以下のことをモニターします。

•	カタログを開いた（閉じた）状況

•	追加、削除、修正したレコード

•	ファイルが転送された状況

•	カテゴリが修正されているかどうか

•	ステータスリストが修正されているかどうか

次の操作ができます。

管理情報の表示

ログファイルの保存

ログファイルのクリア

  関連項目


管理者情報の表示
Cumulusの管理

 カタログの動作状況の監視

管理者情報の表示

管理情報は、管理者モードで表示されます。

管理者ウィンドウを使用する

•	管理者ウィンドウにアクセスするには、カタログを開き、表示メニューから[管理者モード]を選択します。

管理者ウィンドウが表示されます。

現在ログインしているすべてのユーザの名前が、ウィンドウの左端の[ユーザ]欄に表示されます。ウィンドウの右側には、カタログのアクティビティの詳細情報がリストされます。各欄のヘッダは、左右にドラッグして調整します。

ウィンドウの上端には、次のような重要な情報が表示されます。

•	削除レコード数

•	カタログのメモリの空き容量

•	ディスク空き容量 (詳細は「レコードサイズの決定要素」を参照して下さい)

•	メモリの空き容量、使用容量、推奨容量

カタログを開く際に管理者モードを表示させるには以下の手順に従います

1.	表示メニューから[アプリケーション設定]を選択する。

[アプリケーション設定]ダイアログボックスが表示される。

2.	[一般]タブを選択する。

3.	[カタログを開く]から[管理者モード]を選択する。

  関連項目


ログファイルの保存
Cumulusの管理

 カタログの動作状況の監視

ログファイルの保存

ログ情報は、テキストファイルとして保存できます。ログファイルは[カタログ設定]ダイアログボックスでセットアップします。[カタログ設定]でログファイルを選択すると、Cumulus実行中に自動的にそのログファイルが表示されますが、[ログを保存]コマンドを使ってテキストファイルに保存しない限り、表示しているログは保存されません。

ログファイルを保存するには

•	カタログメニューから[ログを保存]を選択します。

  関連項目


ログファイルのクリア
Cumulusの管理

カタログの動作状況の監視

ログファイルのクリア

現在のログファイルをクリアして、そこからすべての情報を消去し、最初からやり直すことができます。現在のログファイルをクリアする前に、まずログを保存しておいたほうがよいでしょう。

ログファイルをクリアするには

•	カタログメニューから[ログをクリア]を選択します。

  関連項目


レコードサイズの決定要素
Cumulusの管理

カタログの動作状況の監視

レコードサイズの決定要素

Cumulusカタログは空の状態で1,024KBです。空のカタログはおよそ160KBのRAMを必要とします。データをすばやく検索するため、Cumulusはすべてのレコードデータにインデクスを付けています。このためインデックスはカタログ内のレコード数に比例して増大し、テキストが大量になると、非常の大きなものになります。

レコードのサイズを決定する主な要素は次のものです

•	ファイルの基本情報

Cumulusは、カタログ作業中に特定の情報を自動的に取り込みます。基本ファイル情報は、レコードの中で最も容量の少ない情報のひとつであり、レコード全体のサイズを大幅に変化させるものではありません。

•	ファイル形式特有の情報

一部の形式のファイルは、Cumulusがカタログ中に保存する情報を含むことができます。特定のファイル形式にのみ有効なこの情報は、ファイル内で使用されるフォントのリストやムービーで使用する言語などを含めることができます。ファイル形式特有の情報は、[Record Properties]ダイアログボックスで参照できます。詳細については、[[レコードプロパティ]ダイアログボックスの表示]を参照してください

•	ノート欄のテキストの分量

この欄に入力する際は、ノートの分量が多過ぎるとカタログ作業に時間がかかることを覚えておいてください。長い言い回しは避け、できるかぎり文章を短くし、不要な単語を省くようにして下さい。ノート欄には最大32 KBの情報（日本語16,000語）を入力できますが、これ以下でも、テキストの分量が多いとシステムの動作速度は遅くなります。

•	サムネイルの品質/サイズ

カタログの設定時に選択したサムネイルサイズは、レコードのサイズやCumulusの動作速度に影響します。CumulusはグレースケールやフルカラーのサムネイルにJPEG圧縮を使用するため、レコードのサイズはそれぞれの内容により変化します。一般に、サムネイルの品質が高いほど、作成するレコードのサイズは大きくなります。

たとえば、4000件のレコードを保管しているカタログの場合、サムネイル品質を標準（例：128×128ピクセル）に設定するとカタログのサイズは約50 MBですが、サムネイルの品質を上げると（例：192×192ピクセル）、サイズは70 MBと大きく変化します。

96×96ピクセルで作成したサムネイルに必要なディスク空き容量（単位：バイト）

画像モード	標準	高品位
ラインアート	428	1247
グレースケール	1392	2998
カラー	1455	3612
128×128ピクセルで作成したサムネイルに必要なディスク空き容量（単位：バイト）

画像モード	標準	高品位
ラインアート	962	1955
グレースケール	1795	4374
カラー	1909	5250
192×192ピクセルで作成したサムネイルに必要なディスク空き容量（単位：バイト）

画像モード	標準	高品位
ラインアート	1910	3366
グレースケール	2700	7660
カラー	2849	9316
  関連項目


カタログの圧縮
Cumulusの管理

カタログの圧縮

レコードを削除したり変更すると、カタログに未使用の容量ができます。そのためにカタログの性能が低下することはありませんが、カタログが不要に増大してしまいます。カタログを圧縮すると、こうした未使用の容量を取り戻すことができます。

圧縮中はカタログを他のユーザに共有させることはできません。このため、誰も使用していないカタログを圧縮するのが無難です。

圧縮により、削除したレコードは永久にカタログから削除されます。カタログ圧縮後は、削除レコードを復活させることはできなくなります。

カタログを圧縮するには

1.	表示メニューから[管理者モード]を選択してください。

2.	カタログメニューから[圧縮]を選択してください

実行を確認するダイアログが表示されます。復活できる削除したレコードが圧縮作業により失われる場合は、それを知らせるダイアログが表示されます。

3.	OKをクリックして次に進みます。

この時点でカタログを使用しているクライアントが1人でもいる場合は、接続を解除するようメッセージが表示されます。

カタログの圧縮が開始されます。所要時間は、カタログのサイズや解放する容量により異なります。

  関連項目


カタログをバックアップコピーから復活させるには
Cumulusの管理

カタログをバックアップコピーから復活させるには

カタログを他の場所にコピーしておくことでバックアップをすることができます。Cumulusのバックアップファイルは、「.bak」という拡張子がつきます。バックアップコピーでカタログを修復すると、自分でコピーしたバックアップファイルでファイルでするよりも時間がかかります。

カタログを別の保存先にバックアップするには以下の手順に従って下さい。

1.	バックアップするカタログが開いている場合は閉じてください。

Cumulusメモリに存在する変更がすべてカタログファイルに保存されます。

2.	Windowsエクスプローラからカタログファイルを選択してください。

3.	別のボリュームまたはドライブの保存先に、カタログのバックアップをコピーしてください。

バックアップコマンドを使用するには以下の手順に従って下さい。

1.	バックアップするカタログを開いてください。

2.	カタログメニューから[バックアップを作成]を選択してください。

バックアップコピーを復活させる（リストアする）

1.	パフォーマンスを最大にするには、バックアップコピーをハードディスクに移動します。

2.	バックアップコピーをダブルクリックしてください。

これがバックアップコピーであることを示すダイアログボックスが表示されます。

3.	バックアップコピーから新規カタログを作成する場合は[はい]をクリックしてください。

新規カタログを保存するようメッセージが表示されます。

4.	新規カタログの名称と保存先を入力し、OKをクリックします。

Cumulusがカタログとインデックス情報の再構成を開始します。所要時間は主に、カタログに保管されているレコードの数量と使用しているシステムの動作速度に関係します。

  関連項目


削除したファイルを復活させるには
Cumulusの管理

削除したファイルを復活させるには

以下の条件を満たしている場合に、削除したレコードを復活させることができます。

•	カタログ設定の[削除レコードを復活可能にする]がチェックされている。

•	ファイルをレコードと共に削除していない。オリジナルファイルが削除されていると、レコードを復活させることはできません。

•	レコードを削除した後、カタログを圧縮していない

削除したレコードを復活させるには

1.	カタログを開いてください。

2.	管理者メニューから[削除レコードの復活]を選択してください。

この時点でカタログを使用しているクライアントが1人でもいる場合は、接続を解除するようメッセージが表示されます。

  関連項目


カタログのコピー
Cumulusの管理

カタログのコピー

一般のファイルと同じように、Cumulusのカタログをコピーしたり移動させることができます。

カタログをコピーする際は次の点に留意してください。

•	カタログを使用しているCumulusユーザが1人でもいる場合は、カタログファイルをコピーまたは移動しないでください。この場合、カタログが破損するおそれがあります。

•	カタログをコピーする前に、カタログウィンドウを閉じて、メモリに保管された変更をすべて保存してください

  関連項目


カタログの分割
Cumulusの管理

カタログの分割

次のような状況では、1つのカタログを2つ、またはそれ以上に分割するのが好ましい場合があります。

•	カタログが大きすぎる。Cumulusの1つのカタログファイルの容量は最大2 GBです。

•	カタログに保管しているレコードの数が多過ぎるため、Cumulusの性能が極端に低下してしまう。

カタログを分割する場合は、できるかぎり論理的に、分かりやすく分類してください。次のいずれかの方法でカタログを分割できます。

•	1つのカタログからレコードをいくつかまとめて選択し、ドラッグ&ドロップで別のカタログに移動する。

•	ファイルメニューから[書き出し/読み込み]を選択し、カタログの大部分のレコードを一度に移動する。

  関連項目


カタログの結合
Cumulusの管理

カタログの結合

オリジナルファイルを変化させずにカタログをコピー、分割、結合することができます。

カタログのカテゴリとレコードを別のカタログにコピーすることにより、2つ以上のカタログを1つのカタログに結合できます。カテゴリとレコードをコピーする方法は次の二通りあります。

•	ドラッグ&ドロップ

•	[書き出し/読み込み]コマンドを選択する。

2つ以上のカタログを結合する場合の規則

•	各カタログに存在するカテゴリの名称が個別のものであり、レコードが重複していない場合は、単純に片方のカタログから結合先のカタログにレコードをドラッグ&ドロップする。

•	カタログ間で共通の名称を持つカテゴリが存在するが、レコードや階層は異なる場合は、各カテゴリを個別に移動する。

•	各カタログに存在するカテゴリの名称が完全に異なる場合は、単純にすべてのカテゴリを新規カテゴリにコピーする。

  関連項目


情報をアーカイブする
Cumulusの管理

情報のアーカイブ

一般に企業では、1つめのカタログは製品ファイル用、2つめはアーカイブを管理するため、というように複数のカタログを維持しています。Cumulusを使用すると、ファイルをオフラインに発行したり、ファイルリファレンスを更新しつつ、それを検索したり取り込むこともできます。

ファイルをアーカイブする一般手順は次のとおりです。

1.	アーカイブするファイルを、新規メディアにコピーおよび、または移動してください。

2.	アーカイブ用のカタログを作成し、カテゴリ、レコードの順にコピーし、アーカイバ用のカタログに結合してください。詳細については、 [カタログを結合する]を参照してください。

3.	結合後のカタログを新規メディアにコピーし、すべてのファイルリファレンスを更新してください。

4.	製品カタログからアーカイブしたレコードに不要なものがあれば、削除してください。

他の読みとり専用メディアと同様、CD-ROMにアーカイブを作成するには、事前にすべての情報が正しく設定されていなければなりません。CD-ROMにはMacintoshファイルでもWindowsファイルでも保存できます。

CD-ROMでアーカイブを作成する場合は、次の手順に従ってください。

1.	テンポラリなボリューム/ドライブを作成し、最終的なCD-ROMの名前を付けてください。

2.	アーカイブするカタログおよびファイルを、ボリューム/ドライブにコピーおよび、または移動してください。

3.	アーカイブカタログ内ですべてのファイルリファレンスを更新してください。

4.	ボリューム/ドライブの内容が含まれている新規CDを作成します。CDの名称は、ボリューム/ドライブの名称と同じである点に注意してください。

  関連項目


ハイブリッドCD-ROMを作成する
Cumulusの管理

情報のアーカイブ

ハイブリッドCD-ROMを作成する

MacintoshファイルとWindowsファイルの両方をCD-ROMにアーカイブする場合、必ず次のいずれかのファイルシステムの組み合わせを使用してください。

•	ISO 9660ファイルシステム（Joliet拡張ファイル付）とMacOS HFSファイルシステムを含むハイブリッドCD-ROM

•	ISO 9660 CD-ROM（Joliet拡張ファイルなし）

上記以外の組み合わせを使用した場合、OSシステムの命名規約が原因し、どちらかのプラットフォーム上でファイルの検索に支障が生じます。

  関連項目


カタログの追加
Cumulusの管理

カタログの追加

既存のカタログをユーザが使用可能なカタログのリストに追加できます。

カタログを追加するには

1.	ファイルメニューから[サーバに接続]を選択して、[OK]をクリックします。

2.	[追加]をクリックします。

[カタログを追加]ダイアログボックスが開きます。

3.	既存のカタログの名前とフルパスを入力します。

4.	[OK]をクリックします。

  関連項目


カタログのリストア
Cumulusの管理

カタログのリストア

事前にバックアップしたファイルを、再度元のカタログに戻すことを[リストア]と呼びます。

カタログをリストアするには

1.	ファイルメニューから[サーバに接続]を選択して、[OK]をクリックします。

2.	[リストア]をクリックします。

[カタログのリストア]ダイアログボックスが開きます。

3.	[バックアップファイルのパス名]フィールドに、バックアップファイルの名前とフルパスを入力します。

バックアップファイルの拡張子は.bakです。

4.	[リストア先のパス名]フィールドに、バックアップファイルから作成するカタログの名前とフルパスを入力します。

5.	[OK]をクリックします。

  関連項目


カタログの修復
Cumulusの管理

カタログの修復

カタログが壊れている場合、[修復]コマンドを使って修復することができます。カタログの修復にかかる時間は、カタログのサイズによって異なります。

カタログを修復するには

1.	カタログメニューから[修復]を選択します。

2.	[OK]をクリックします。

  関連項目


基本操作

Cumulusを起動してカタログを開く

カタログを閉じる

Cumulusの終了

Cumulusアプリケーションウィンドウ

ツールバーの使用

カタログウィンドウについて

ステータスバーの使用

レコードウィンドウの使用

カテゴリリストウィンドウの使用

編集メニューコマンドの使用

情報の印刷


Cumulusを起動してカタログを開く
基本操作

Cumulusを起動してカタログを開く

カタログは、Cumulusアプリケーションの起動時に開くことができます。

Cumulusを起動してカタログを開くには以下の手順に従います

1.	[スタート]ボタンをクリックして[プログラム]をポイントし、[Cumulus]、[Cumulus Browser]の順に選択してください。

2. 	Cumulusが起動されます。Cumulusを初めて起動した場合は、[カタログを開く]ダイアログ・ボックスが表示されます。

最後にCumulusを終了したときにカタログが開いていないか、または[開く]ダイアログが表示されない場合、ファイルメニューから[開く]を選択して、[開く]ダイアログボックスを表示します。

3.	リストからカタログを選択してOKをクリックします。

注: Cumulusセッション中に別のカタログを開くには、ファイルメニューから[開く]を選択して、カタログ名を選択します。開いたカタログを閉じるには、ファイルメニューから[閉じる]を選択します。

作業環境にCumulus Networkサーバがあれば、Cumulusクライアントとして、サーバにログオンしてネットワークカタログを開き、ユーザ自身のマシンにローカルカタログを開くことができます。これを行うには、ファイルメニューから[サーバに接続]コマンドを使用します。

注：Cumulus Browserが同時に開くことのできるカタログは、最高2つまでです。

  関連項目


カタログを閉じる
基本操作

カタログを閉じる

開いたカタログを閉じるには、ファイルメニューから[閉じる]を選択します。


Cumulusの終了
基本操作

Cumulusの終了

Cumulusを終了するには、ファイルメニューから[終了]を選択します。


Cumulusアプリケーションウィンドウ
基本操作

Cumulusアプリケーションウィンドウ

Cumulusアプリケーションウィンドウには、ファイルをカタログしたり分類するために必要なすべてのコマンド、オプション、ウィンドウが含まれています。ウィンドウのオプションのいくつか(ほとんどのツールバーボタン、検索ツールバー、ステータスバー)は、カタログファイルが読み込まれているときにだけアクティブになります。

Cumulusアプリケーションウィンドウの重要な各パートを以下で説明します。これらのパートを表示メニューでチェックまたはチェック解除することによって、どの要素を表示させるかをコントロールできます。

要素	説明
メニューバー	すべてのCumulusコマンドを含むメニューを表示します。下線のある文字はキーボード・ショートカットです。キーボード・ショートカットを使用するには、メニューを表示して下線文字をタイプします。
ツールバー	よく使用されるコマンドおよびオプションへのショートカットであるボタンが並んでいます。ボタンのツールチップを表示するには、マウスをボタンの上に置きます。詳細は「ツールチップの使用.」を参照してください。
検索ツールバー	15種類の条件を組み合わせてカタログを検索できます。詳細は「検索ツールバーの使用」を参照してください。
カテゴリリストウインドウ	カタログに登録したすべてのカテゴリのリストです。詳細は「カテゴリリストウィンドウの使用」を参照してください。
カタログウィンドウ	カテゴリリストウィンドウ（左側）とレコードウィンドウ（右側）の2つのウィンドウの総称です。詳細は「カタログウィンドウを理解する」を参照してください。
レコードウィンドウ	レコードをサムネイルまたはリストとして表示します。レコードには、カタログされた各オリジナルについての重要な情報が保存されます。詳細は「レコードウィンドウの使用」を参照してください。
ステータスバー	ツールバーボタンの説明を表示し、「アプリケーション設定」ダイアログボックス、カテゴリ、およびレコードへのアクセスを提供します。詳細は「ステータスバーの使用」を参照してください。
  関連項目


ツールバーの使用
基本操作

ツールバーの使用

ツールバーのボタンを使用すれば、よく使用するコマンドやオプションをすばやく簡単に利用できます。カーソルをツールバーのボタンの上に移動すると、そのボタンの機能を説明するツールチップ.が表示されます。

ツールバーは、Cumulusアプリケーションウィンドウの上側、下側、左側、右側のいずれかに配置するか、独立したフローティングウィンドウにするかを選択できます。ツールバーを移動するには、枠を選択して上下左右のいずれかの場所にドラッグします。一時的にツールバーを非表示にするには、[表示]メニューの[ツールバー]のチェックマークを外します。

ツールバーのボタン	説明
	Cumulusサーバ（Comulus Network）に接続します。
	選択部分を切り取り、クリップボードにコピーします。
	選択部分をクリップボードにコピーします。
	選択部分にクリップボードの内容を挿入します。
	カテゴリリストウィンドウを表示または非表示します。
	サムネイルモード192×192でファイルを表示します。
	サムネイル モード128×128でファイルを表示します。
	サムネイル モード96×96でファイルを表示します。
	リストモードを表示します。
	レコード名を基準にしてカタログをソートします。
	ファイル形式を基準にしてカタログをソートします。
	ファイルの画像モードを基準にしてカタログをソートします。
	ファイルの解像度を基準にしてカタログをソートします。
	ファイルの修正日を基準にしてカタログをソートします。
	カタログを昇順(A～Z)にソートします。
	カタログを降順(Z～A)にソートします。
	[レコードプロパティ]ウィンドウを表示します。
	カタログしたファイルのプレビューを表示します。
	ヘルプの項目を表示します。
  関連項目


カタログウィンドウについて
基本操作

カタログウィンドウについて

Cumulusはファイルをカタログと呼ばれる特殊なファイル内で追跡します。カタログを開くとカタログウィンドウが表示されます。

カタログウィンドウは、次の2つの部分で構成されます。

・	カテゴリリストウィンドウ

・	レコードウィンドウ

Cumulusのレコードウィンドウには、4種類の表示方法があります。詳細は、「レコード表示オプション」を参照してください。

ファイルをカタログすると、レコードという特別なエントリがカタログに追加されます。各レコードには、オリジナルファイルの名前、保存場所、ファイル形式などの、オリジナルファイルに関する情報が保存されています。またレコードをカテゴリで論理的に分類することでレコードの取り扱いがより簡単になります。レコードウィンドウの左側をカテゴリリストウィンドウと呼びます。ここには、現在のカタログのすべてのカテゴリ名が表示されます。

SHIFTキーを押しながらTABキーを押すと、アクティブなウィンドウを切り替えることができます。またカタログウィンドウの中央にある境界を選択して、各ウィンドウの表示範囲を変更することができます。ウィンドウ全体のサイズを変更するには、ウィンドウの境界をドラッグするか、タイトルバーにある最小化、最大化、復元のボタンを使用します。

  関連項目


カタログウィンドウ


ステータスバーの使用
基本操作

ステータスバーの使用

ステータスバーは、Cumulusアプリケーションウィンドウの下部に表示されます。

ステータスバーの左端には、ツールバーボタンの説明が表示されます。説明を表示するには、ツールバーボタンの上にカーソルを移動します。

その横には、検索コンパスが表示されます。このアイコンをクリックすると、アプリケーション環境設定ウィンドウが表示され、カテゴリ検索の設定ができます。

カテゴリステータスフィールドには、カテゴリリストウィンドウに表示されているカテゴリの個数と、現在のカタログに含まれるカテゴリの総数が表示されます。たとえば、[19/ 105カテゴリ  (1選択)]は以下のような意味になります

・	カタログウィンドウに19個のカテゴリが表示されている

・	現在のカタログに合計105個のカテゴリが含まれている

・	1個のカテゴリが選択されている

レコードステータスフィールドには、現在のカタログで検索されたレコード数とレコードの総数が表示されます。検索後には、検索条件に一致したレコード数が表示され便利です。たとえば、[25/ 1173 (1選択)]は以下のような意味になります。

・	25個のレコードが検索条件に一致した

・	現在のカタログに合計1173個のレコードがある

・	1個のレコードが選択されている

  関連項目


レコードウィンドウの使用
基本操作

レコードウィンドウの使用

レコードウィンドウには、現在のカタログに含まれるレコードが表示されます。デフォルトでは、レコードはサムネイルとして表示されます。各レコードには、元のファイルに関する情報が保存されています。表示メニューでレコードの表示方法を変えることができます。

デフォルトでは、サムネイルの真下にレコード名が表示されます。最大で63文字（日本語の場合は32文字まで）のレコード名を使用することができます。詳細は「レコード名の編集」を参照して下さい。

レコードについての情報を表示するには、サムネイルの上にカーソルを置くと、詳細情報ウィンドウが現われ、レコードに付いての情報が表示されます。この他に、サムネイルの最適化もできます。

リストモードでは、カタログウィンドウにレコード名、形式、画像モード、解像度、および修正日がリストされます。各列の幅は、欄見出しの間の分割バーを調整してサイズ変更できます。

レコード情報は、[レコードプロパティ]ダイアログボックスというウィンドウに表示されます。レコードプロパティを表示するには、レコードを選択してから、レコードメニューで[プロパティ]をクリックします。[レコードプロパティ]ダイアログボックスが開きます。

カーソルをレコードサムネイルまたはテキスト入力の上に移動して、右マウスボタンをシングルクリックすれば、レコードポップアップメニューが表示されます。

特定のカタログで次のソートができます。

・	レコードのソート

・	昇順または降順でソート

  関連項目


サムネイルの最適化
基本操作

 レコードウィンドウの使用

サムネイルの最適化

サムネイルの表示が暗すぎる、明るすぎる、あるいはコントラストが低すぎる場合は、[レコード]メニューの[サムネイルを鮮明に]を選択して、表示を修正することができます。カタログ中にサムネイルを自動的に最適化することができます。また、ツールバーボタンを使ってサムネイルのサイズを変更することもできます。


レコード表示オプション
基本操作

レコードウィンドウの使用

レコード表示オプション

表示方法	操作
レコードを192×192ピクセルのサムネイルで表示する	[表示]メニューから[サムネイルモード 192×192]を選択します。
レコードを128×128ピクセルのサムネイルで表示する	[表示]メニューから[サムネイルモード 128×128]を選択します。
レコードを96×96ピクセルのサムネイルで表示する	[表示]メニューから[サムネイルモード 96×96]を選択します。
レコードの詳細をテキストで表示する	[表示]メニューから[リストモード]を選択します。
  関連項目


レコードのソート
基本操作

レコードウィンドウの使用

レコードのソート

レコードには、ファイルに関する多くの情報が含まれています。[表示]オプションを選択して、以下の項目を基準にしてソートすることができます。

・	レコード名

・	ファイル形式

・	解像度

・	画像モード

・	修正日

項目を基準にしてレコードをソートするには、以下の手順に従います。

1.	[表示]メニューから[カタログをソート]を選択します。

2.	 [カタログをソート]のサブメニューから、レコードの項目(レコード名、ファイル形式、解像度、画像モード、修正日)のいずれかを選択します。

ツールバーボタンを使用してレコードをソートすることもできます。また、ソートの昇順と降順を入れ替えることができます。

  関連項目


昇順または降順を切り替える
基本操作

レコードウィンドウの使用

昇順または降順を切り替える

レコードウィンドウはレコードのソートの設定の他に昇順/降順の切り替えもできます。

昇順又は降順を切りかえるには以下の手順に従います

1.	[表示]メニューから[ソート順]を選択します。

2.	サブメニューから[昇順]または[降順]を選択します。

新しい順序でレコードが表示されます。

  関連項目


カテゴリリストウィンドウの使用
基本操作

カテゴリリストウィンドウの使用

カタログウィンドウの左側は、カテゴリリストウィンドウといいます。カテゴリリストウィンドウには、現在のカタログにあるすべてのカテゴリ名が表示されます。カテゴリは一般にいわれるフォルダと同じように、レコードを論理的構造、直感的構造、および使いやすい構造に編成できます。Cumulusユーザの多くは、それぞれが多くのレベルを持つ数千のカテゴリ含むカタログを作成しています。

ファイルをカタログすると、オリジナルファイルに関する重要情報を保存するレコードが作成されます。レコードをカテゴリというキーワードを階層化したグループに分類することにより、レコードの整理をより効率的に行うことができます。詳細は「カテゴリの作成」を参照してください。

カテゴリは、基本的にはキーワードを拡張したものですがファイルの整理にキーワードだけを使用するメディア管理システムとは異なり、以下のような利点があります。

・	キーワードと同様に、ファイルを説明する固有名をカテゴリに付けることができます。

・	ドラッグ＆ドロップによる簡単な操作で、複数のレコードに、一つまたは複数のカテゴリ名を登録することができます。

・	カテゴリは、リストから直接検索ができます。

・	キーワードと異なり、カテゴリは階層構造にすることができます。これにより、様々なカテゴリを秩序よく整理することができ、またカテゴリ間の関連を一覧で見ることができます。

選択したカテゴリが登録されているレコードを検索するには、カテゴリをダブルクリックするか、カテゴリを選択してENTERキーを押します。

各カテゴリのフォルダの左にある+または-のボタンをクリックして、カテゴリの階層表示の有無を切り替えることができます。カテゴリを階層表示するには、カテゴリ名の左にある+ボタンをクリックします。カテゴリが階層表示されると、図12のように、+ボタンが-ボタンになります。

カーソルをカテゴリの上に移動して右マウスボタンをクリックすると、[カテゴリ]ポップアップメニューが表示されます。[カテゴリ]ポップアップメニューから、[カテゴリ]メニューのよく使用するオプションをすばやく利用することができます。

  関連項目


編集メニューコマンドの使用
基本操作

編集メニューコマンドの使用

編集メニューコマンドを使用して、特定の操作を選択、選択解除、カット、コピー、ペースト、削除、および取り消すことができます。

カット	カテゴリ名、レコード名、および検索値の文字列をカットできます。
コピー	カテゴリ名、レコード名、および検索値の文字列をコピーできます。
ペースト	カテゴリ名、レコード名、および検索値の文字列をペーストできます。
削除	カテゴリとレコードを削除できます。
取り消し	レコード名フィールドと検索値フィールドの操作は取り消せますが、その他の操作は取り消せません。
すべてを選択	[すべてを選択]はカテゴリとレコードに使用できます。
選択解除	[選択解除]はカテゴリとレコードに使用できます。


情報の印刷
基本操作

情報の印刷

Cumulusには、さまざまな情報を印刷する機能があります。印刷コマンドは[ファイル]メニューから選択しますが、実際に表示される印刷コマンドの名前は、印刷したい対象(レコード、カテゴリ、ファイルのプレビュー)により異なります。以下の節では、レコードおよびカテゴリ情報を印刷および印刷プレビュー表示する方法を説明します。ファイルのプレビューの印刷に関する詳細は、「プレビューイメージの印刷」および「ファイルを印刷する」を参照してください。

内容

・	レコード情報の印刷

・	カテゴリ情報の印刷

・	ログ情報を印刷

・	印刷前に情報をプレビュー

  関連項目


レコード情報の印刷
基本操作

情報の印刷

レコード情報の印刷

サムネイル、レコードの詳細、[レコードプロパティ]ウィンドウの内容といった、さまざまなレコード情報を印刷することができます。

レコード情報を印刷するには、以下の手順に従います。

1. 	印刷するレコードを選択します。

複数のレコードを選択するにはCTRLキーを、また連続したレコードを選択するには、SHIFTキーを押しながら、選択する部分の最初と最後のレコードをクリックします。

2.	[ファイル]メニューから[レコードを印刷]を選択します。

3.	サブメニューから以下のいずれかを選択します。

・	[サムネイル小...]は、選択したレコードをサムネイルモード96×96で印刷します

・	[サムネイル中...]は、選択したレコードをサムネイルモード128×128で印刷します

・	[サムネイル大...]は、選択したレコードをサムネイルモード192×192で印刷します

・	[リスト形式...]は、レコード名、ファイル形式、画像モード、解像度、修正日を、見やすい表形式で印刷します

・	[レコード情報...]は、[レコードプロパティ]ウィンドウの内容を印刷します。

4.	[印刷]ダイアログボックスで適切な選択を行い、[OK]をクリックします。

  関連項目


カテゴリ情報の印刷
基本操作

情報の印刷

カテゴリ情報の印刷

選択したカテゴリについての情報を印刷することができます。またCumulusからカタログされたオリジナルのプレビューを印刷したり、別のプログラムを使ってオリジナルを印刷することもできます。詳細は、「プレビューイメージの印刷」および「その他のプログラムからオリジナルを印刷」を参照してください。

カテゴリ情報を印刷するには、以下の手順に従います。

1. 	印刷するカテゴリを選択します。

連続したカテゴリを選択するには、SHIFTキーを押しながら、選択する部分の最初と最後のカテゴリをクリックします

2.	[ファイル]メニューから[カテゴリを印刷]を選択します。

3. 	[印刷]ダイアログボックスで適切な選択を行い、[OK]をクリックします。

  関連項目


ログ情報の印刷
基本操作

情報の印刷

ログ情報の印刷

現在のカタログについての情報や、ログ情報のプレビューを印刷できます。詳細は「プレビューイメージの印刷」を参照してください。

カタログ情報を印刷するには

1. 	管理者モードを表示します。

2.	ファイルメニューで[ステータスとログを印刷]をクリックします。

3.	「印刷」ダイアログボックスで適当な選択を行い、[OK]をクリックします。

  関連項目


プレビュー
基本操作

情報の印刷

プレビュー

[印刷プレビュー]によって、印刷の前にレイアウトを表示できます。

印刷前にレコード情報のプレビューを表示するには、以下の手順に従います。

1.	 [ファイル]メニューから[印刷プレビュー]を選択します。

2.	サブメニューから以下のいずれかを選択します。

・	[サムネイル小...]は、レコードのプレビューをサムネイルモード96×96で表示します

・	[サムネイル中...]は、レコードのプレビューをサムネイルモード128×128で表示します

・	[サムネイル大...]は、レコードのプレビューをサムネイルモード192×192で表示します

・	[リスト形式...]は、レコードの詳細のプレビュー(レコード名、ファイル形式、画像モード、解像度、修正日)を表形式で表示します

・	[レコード情報...]は、[レコードプロパティ]ウィンドウの内容のプレビューを表示します。

[印刷プレビュー]ウィンドウが表示されます。

3.	ウィンドウの上部から適切なボタンを選択します。

・	[印刷]は、現在の表示を印刷します。

・	[次ページ]は、次のページにスクロールします。

・	[前ページ]は、前のページに戻ります。

・	[2ページ]は、現在の表示を見開き形式で表示します。

・	[ズームイン／ズームアウト]は、現在の表示の拡大率を変更します。

・	[閉じる]は、プレビューモードを終了します。

  関連項目


レコードの使用

レコードプロパティの変更

カタログからレコードを削除

レコードの更新

ファイルリファレンスの確認

情報の書き出しおよび読み込み

レコードステータスの使用

[レコード]ポップアップメニューの使用


レコードプロパティの変更
レコードの使用

レコードプロパティの変更

オリジナルファイルをカタログに登録することによって、レコードと呼ばれるカタログエントリが作成されます。レコードには、オリジナルのファイル名、ファイルの保存場所、ファイル形式、解像度など、オリジナルに関する検索可能な情報が保存されます。Cumulusでは、レコード情報は[レコードプロパティ]ダイアログボックスに表示されます。[レコードプロパティ]ダイアログボックスには3つのタブ（レコード、ノート、オリジナル）があり、右側にはサムネイルが表示されます。

オリジナルのカタログ時に、[レコードプロパティ]ダイアログボックスを自動的に表示させることができます。

レコードプロパティを表示または変更するには、以下の手順に従います。

1.	レコードを選択します。

2.	[レコード]メニューまたは[レコードポップアップ]メニューから[プロパティ]を選択します。

3.	タブを切り替えるには、タブのタイトルをクリックします。

レコード

ノート

オリジナル

4. 	設定を行い、 [適用]をクリックします。またレコード名の編集ができます。

5. 	ダイアログボックスを閉じずに他のレコードを表示するには、サムネイルの下の矢印ボタンをクリックします。

6. 	設定を有効にしてウィンドウを閉じるには、[OK]をクリックします。

[プロパティ]ダイアログボックスのサムネイルからポップアップメニューを表示して、サムネイルをレコード間でコピーすることができます。

サムネイルをコピーするには

1.　サムネイルのコピーを行うレコードを選択します。

2.　[プロパティ]ダイアログボックスを表示します。

3.　サムネイルの上でマウスを右クリックします。

4.　ポップアップメニューから[サムネイルをコピー]を選択します。

5.　サムネイルのペースト先のレコードを選択します。

6.　[プロパティ]ダイアログボックスを表示します。

7.　サムネイルの上で右クリックします。

8.　ポップアップメニューから[サムネールをペースト]を選択します。

  関連項目


レコード名の編集
レコードの使用

レコードプロパティの変更

レコード名の編集

ファイルをカタログすると、オリジナルのファイル名がレコード名として自動的に登録されます。ただし、レコード名は、ファイルの内容がよりわかりやすい名前に変更する、あるいは独自の名前付けの規則に従って付けることができます。レコード名の変更は、ファイル名に意味がない、あるいはオリジナルファイルが読みとり専用メディアに保存されて変更ができない場合に特に便利です。

最大で31文字（英語で63文字）のレコード名を使用することができます。名前は、検索またはソートの基準にする情報(ジョブ番号やファイルの保存場所など)などを考えて入力すると、効果的です。

レコード名を編集するには、以下の手順に従います。

1. [レコード]メニューから[プロパティ]を選択します。

[レコードプロパティ]ウィンドウが表示されます。

2. [レコード]タブをクリックします。

3. 名前のフィールドを反転させ、新しい名前を入力します。

4. [適用]をクリックします。

  関連項目


レコードタブの使用
レコードの使用

レコードプロパティの変更

レコードタブの使用

[レコード]タブには、ファイルに関する一般情報が表示されます。

オプション/フィールド	用途
修正不可	このオプションは、情報内容の変更を禁止します。
削除不可	このオプションは、ユーザによるレコードの削除を禁止します。
名前	レコード名が表示されます。デフォルトでは、ファイル名がレコード名として登録されます。ただし、この名前は変更することができます。詳細は、「レコード名の編集」を参照してください。
カタログ	カタログしてレコードを作成した日付が表示されます。
修正日	選択したレコードが最後に修正された日付が表示されます。
ユーザ	デフォルトでは、このフィールドにはそのファイルをカタログしたユーザの名前が表示されます。フィールドを編集するには、デフォルトの名前を反転させて再入力し、[適用]をクリックします。 このエントリは、[カタログオプション]で自動的に設定する ことができます。詳細は、「[一般]タブ」を参照してください。
ステータス	各レコードには、[ステータス]リストから選択したステータスを1つだけ登録することができます。他のステータスを登録するには、[ステータス]リストからそのステータスを選択し、[適用]をクリックします。 ステータスの追加・削除方法の詳細は、「レコードステータスの使用」を参照してください。
カテゴリ	[カテゴリ]リストには、そのレコードに登録されているすべてのカテゴリが表示されます。
  関連項目


[ノート]タブの使用
レコードの使用

レコードプロパティの変更

[ノート]タブの使用

[ノート]タブを使用して、レコードに関する検索可能な情報を追加入力することができます。ノートは、検索条件として使用することができます。

各レコードのノートには、最大32 KB（日本語で約16,000文字）のテキストを入力することができます。一般的なノートの例を以下に示します。

・	出典などのファイルに関する重要情報

・	関連する情報がある場所(ハードコピー、スライド、ビデオクリップ、録音)

・	著作権、使用上の規則、許可、ライセンス情報

・	ファイルを印刷、使用、編集する手順

・	ファイルの変更履歴(ファイルの変更の方法、内容、日時)

・	JPEGまたはJFIFファイルのIPTCヘッダ情報(国際新聞通信委員会により規定され、ニュース配信サービスで使用されている形式)

ノート情報を入力するとき、ノート情報が大きいと全体のパフォーマンスが遅くなります。以下に注意してください。

・	ノートをできるだけ簡潔にする

・	長い言いまわしを避ける

カタログ時にノートを取り込むことができます。

  関連項目


[オリジナル]タブの使用
レコードの使用

レコードプロパティの変更

 [オリジナル]タブの使用

[オリジナル]タブには、カタログ時に取得された、ファイルに関する情報が表示されます。

オプション/フィールド	用途
MacOS/Windows	MacintoshとWindowsの両方の形式で、カタログしたファイルの保存場所が表示されます。
作成プログラム	カタログしたファイルの作成アプリケーション名が表示されます。
ファイル形式	カタログしたファイルのファイル形式が表示されます。
ファイルサイズ	カタログしたファイルの容量が表示されます。
作成日	ファイルが作成された日付が表示されます。
修正日	ファイルが最後に修正された日付が表示されます。
画像モード	ファイルの画像モード(ラインアート、グレースケール、カラー)が表示されます。
解像度	ファイルの解像度 (dpi)が表示されます。
タテ	ファイルの縦の寸法が表示されます。
ヨコ	ファイルの横の寸法が表示されます。
詳しく	このボタンをクリックすると、カタログ時に読み込まれた、そのファイル形式に特有の情報(ビデオクリップの再生時間など)が表示されます。
  関連項目


カタログからレコードを削除する
レコードの使用

カタログからレコードを削除する

レコードを削除するとき、そのオリジナルファイルも削除するかどうかを指定することができます。

登録されたレコードをカタログから削除するには、以下の手順に従います。

1. レコードウィンドウで、削除するレコードを選択します。

2. [レコード]メニューまたは[レコードポップアップ] メニューから[レコードを削除]を選択するか、DELETEキーを押します。

[レコードを削除]ダイアログボックスが表示されます。

[オリジナルファイルも削除する]を選択すると、選択したレコードとオリジナルファイルの両方が削除されるので注意が必要です。

3. 選択したレコードを削除するには、[削除]をクリックします。取り消すには、[キャンセル]をクリックします。

注: このコマンドは、ロックされたカタログでは使用できません。

  関連項目


レコードの更新
レコードの使用

レコードの更新

カタログ後にオリジナルファイルを修正した場合は、該当するレコードを更新するようお勧めします。レコードを更新すると、サムネイルが再度作成され、[レコードプロパティ]ウィンドウに表示されるオリジナルファイルの持つ情報がすべて更新されます。ユーザ定義のレコード情報(レコード名、ノートなど)は、更新されません。

レコードを更新するには、以下の手順に従います。

1. レコードウィンドウで、更新するレコードを選択します。

2. [レコード]メニューまたは[レコードポップアップ]メニューから[更新]を選択します。

3. サブメニューから、[更新]または[強制更新]を選択します。

・[更新]を選択すると、カタログしてから後にオリジナルファイルに変更があった場合にのみ、レコード情報が更新されます。

[強制更新]を選択すると、新しいサムネイルが作成され、ファイルの変更の有無に関係なく、レコード情報が更新されます。[更新]は、ファイルを変更した場合や、一般的なカタログオプションを更新した場合に便利です。

注: このコマンドは、ロックされたカタログでは使用できません。

  関連項目


ファイルリファレンスの確認
レコードの使用

ファイルリファレンスの確認

カタログした後にオリジナルファイルを移動した場合は、Cumulusがファイルの新しい移動先を特定するためにファイルリファレンスを変更します。ファイルリファレンスは、最新のものにしておく必要があります。

Cumulusは、ファイルリファレンスを調べることで、ファイルがレコードの持っている情報と同じ場所にあることを確認します。ファイルを特定できない場合は、ユーザに場所を指定するためのダイアログボックスが表示されます。

ファイルのリファレンスを調べるには、以下の手順に従います。

1. レコードウィンドウで、レコードを選択します。

2. [レコード]メニューまたは[レコードポップアップ]メニューから[リファレンスを確認]を選択します。

すべてのファイルリファレンスが調べられ(確認され)、レコードが更新されます。

オリジナルファイルが特定できない場合は、[場所を指定してください]ダイアログボックスが表示されます。そのファイルの名前は、[ファイル名]フィールドに表示されます。

3. オリジナルファイルへのリンクを再設定するには、[ファイルの場所]ボックスでファイルを特定し、[開く]をクリックします。

4. 確認する必要のないファイルは、[スキップ]をクリックします。

注: このコマンドは、ロックされたカタログでは使用できません。

  関連項目


情報の書き出しおよび読み込み
レコードの使用

情報の書き出しおよび読み込み

レコード、カテゴリ、または検索クエリ情報をタブ区切りのテキストファイルに書き出し、次にそれらを他のカテゴリまたはアプリケーションに読み込むことができます。この機能によって、多数のレコードをカタログ間で移動したり、レコードデータを他のアプリケーションに結合することができます。

Cumulusが実際に作成するファイル形式は、書き出す情報の種類により異なります。

書き出し/読み込みを行う情報	Cumulusのファイル形式/拡張子
カテゴリ情報	カテゴリファイル (*.cce)
レコード情報	レコードファイル (*.cre)
検索クエリ情報	検索クエリファイル (*.cqe)
カテゴリとレコードの両方の情報を書き出す際は、まずカテゴリの書き出し/読み込みを実行してから、そのカテゴリに登録されたレコードの書き出し/読み込みを実行してください。この順序で書き出しおよび読み込みを実行しないと、カテゴリとレコードの関係が無効になります。

  関連項目


情報の書き出し
レコードの使用

情報の書き出しおよび読み込み

情報の書き出し

レコード、カテゴリ、または検索クエリ情報をタブ区切りのテキストファイルに書き出し、次にそれらを他のカタログまたはアプリケーションに読み込むことができます。

レコード、カテゴリ、検索クエリの各情報を書き出すには、以下の手順に従います。

1. カタログウィンドウで、書き出したいレコード、カテゴリ、検索クエリを選択します。

2. [ファイル]メニューから[書き出し]を選択し、適切なサブメニューオプションを選択します。

 [書き出し先]ダイアログボックスが表示されます。

3. [保存する場所]フィールドで、レコードファイルを保存する場所を指定します。

4. デフォルトのファイル名をそのまま使用する場合は、[保存]をクリックします。使用しない場合は、[ファイル名]フィールドに新しい名前を入力して[保存]をクリックします。

適切な場所に適切なファイルタイプで情報を保存します。

  関連項目


情報の読み込み
レコードの使用

情報の書き出しおよび読み込み

情報の読み込み

Cumulusでレコード、カテゴリ、または検索クエリ情報を書き出す場合、それぞれに特有の3つのファイル形式が作成されます。この情報を[読み込み]コマンドを使って読み込んだり、レコードとカテゴリをカタログ間でドラッグ&ドロップしてコピーすることができます。

レコード、カテゴリ、検索クエリのいずれかを読み込むには、以下の手順に従います。

1. [ファイル]メニューから[読み込み]を選択します。

2. サブメニューから適切な読み込みオプションを選択します。

[開く]ダイアログボックスが表示されます。

3. [ファイルの場所]ボックスで、読み込むファイルを選択し、[開く]をクリックします。

注: このコマンドは、ロックされたカタログでは使用できません。

  関連項目


レコードステータスの使用
レコードの使用

レコードステータスの使用

各レコードにユーザの定義したステータスを１つ割り当てることができます。ステータスは、例えば、画像のスキャン、レタッチ、修正、改訂中など、レコードの状態についての情報を提供します。登録可能なステータス名は、1つのカタログにつき最大256個です。ステータス名は次のいずれかの方法で割り当てることができます。

・カタログ時にデフォルトのステータス名を自動的に登録する。

・[レコードプロパティ]ウィンドウで、ステータス名を手動で登録する。

ステータス名は追加、変更、および削除できます。

新しいステータス名を追加するには、以下の手順に従います。

1. [レコード]メニューから[ステータスリスト]を選択します。

[ステータスリスト]ダイアログボックスが表示されます。

デフォルトでは、ステータスリストに[ステータス]という名前が表示されています。

2. [挿入]または[追加]をクリックして、新しいステータス名を追加します。

・[ステータス]の上に新しいステータス名を追加するには、[挿入]をクリックします。

・[ステータス]の下に新しいステータス名を追加するには、[追加]をクリックします。

新しいウィンドウが表示されます。

3. 次のステータス名を入力するには、[挿入]または[追加]をクリックします。ステータス名をすべて入力したら、[OK]をクリックします。

既存のステータス名を変更するには、以下の手順に従います。

1. [レコード]メニューから[ステータスリスト]を選択します。

[ステータスリスト]ダイアログボックスが表示されます。

2. リストから、変更したいステータス名を選択し、[変更]をクリックします。

[ステータスの変更] ウィンドウが表示されます。

3. ステータス名を編集し、[OK]をクリックします。

ステータスを削除するには、以下の手順に従います。

1. カタログを開きます。

2. [レコード]メニューから[ステータスリスト]を選択します。

[ステータスリスト]ダイアログボックスが表示されます。

3. リストから、削除したいステータス名を選択し、[削除]をクリックします。

  関連項目


[レコード]ポップアップメニューの使用
レコードの使用

[レコード]ポップアップメニューの使用

[レコード]ポップアップメニューから、よく使用する[レコード]メニューのコマンドを素早く利用することができます。

コマンド	説明
カット	選択部分を切り取り、クリップボードにコピーします。
コピー	選択部分をクリップボードにコピーします。
ペースト	クリップボードの内容を新しい場所(カタログなど)に貼り付けます。
更新	サムネイルを再描画し、[レコードプロパティ]ウィンドウに表示されるオリジナルファイルの持つすべての情報を更新します。 詳細は、「レコードの更新」を参照してください。
リファレンスを確認	ファイルのある場所へのリファレンスを更新します。Cumulusがファイルを特定できない場合は、ユーザに新しい場所を指定するダイアログボックスが表示されます。 詳細は、「ファイルリファレンスの確認」を参照してください。
レコードを削除	選択されているレコードを削除します。 詳細は、「カタログからレコードを削除する」を参照してください。
サムネイルを回転	選択したサムネイルを、左に90°、右に90°、あるいは180°回転します。
サムネイルを鮮明に	サムネイルの表示を最適化します。詳細は、「サムネイル表示を見やすくする」を参照してください。
オリジナルを開く	プレビュー表示または編集を行うため、ファイルの作成プログラムを起動します。 詳細は、「ファイルの編集」を参照してください。.
オリジナルを印刷	オリジナルファイルを印刷するため、ファイルの作成プログラムを起動します。 詳細は、「他のプログラムからファイルを印刷する」を参照してください。
エクスプローラ	Windowsのエクスプローラでファイルの場所を表示ことができます。詳細は、「エクスプローラでファイルを特定する」を参照してください。
オリジナルをコピー	ファイルを指定した場所にコピーします。 詳細は、「ファイルのコピー」を参照してください。
オリジナルを移動	ファイルを新しい場所にコピーし、元の場所からそのファイルを削除します。 詳細は、「ファイルの移動」を参照してください。
オリジナルをメールに添付	電子メールの添付ファイルとしてファイルを送信します。 詳細は、「電子メールを使用してファイルを送信する」を参照してください。
プレビュー	ファイルのプレビューを表示します。 詳細は、「プレビューの表示」を参照してください。
プロパティ	[レコードプロパティ]ウィンドウを表示します。 詳細は、「[レコードプロパティ]ウィンドウの表示」を参照してください。
[レコード]ポップアップメニューを表示するには、以下の手順に従います。

1. レコードのサムネイルまたはリストの上にカーソルを移動し、右マウスボタンでクリックします。

[レコード]ポップアップメニューが表示されます。

2. コマンドをクリックします。

  関連項目


検索

検索の概要

検索ツールバーの使用

検索クエリの保存

検索カテゴリの設定について

検索コンパスアイコンの使用

カタログウィンドウのブラウズ

カテゴリリストの表示


検索の概要
検索

検索の概要

Cumulusは、非常に柔軟なレコード検索方法を提供しています

・	特定のカテゴリに一致するレコードを検索する

・	検索ツールバーを使用して、1つまたは複数の検索条件で構成される検索クエリで検索する。また、自分で作った検索クエリを保存 することもできる。レコードの検索には、2つの基本的な方法がある。

・	簡易検索

・	複合検索

・	カタログウィンドウをブラウズする

必要に応じて上記の方法を使い分けて下さい。

  関連項目


検索ツールバーの使用
検索

検索ツールバーの使用

Cumulusの検索ツールバーを使って、いくつかの検索条件からなる検索クエリを構築することができます。デフォルトでは、検索ツールバーはCumulusアプリケーションウィンドウの一番上、ツールバーのすぐ下に表示されます。検索ツールバーは別の位置にドラッグでき、表示メニューの[検察ツールバー]をクリックして、検索ツールバーを表示したり非表示にすることができます。また検索メニューのコマンドを使って、[検索条件]または[クエリ]フィールド間で設定を切り替えることができます。

検索ツールバーは、3つの基本コンポーネントで構成されています。これらのコンポーネントを使用して、検索クエリを作成することができます。

・	[検索条件]ボタンは検索ツールバーの左端にあって検索条件の数を決めます。検索クエリの数がすでに複数設定されている場合は現在の検索条件の隣に表示されます。

検索ボタン	機能
条件を追加	新しい条件を現在の条件の上に追加します。
条件を挿入	新しい条件を現在の条件の下に追加します。
条件を削除	現在の条件を削除します。
すべての条件を削除	すべての条件を削除します。
条件を複製	現在の条件をコピーします。
・	3つの検索項目フィールド（検索ツールバーの中央）で、検索を構築できます。

検索条件フィールド	機能
[検索項目]	検索対象([レコード名]、[ファイル名]、[ファイル形式]、[画像モード]など)を指定します
[検索演算子]	検索形態([含む]、[始まる]、[一致する]、[異なる]など)を指定します。
[検索値]	語全体またはその一部、数値、日付など検索する値を指定します。
・	４つの検索ボタンは、検索ツールバーの右側に表示されます。これらのボタンのいずれかをクリックすると、検索が実行されます

検索ボタン	機能
[検索]	アクティブなカタログ中のすべてのレコードの検索を行います
[再検索]	現在表示されているレコードの中からしぼり込み検索を行います。
[すべてのカタログを検索]	開かれているすべてのカタログでレコードを検索します。
[検索解除]	アクティブなカタログ中のすべてのレコードを表示します。
検索の方法には2種類あります。

・	簡易検索

・	複合検索

検索クエリの例については、「検索クエリの例」を参照してください。作成した検索クエリを保存できます。

  関連項目


検索項目フィールドへフォーカスを変更
検索

検索ツールバーの使用

検索項目フィールドへフォーカスを変更

検索メニューから[検索項目フィールドへ]を選択すると、検索ツールバーの、現在カーソルが挿入されている検索条件がアクティブになります。これは、複合検索で、検索条件が多いときに使用すると便利です。


クエリフィールドへフォーカスを変更
検索

検索ツールバーの使用

クエリフィールドへフォーカスを変更

検索メニューから[クエリフィールドへ]を選択すると、クエリフィールドがアクティブになります。これは、検索条件に名前をつけてクエリフィールドに保存したいときに使用すると便利です。


簡易検索の実行
検索

検索ツールバーの使用

簡易検索の実行

簡易検索には、検索条件は1つしかありません。検索結果の範囲を絞るには、簡易検索と[再検索]ボタンを併用します。検索クエリの例については、「検索クエリの例」を参照してください。

簡易検索を実行するには以下の手順に従います。

1.	検索項目フィールドからレコード名、ファイル形式、カラーモードなどの検索項目を選びます。

2.	検索演算子フィールドから検索演算子を選択します。

3. 	検索値フィールドに、検索に用いる語（もしくはその一部）、数、日付などを入力します

レコードを値フィールドにドラッグすると、検索項目に対応するレコード情報を簡単に入力できます。すべての検索値フィールドをクリアするには削除をクリックして下さい。.

4.	適切な検索ボタン（検索、再検索、すべてのカタログ検索）をクリックします。

レコードウィンドウに、検索条件に一致するすべてのレコードが表示されます。ステータスバーの右側にあるレコードステータスフィールドには、検索条件に合致したレコード数が表示されます。たとえば、25/ 117(1選択)とは

・	現在の検索条件に25件が合致する

・	現在のカタログには117件のレコードがある

・	1件のレコードが現在選択されている

  関連項目


複合検索の実行
検索

検索ツールバーの使用

複合検索の実行

複合検索には2つ以上の検索条件を組み合わせて検索します。検索クエリの例については、「検索クエリの例」を参照してください。

複合検索を指定するには、以下の手順に従います。

1.	検索に必要な検索条件を設定します。

・	選択されている条件の上に検索条件を追加するには、[条件を挿入]をクリックします。

・	選択されている条件の下に検索条件を追加するには、[条件を追加]をクリックします。

・	検索条件を削除するには、任意の検索条件フィールドをクリックしてその条件を選択し、[条件を削除]をクリックします。.

2.	1番目の検索条件に対して、以下を実行します

・	[検索項目]フィールドから検索対象([レコード名]、[ファイル名]、[ファイル形式]、[画像モード]など)を選択します。

・	[検索演算子]フィールドから検索演算子を選択します

・	[検索値]フィールドで、検索に用いる語（もしくはその一部）、数、日付けなどを入力します。

3.	[複合検索条件結合子]フィールドから[かつ]または[または]を選択します。

・	[かつ]を選択すると、両方の検索条件に一致するレコードだけが検索されます。

・	[または]を選択すると、いずれかの検索条件に一致するレコードが検索されます。[または]検索の方が検索対象が広く、通常は一致するレコード数が多くなります。.

4.	２番目以降の検索条件に対して、以下を実行します。:

・	[検索項目]フィールドから検索対象([レコード]、[名前]、[ファイル形式]、[画像モード]など)を選択します。

・	[検索演算子]フィールドから検索演算子を選択します。

・	[検索値]フィールドで、検索に用いる語（もしくはその一部）、数、日付けなどを入力します。

注: [挿入]、[追加]、および[削除]ボタンを含むボックスが、現在アクティブな検索条件の隣に表示されます。

5.	すべての検索条件に対して、手順3および4を実行します

6.	適切な検索ボタン([検索]、[再検索]、[すべてのカタログを検索]、[検索解除])をクリックします。

カタログウィンドウに、該当するすべてのレコードが表示されます。ステータスバーの右にあるレコードステータスフィールドには、検索条件に一致したレコード数が表示されます。たとえば、[25/ 117 (1選択)]は以下のような意味になります。

・	25個のレコードが検索条件に一致した

・	現在のカタログに合計117個のレコードが含まれている

・	1個のレコードが選択されている

  関連項目


検索クエリの例
検索

検索ツールバーの使用

検索クエリの例

全文検索では、語の一部または全部、数字、または日付が、大文字と小文字に関係なく検索されます。以下の例は、さまざまなレコード特性を使ってレコードを検索する方法を示しています。たとえば、r_sで検索すると、[for single]が検索されます。

検索対象	使用する検索演算子	入力内容
レコード名		1語または語の一部を入力して全文検索を行います。
ファイル形式		ポップアップリストからファイル形式を選択するか、キーボードで入力します。
画像モード		リストから[ラインアート]、[グレイスケール]、[カラー]のいずれかを選択します。
解像度		数値または解像度(dpi)を入力します。
ファイルサイズ		バイト数を入力します。 キロバイト はKBと入力します。  メガバイトはMBと入力します。
レコードの修正日		オペレーティングシステムでの書式を使用して日付を入力します。
ファイルの作成日		オペレーティングシステムでの書式を使用して日付を入力します。
ボリューム名		語全体またはその一部を入力して、大文字小文字を区別しない全文検索を実行します。
ファイル名		語全体またはその一部を入力して、大文字小文字を区別しない全文検索を実行します。
フォルダ名		Windowsのエクスプローラで表示されるフォルダ名全体またはその一部を入力します(大文字小文字の区別はありません)。
ユーザ名		語全体またはその一部を入力して、大文字小文字を区別しない全文検索を実行します。
ステータス		リストからステータスを選択します。
サムネイル		サムネイルを[検索値]フィールドにドラッグ&ドロップして、明るさおよびコントラストを比較する類似検索を実行します。
カテゴリ		カテゴリ名を入力するか、カタログウィンドウからカテゴリまたはレコードをドラッグしてください。 重複するカテゴリ名がカテゴリ構成に含まれている場合は、名前を入力せずにカテゴリそのものをドラッグ&ドロップします。 [アプリケーション設定]ダイアログボックス で、カテゴリの検索方法を指定します。詳細は、143ページの「アプリケーション設定の変更」を参照してください。
ノート		語の一部もしくは全部を入力して全文検索を行います。一つの検索条件で入力できる日本語の文字数は8文字までです。
  関連項目


検索クエリの保存
検索

検索クエリの保存

検索クエリは保存することができます。デフォルトでは、検索クエリバーは無効になっています。検索クエリバーを有効にするには、[表示]メニューから[検索クエリバー]を選択します。検索クエリバーは、ツールバーの右側に表示されます。

アクティブになっている検索クエリを保存するには、以下の手順に従います。

1.	検索クエリバーで名前を入力し、[検索クエリを保存]をクリックします。

2.	新しい検索クエリが検索クエリバーのリストに追加されます。

保存した検索クエリを使用するには、以下の手順に従います。

1.	検索ツールバーで、検索条件フィールドをクリックして検索条件を選択します。

2.	検索クエリバーで、保存した検索クエリをリストから選択します。

その検索クエリが挿入されます。

保存した検索クエリを削除するには、以下の手順に従います。

1.	検索クエリバーで、削除する検索クエリを選択します。

2.	[検索クエリを削除]ボタンをクリックします。

そのクエリが削除され、検索クエリバーのリストから消去されます。

  関連項目


カテゴリ検索の設定について
検索

カテゴリ検索の設定について

カテゴリによる検索の場合、[アプリケーション設定]ダイアログボックスの[検索]タブで、さまざまな検索設定を行うことができます。[カテゴリ検索]で、以下のいずれかの検索方法を選択することができます。

・	[選択されたカテゴリのいずれかに該当する]は、検索条件に含まれるカテゴリのうち少なくともいずれか1つに対応するレコードを検索します

・	[選択されたカテゴリの全てに該当する]は、検索条件に含まれるカテゴリすべてに対応するレコードを検索します。

[カテゴリ検索]では、カテゴリの検索方向([上位のカテゴリを検索]、[下位のカテゴリを検索]のいずれかまたは両方)を指定することができます。

[カテゴリのエイリアスを検索]を有効にすると、カテゴリのエイリアスを検索することができます。

  関連項目


検索コンパスアイコンの使用
検索

検索コンパスアイコンの使用

要求する検索結果が得られない場合は、現在有効になっている検索設定をこのアイコンで確認します。アイコンをクリックすると、[アプリケーション設定]ダイアログボックスをすばやく表示し、必要に応じて検索設定を変更することができます。

検索コンパスアイコンには現在有効になっている検索設定が表示されます。クリックして[アプリケーション設定]ダイアログボックスを表示すると必要に応じて検索設定を変更することができます。

有効になっている検索設定	アイコン
[選択されたカテゴリのいずれかに該当する]
[選択されたカテゴリの全てに該当する]
[カテゴリ検索時の対象となる階層][上位のカテゴリを検索]
[カテゴリ検索時の対象となる階層][下位のカテゴリを検索]
[カテゴリのエイリアスを検索]
  関連項目


カタログウィンドウのブラウズ
検索

カタログウィンドウのブラウズ

カタログウィンドウのブラウズは、レコードを特定する簡単で一般的な方法です。よく整理されたカテゴリ構造を設計していれば、カテゴリリストウィンドウでカテゴリを階層表示するだけですばやくレコードを特定することができます。

あるカテゴリが登録されたすべてのレコードを表示するには、そのカテゴリをダブルクリックします。カテゴリを階層表示するには、カテゴリ名の左にある+ボタンをクリックします。カテゴリが階層表示されると、+ボタンが-ボタンになります。

  関連項目


カテゴリリストの表示
検索

カテゴリリストの表示

表示メニューから[カテゴリバー]を選択して、現在のカタログにあるすべてのカテゴリをリストできます。[カテゴリバー]にチェックマークを入れると、レコードウィンドウの隣にカテゴリ階層が表示されます。チェックをはずすと、レコードウィンドウだけが表示されます。

  関連項目


ファイルの管理
オリジナルの管理

カタログしたファイルのプレビュー

エクスプローラを使用してファイルを特定する

ファイルをドキュメントに割り付ける

ファイルのコピー

電子メールを使用してファイルを送信する

ファイルの移動

ファイルの削除

ファイルの編集

他のプログラムからファイルを印刷する


カタログしたファイルのプレビュー
オリジナルの管理

カタログしたファイルのプレビュー

オリジナルファイルはいったんカタログすると、他のアプリケーションを起動せずにそのプレビューを見ることができます。アプリケーション設定で、サムネイルをダブルクリックすればプレビューウィンドウが起動するように設定することができます。詳細は「アプリケーション設定のカスタマイズ」を参照してください。プレビューモードでは、イメージをコピーしたり印刷することができます。

カタログしたファイルのプレビューを表示するには、以下の手順に従います。

1. レコードウィンドウで、プレビューを表示するファイルを示すレコードを選択します。

2. [レコード]メニューから[プレビュー]を選択します。

所有者の形式を使用するファイルには[オリジナルを開く]コマンドを使用します。

ファイルプレビューウィンドウが表示されます。プレビューを拡大、縮小、回転させることができます。

3. 開いているプレビューウィンドウを閉じるには、[ファイル]メニューから[閉じる]を選択するか、右上角にある［閉じる］ボタンをクリックします。

  関連項目


プレビューの拡大、縮小、回転
オリジナルの管理

カタログしたファイルのプレビュー

プレビューの拡大、縮小、回転

プレビューウィンドウを表示すると、［プレビュー］という新しいメニューが作成され、ツールバーに[プレビュー]ボタンが追加されます。プレビューウィンドウの大きさと向きを変更したり、ビューを初期表示にリセットすることができます。現在のズーム倍率は、ステータスバーの右側に表示されます。

プレビューウィンドウを拡大/縮小または回転するには、以下の手順に従います。

1.	プレビューウィンドウを選択してアクティブにします。

[プレビュー]メニューがメニューバーに表示され、ツールバーの右側にプレビューボタンが表示されます。

2.	プレビューを拡大/縮小または回転するには、以下のいずれかを行います。

・	適切なプレビューアイコン(ズームアウト、ズームイン、左に90°、右に90°)を選択する。

・	適切な[プレビュー]メニューのオプション([ズームアウト]、[ズームイン]、[左に90°]、[右に90°])を選択する。

3.	プレビューを初期サイズにリセットするには、次のいずれかを行います。

・	[元に戻す]アイコンを選択します。

・	プレビューメニューから[元に戻す]を選択します。

4.	プレビューをアプリケーションウィンドウに合わせるには、次のいずれかを行います。

・	[メインウィンドウに合わせる]アイコンを選択します。

・	プレビューウィンドウから[メインウィンドウに合わせる]を選択します。

  関連項目


プレビューイメージのコピー
オリジナルの管理

カタログしたファイルのプレビュー

プレビューイメージのコピー

プレビューウィンドウにイメージファイルが含まれる場合、それを新規文書にコピーおよびペーストすることができます。レイアウト文書で品質を最良にし、バージョン管理を容易にするには、実のオリジナルファイルをコピーするとよいでしょう。詳細は「オリジナルのコピー」と「オリジナルを新規文書に挿入」を参照してください。

プレビューイメージをコピー&ペーストするには、以下の手順に従います。

1. プレビューウィンドウを選択してアクティブにします。

2. [編集]メニューから[すべてを選択]を選択し、続いて[コピー]を選択します。

3. コピーしたイメージをドキュメントにペーストします。

プレビューイメージの選択した部分をコピーするには、以下の手順に従います。

1. プレビューウィンドウを選択してアクティブにします。

2. マウスを使用して、イメージのコピーする部分を選択します。

選択部分は点線で示されます。

3. [編集]メニューから[コピー]を選択します。

4. コピーしたイメージをドキュメントにペーストします。

  関連項目


プレビューイメージのコピー
オリジナルの管理

カタログしたファイルのプレビュー

プレビューイメージの印刷

Cumulusからプレビューイメージを印刷するには、以下の手順に従います。

1. [ファイル]メニューから[印刷プレビュー]を選択します

 [印刷]ダイアログボックスが表示されます。

2. ダイアログボックスで適切な設定を行い、[OK]をクリックします。

  関連項目


エクスプローラを使用してファイルを特定する
オリジナルの管理

エクスプローラを使用してファイルを特定する

[レコード]メニューから[エクスプローラ]を選択すると、Windowsのエクスプローラにオリジナルファイルの保存場所を表示できます。

Windowsのエクスプローラでファイルをすばやく特定するには、以下の手順に従います。

1. レコードウィンドウでレコードを選択するか、[レコードプロパティ]ウィンドウを表示します。

2. [レコード]メニューから[エクスプローラ]を選択します。

Windowsのエクスプローラが起動され、ファイルの場所を表示します。複数のファイルが選択されている場合は、複数のエクスプローラウィンドウが表示されます。

  関連項目


ファイルをドキュメントに割り付ける
オリジナルの管理

ファイルをドキュメントに割り付ける

レコードをドラッグ&ドロップすることで、他のアプリケーションのドキュメントにすばやくファイルを割り付けることができます。この機能は、OLEのドラッグ&ドロップをサポートしているアプリケーションでのみ使用することができます。

ファイルをドラッグ&ドロップにより割り付けるには、以下の手順に従います。

1. 目的のアプリケーションが実行されていて、対象のドキュメントが開いていることを確認します。

2. 割り付けるファイルのレコードを選択します。

3. レコードをクリックして、目的のドキュメントにドラッグします。

  関連項目


ファイルのコピー
オリジナルの管理

ファイルのコピー

Cumulusでは、以下の方法でファイルを新しい場所にコピーすることができます。Cumulusでコピーされるファイルはカテゴリ検索の設定でコントロールされます。

・レコードまたはカテゴリをデスクトップにドラッグして、ファイルのコピーを作成する。

カテゴリをデスクトップにドラッグすると、カテゴリ名と同じ名前のフォルダが作成され、関連するすべてのレコードのオリジナルファイルがそのフォルダの中にコピーされます。

・[レコード]メニューから[オリジナルをコピー]を選択して、ファイルを新しい場所にコピーする。詳細は、「[オリジナルをコピー]の使用」を参照してください。

・電子メールにファイルを添付して配布する。詳細は、「電子メールを使用してファイルを送信する」を参照してください。

  関連項目


[オリジナルをコピー]を使用
オリジナルの管理

ファイルのコピー

[オリジナルをコピー]を使用

[オリジナルをコピー]を使用して、カタログしたファイルをレコードウィンドウまたは[レコードプロパティ]ウィンドウからコピーすることができます。

ファイルをコピーするには、以下の手順に従います。

1. 	カタログウィンドウでレコードを選択します。

2.	レコードメニューから[オリジナルをコピー]をクリックします。[レコードプロパティ]ダイアログボックスで、右マウスボタンをクリックして、ポップアップメニューから[オリジナルをコピー]を選択することもできます。

[オリジナルをコピー]ダイアログボックスが表示されます。

3.	[保存する場所]フィールドに保存先を入力し、[保存]をクリックします。変更を取り消すには、[キャンセル]をクリックします。

  関連項目


電子メールを使用してファイルを送信する
オリジナルの管理

電子メールを使用してファイルを送信する

このコマンドを使うと、Cumulusからファイルを、電子メールの添付ファイルとして送信することができます。電子メールを使用してファイルを配布するには、MAPI (Messaging Application Programming Interface)と互換性のある電子メールシステムが必要です。

ファイルを電子メールで送信するには、以下の手順に従います。

1.	送信するファイルに対応するレコードを選択します。

2.	[ファイル]メニューから[オリジナルをメールに添付]を選択します。

[プロファイルの選択]ダイアログボックスが表示されます。

3.	システムにインストールされた電子メールシステムに基づいたプロファイルを選択します。

4.	新しい情報サービスを選択するには、[作成]をクリックし、表示される指示に従います。

5. 	[プロファイルの選択]ダイアログボックスを閉じて表示されたプロファイルを有効にするには、[OK]をクリックします。変更を取り消すには、[キャンセル]をクリックします。

  関連項目


ファイルの移動
オリジナルの管理

ファイルの移動

Cumulusからのファイル移動は、2手順で行われます。まず、ファイルが新しい場所にコピーされ、次に元の場所からそのファイルが削除されます。同時に、ファイルリファレンスは、移動先の場所に変更されます。

カタログしたファイルを移動するには、以下の手順に従います。

1. レコードウィンドウでレコードを選択するか、[レコードプロパティ]ウィンドウを表示します。

2. [レコード]メニューから[オリジナルを移動]を選択します。

[オリジナルを移動]ダイアログボックスが表示されます。

3. [保存する場所]フィールドに保存先を入力し、[保存]をクリックします。変更を取り消すには、[キャンセル]をクリックします。

4. 選択したすべてのファイルに対して、手順3を繰り返します。

特定の場所にファイルが移動され、すべてのリファレンスが更新されます。

  関連項目


ファイルの削除
オリジナルの管理

ファイルの削除

[レコードを削除]ダイアログボックスで[オリジナルファイルも削除する]オプションを選択すると、選択したレコードとオリジナルファイルの両方をすばやく削除することができます。

レコードとファイルの両方を削除するには以下の手順に従います。

1. レコードウィンドウで、削除するレコードを選択します。

2. [レコード]メニューから[レコードを削除]を選択するか、DELETEキーを押します。

[レコードを削除]ダイアログボックスが表示されます。

3. [オリジナルも削除する]を選択し、[削除]をクリックします。変更を取り消すには、[キャンセル]をクリックします。

選択したレコードと、そのレコードに対応するオリジナルファイルの両方が削除されます。

  関連項目


ファイルの編集
オリジナルの管理

ファイルの編集

ファイルを編集可能なプログラムがインストールされている場合は、Cumulusを使用してそのプログラムを起動し、ファイルを開くことができます。

カタログしたファイルを他のプログラムで編集するには、以下の手順に従います。

1.	レコードウィンドウでレコードを選択します。

2.	レコードメニューまたはレコードポップアップメニューから[オリジナルを開く]をクリックして、[作成プログラム]または[その他]を選択します。

そのファイルの作成プログラムが起動し、ファイルを開きます。［その他］を選択した場合は、アプリケーションを指定するダイアログが現れます。

  関連項目


他のプログラムからファイルを印刷する
オリジナルの管理

他のプログラムからファイルを印刷する

オリジナルの印刷が可能なプログラムがインストールされていれば、Cumulusを使ってそのプログラムを起動し、ファイルを印刷することができます。印刷の概要は「情報の印刷」を参照してください。

カタログしたファイルを他のプログラムで印刷するには、以下の手順に従います。

1.	カタログウィンドウでレコードを選択します。

2.	レコードメニューまたはレコードポップアップメニューから[オリジナルを印刷]をクリックして、[作成プログラム]または[その他]を選択します。

そのファイルに対応するプログラムが起動し、ファイルを開いて印刷します。

  関連項目


Cumulusの使用例

サンプルシナリオの使用

Cumulus Browserの使用

Cumulus Internet Media Serverの使用

Cumulusの自動化

Ventoの使用

Cumulus内に含まれる自動化スクリプトの使用


サンプルシナリオの使用
Cumulusの使用例

サンプルシナリオの使用

Cumulusの真の威力は、ワークフローの簡易化と管理に使用できるさまざまな方法にあります。以下のトピックは、ユーザのCumulus導入の成功例です。

シナリオ 1: ロゴの正しいバージョンを探す

シナリオ 2: イメージの配布

シナリオ 3: マルチメディア・プロジェクトの管理


シナリオ 1: ロゴの正しいバージョンを探す
Cumulusの使用例

サンプルシナリオの使用

シナリオ 1: ロゴの正しいバージョンを探す

ある小さな広告代理店に勤務するグラフィックデザイナーが、新パンフレット作成にあたって、顧客のロゴを急いで見つけ出す必要に迫られています。

問題点

そのロゴは、病気で欠勤している他のデザイナーが最近作り直したものです。現在のプロジェクトはほとんどが共通フォルダに保存されており、Cumulusを使って追跡されます。

解決策

グラフィックデザイナーは、Cumulusを使って、次のように必要なロゴを手早く検索し、ダウンロードします。

1.	Cumulusを起動して、現在のプロジェクトで使用されているカタログを開きます。

2.	次に、レコード名「XX社ロゴ」とステータス「承認済み」で複合検索を行います。

検索クエリで同一ロゴの3つのバージョンが見つかります。

3.	グラフィックデザイナーは、レコードメニューから[プレビュー]を選択して、各レコードをプレビューします。

4.	2つのイメージが同じように見えたので、レコードメニューから[プロパティ]を選択して、各レコードのプロパティを検討します。

5.	「レコード・プロパティ」ダイアログボックスに保存された情報（修正日やノートなど）を検討して、どれが適切なイメージか判断します。

6.	グラフィックデザイナーのレイアウトにイメージをコピーして、読み込みます。

  関連項目


シナリオ 2: イメージの配布
Cumulusの使用例

サンプルシナリオの使用

シナリオ 2: イメージの配布

ある小さなデジタル画像処理会社は、MacintoshとWindowsユーザにストック写真とイラストレーションを販売しています。イメージは、論理テーマ指向のフォルダ構造を使ってCD-ROMで顧客に配布されます。現在すべてのイメージは、多数のJAZカートリッジに保存されています。

問題点

この会社は、社内ですべてのイメージを追跡するための効率的で、有効で、使いやすい方法を模索しています。また、イメージを顧客に配布する有効な方法も探しています。

解決策

会社の制作部長は、Cumulusを使って、次のように使用可能なイメージのカタログを作成します。

・	すべてのイメージをカタログします。

・	オリジナルのレコード名を作成します。

・	複数のカテゴリに分類されるイメージのエイリアスを作成します。

・	デザイナー/写真家の名前、テーマ、または職務名を使って、各レコードのノートを記述します。

メインカタログが完成すると、制作部長はCumulus Browserを使って別の配布用カタログを作成します。

  関連項目


シナリオ 3: マルチメディアプロジェクトの管理
Cumulusの使用例

サンプルシナリオの使用

シナリオ 3: マルチメディアプロジェクトの管理

ある小さなマルチメディア関連会社は、多数の顧客のために対話型マルチメディアプロジェクトを作成しています。ほとんどのプロジェクトにイメージ、サウンド、ビデオ、およびマルチメディア・オーサリングファイル（DirectorまたはAuthorware）が含まれています。この会社には12名のフルタイム従業員がおり、それぞれ複数の契約者を使っています。

共有ファイルはプロジェクト別に、次にファイル形式別にフォルダに保存されます。カタログは毎晩、リムーバブルカートリッジに自動的にバックアップされます。完成したプロジェクトはCD-ROMに保管されます。

問題点

マルチメディアプロジェクトに使用されるファイル数が多く、ファイル形式が多岐にわたるため、会社はときにバージョン管理の問題に遭遇することがあり、重要ファイルの保管場所を誤まることも少なくありません。さらに、CD-ROMにアーカイブされたプロジェクトにすぐにアクセスしようとしても、非常に時間がかかることがあります。会社はオリジナルファイルを効率的に管理する方法を模索しています。

解決策

プロジェクト管理主任は、2つのカタログを作成します。1つは現在のプロジェクト用で、もう1つは完成プロジェクト用です。現在のプロジェクト用カタログには、スタッフが次のタスクを実行します。

・	すべてのカタログ設定を構成（『Cumulus Network Desktop/Desktop PLUS共通マニュアル』を参照）

・	すべてのイメージとその他のプロジェクト要素をカタログ

・	個々のイメージの問題に注釈を付けるためにノートを追加（該当する場合）

・	プロジェクト要素の「状態」を説明するステータス名をレコードに割り当てる

完成プロジェクト用カタログでは、プロジェクト管理主任がすべてのアーカイブされたプロジェクトの内容を検索して、カタログします。また、問題点や詳細情報を、該当するレコードのノートに記述します。

  関連項目


Cumulus Browserの使用
Cumulusの使用例

Cumulus Browserの使用

Cumulus Browserは、Desktop PLUSユーザのみ使用できる無料ソフトです。Cumulus Browserを使用して、CumulusのカタログをCD-ROMなどのオフライン・メディア（他に、SyQuest、Zip、Jaz、MOディスクなど）に発行できます。Cumulusの正規ユーザは、プレインストール済みのアプリケーションとして、あるいはCumulus CD-ROMに内蔵されているインストーラを使用してCumulus Browserを配布できます。

Cumulus Browserは、通常のCumulus Desktop PLUSの全機能を備えています。ただし、以下の例外があります。

・ 作成する新規カタログには、最高50件までしかレコードをカタログできない。

・ 一度に2つのカタログしか開くことができない。

Cumulus Browserを使ったカタログ配布の詳細は『Cumulusユーティリティマニュアル』を参照してください。

  関連項目


Cumulus Internet Media Serverの使用
Cumulusの使用例

Cumulus Internet Media Serverの使用

Cumulus Internet Media Serverは、メディア・ファイルをインターネットに発行したり配布するために設計された高性能CGI（=Common Gateway Interface）アプリケーションです。製品版のDesktop PLUSまたはNetworkに搭載された機能ですが、これを使用すると、Cumulusで作成したカタログをWebページに発信したり、複数のユーザにファイルにアクセスしたり、検索/ダウンロードする権利を与えることができます。

次のような特長があります。

Cumulus Internet Media Serverは、ホットリンクされたカタログの階層カテゴリリストをHTMLで書き出します。リストから項目を選択することによって、オリジナルのカタログ検索が実行され、ユーザはオリジナルを検索して、ダウンロードすることができます。

Cumulus Internet Media Serverは、次のような利点があります。

・	Cumulusで作成したカタログを、プラットフォームやブラウザのタイプ（例：MacOS、Windows、UNIX）を問わず検索できる。

・	ホットリンクで階層化されたビルトインのカテゴリリストから直接的に参照/検索できる。

・	サンプルのHTMLテンプレートが付属。

・	複数の検索から選択されたデータを1ヶ所に集めたり、4-Sight ISDN Managerを使用してファイルを転送できる。

・	低解像度のファイルのプレビュー、または高画質のファイルを発信できる。

・	Cumulusサーバの[トラスティ設定]により、ユーザのアクセス権やダウンロード能力を指定できる。

・	詳しいトランザクション・ログを介して、ユーザのプレビューの追跡やダウンロードができる。

・	CGIアプリケーションを実行する予約語を定義することで、ユーザ・インタフェースをカスタマイズできる。

Cumulus Internet Media Serverの設定の詳細は『Cumulusユーティリティマニュアル』を参照してください。

  関連項目


Cumulusの自動化
Cumulusの使用例

Cumulusの自動化

CumulusのDesktop PLUS版では、作業のほとんどを以下のようなOLE対応プログラミングツールを使用して自動化することができます。

・	Microsoft Visual Basic

・	Microsoft Visual C++

・	Microsoft Visual J++

・	Borland Delphi

・	PowerSoft PowerBuilder

デフォルトでのインストールには、Visual Basicを使用した自動化アプリケーションが含まれます。さらに特化したスクリプトは、More Scriptsフォルダに収録されています。

Cumulusをワークフローにどの程度有効に統合できるかは、通常使用するアプリケーションがOLEオートメーションに準拠しているかどうかで決まります。Cumulusオートメーションについての最新情報は、当社のウェブサイトをご覧ください(http//:www.crs.co.jp)。

CumulusはOPIと互換性があり、Luminous Color Central、NineBits PrintDesk、4-Sight OPI、Helios EtherShareなどのOPI互換の製品からパス名情報を読みとり、高解像度と低解像度の両方のファイル情報を管理することができます。

クライアントは、低解像度のファイルがカタログされたCumulusから、Adobe PageMakerなどのレイアウトアプリケーションに低解像度のファイルを割り付けることができますが、同時にオリジナルファイルの編集の際には高解像度ファイルを自動的に探し、指定したアプリケーションで開くことができます。

Cumulusは、Scitex APRなどの、EPSFファイルを低解像度ファイルとして使用する多くのOPIシステムとも互換性があります。レイアウトファイルは通常通りに処理されますが、高解像度のファイルへのパスが自動的に認識されない場合があります。


Ventoの使用
Cumulusの使用例

Ventoの使用

Cumulus Desktop PLUSには、Ventoというフォルダ監視ユーティリティが含まれています。Ventoは、ローカルのWindows NTファイルサーバボリューム上にあるフォルダまたはそのサブフォルダ階層を監視します。そのフォルダ内において、ファイルが追加、変更、削除された場合は、Ventoはユーザが選択した自動化アプリケーションを起動します。

Ventoには、Cumulusのカタログを自動的に更新するVisual Basic 5.0のプログラムが付属しています。ソースコードが付属しているため、スクリプトを修正して、他の作業を実行したり、OLEによる自動化に対応する他のアプリケーションを制御したりできます。


Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用
Cumulusの使用例

Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

以下の節では、Cumulusに付属するさまざまな自動化スクリプト (モジュール)について説明します。これらのモジュールは、Cumulusによるワークフローの自動化を理解する際の参考にしてください。以下で説明するすべてのモジュールのソースコードが付属していますので、モジュールを必要に応じて変更することができます。自動化スクリプトは、Desktop PLUSのみ対応しています。

Cumulusでは、どのモジュールもメニューコマンドとして使用することができます。実行ファイルをCumulusフォルダ内の「Script」フォルダに移して、Cumulusを再起動してください。このフォルダ内のすべてのモジュールがスクリプトメニューで使用可能になります。

Cumulusに付属する自動化モジュールは、以下のフォルダに含まれています。

・	［Script］フォルダには、一般的な用途のモジュールが含まれています。

・	More Scriptsフォルダには、より特化した用途のモジュールが含まれています。

Cumulusの自動化に関する最新情報は、Canto社のWebサイト(www.canto-software.com)を参照してください。

いずれのフォルダに含まれるスクリプトも、［Script］フォルダにドラッグすることで、[スクリプト]メニューから実行できるようになります。［Script］フォルダに追加したスクリプトは、次にCumulusアプリケーションを起動したときに使用可能になります。

Cumulusに含まれるモジュールは、次のカテゴリに分類されます。

カタログの自動化

レコードとカテゴリ

ファイル・リファレンスの管理

DCSファイルの管理

検索

読み込み/書き出し

最適化と統計情報

他のアプリケーションとの連携

  関連項目


カタログの自動化
Cumulusの使用例

Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

カタログの自動化

[ホットフォルダ]は、1つのフォルダを監視するスクリプトです。フォルダに追加された新しいファイルは、Cumulusのアクティブなカタログに追加されます。

[ホットフォルダ]を使用するには、以下の手順に従います。

1. ホットフォルダアプリケーションを起動してフォルダを選択するか、フォルダを[ホットフォルダ]のアイコンにドラッグ&ドロップします。

2. フォルダの内容を調べる間隔を秒単位で入力します。

カタログを1つまたは複数のフォルダの内容に合わせて更新する場合は、Ventoを使用するようお勧めします(「Ventoの使用」参照)

  関連項目


レコードとカテゴリ
Cumulusの使用例

Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

レコードとカテゴリ

Cumulusには、多数のレコードを管理するための自動化モジュールが複数付属しています。これらのモジュールが使用可能なときには、[スクリプト]メニューに表示されます。付属するモジュールは以下の通りです。

マルチカテゴリ登録

ステータスを一括登録

重複しているカテゴリを探す

現在日付でカテゴリを探す

レコードおよびOPIファイルを削除

  関連項目


マルチカテゴリ登録
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

レコードとカテゴリ

マルチカテゴリ登録

［マルチカテゴリ登録］は、レコードウィンドウで選択した複数のレコードを、カテゴリリストウィンドウで選択した複数のカテゴリに登録します。

［マルチカテゴリ登録］を使用するには、以下の手順に従います。

1. カテゴリに登録するレコードを選択します。

2. カテゴリを選択します。

3. [スクリプト]メニューから[マルチカテゴリ登録]を選択します。

  関連項目


ステータスを一括登録
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

レコードとカテゴリ

ステータスを一括登録

［ステータスを一括登録］は、同一のステータスを選択した複数のレコードに登録します。このアプリケーションを実行する前に、レコードウィンドウでレコードを選択してください。

［ステータスを一括登録］を使用するには、以下の手順に従います。

1. ステータスを登録するレコードをレコードウィンドウで選択します。

2. [スクリプト]メニューから[ステータスを一括登録]を選択します。

3. レコードに登録するステータスを入力します。

ステータスを選択しやすいように、現在のステータスリストの一部が入力フィールドに表示されます。ステータスは、ステータスリストに登録したものと同じものを入力してください。

  関連項目


重複するカテゴリを探す
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

レコードとカテゴリ

重複しているカテゴリを探す

［重複しているカテゴリを探す］は、アクティブなカタログ中の重複するカテゴリを検出します。重複するカテゴリが検出された場合は、［重複しているカテゴリを探す］はすべてのレコードを最初のカテゴリに再登録します。次に、重複するフォルダであることがわかるように、それ以外のすべてのカテゴリの名前を変更し、削除するかどうかをユーザに確認します。

  関連項目


現在日付でカテゴリを作成する
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

レコードとカテゴリ

現在日付でカテゴリを探す

［現在日付でカテゴリを探す］は、現在の日付を名前にした新しいカテゴリを作成します。

  関連項目


レコードおよびOPIファイルを削除
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

レコードとカテゴリ

レコードおよびOPIファイルを削除

［レコードおよびOPIファイルを削除］は、選択したすべてのレコードおよびそれに対応する高解像度ファイルとOPIレイアウトファイルを削除します。Cumulusは、拡張子とサブフォルダの場所のどちらを使用してOPIファイルを再認識するかをユーザに確認します。

  関連項目


ファイルリファレンスの管理
Cumulusの使用例

 Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

ファイルリファレンスの管理

ファイルリファレンスは、オリジナルファイルの場所を示します。Cumulusは、カタログした各ファイルのレコードにファイル参照を保存します。ファイルを移動すると、これらのファイルリファレンスを更新する必要があります。常にCumulusを使用してファイルを移動する場合は、ファイルリファレンスは自動的に更新されます。

以下のスクリプトは、より複雑なファイル移動を行う、あるいはCumulusを使用せずに移動したファイルのリファレンスを更新する際に便利です。

フォルダ移動後のリファレンスを確認

ファイルリファレンスの指定･変更

フォルダの移動

  関連項目


Check After Folder Has Moved
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

ファイルリファレンスの管理

フォルダ移動後のリファレンスを確認

[フォルダ移動後のリファレンスを確認]は、他の場所に移動されたフォルダ内のファイルを示す、すべてのレコードのファイルリファレンスを更新します。[フォルダ移動後のリファレンスを確認]は、関係するすべてのレコードを検索し、古いフォルダ（カタログのレコードにある保存場所）に一致するフォルダ名を調べます。

  関連項目


リファレンスを指定・変更する
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

ファイルリファレンスの管理

リファレンスを指定・変更する

[リファレンスを指定・変更する]は、選択したレコードのファイルリファレンスを新しいファイルの場所に更新します。オリジナルファイルのコピーを作成した後、リファレンスをコピー先のファイルに変更するときに使います。

リファレンスを指定・変更するを使用するには、以下の手順に従います。

1. ファイルリファレンスを変更するレコードを選択します。

2. [スクリプト]メニューから[リファレンスを指定・変更する]を選択し、更新する各レコードに対応する新しいファイルを特定します。

新しい場所にあるファイルの修正日がレコードに記録されている修正日よりも新しい場合は、Cumulusはそれに従ってレコードを更新するかどうかをユーザに確認します。.

  関連項目


フォルダを移動する
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

ファイルリファレンスの管理

フォルダを移動する

［フォルダを移動する］は、フォルダおよびそのサブフォルダすべてを移動し、対応するCumulusのレコードのリファレンスも同時に更新します。

［フォルダを移動する］を使用するには、以下の手順に従います。

1. [スクリプト]メニューから［フォルダを移動する］を選択し、移動するフォルダを特定します。

2. フォルダを選択すると、移動先を指定するよう要求されます。

3. フォルダおよびそのサブフォルダすべてが新しい場所に移動します。

移動したファイルを示すアクティブなカタログ中のレコードが更新され、新しい場所を示すようになります。

新しい場所にあるファイルの修正日がレコードに記録されている修正日よりも新しい場合は、Cumulusはそれに従ってレコードを更新するかどうかをユーザに確認します。

  関連項目


DCSファイルの管理
Cumulusの使用例

 Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

DCSファイルの管理

ヒント: 以下のモジュールは、DCS 1.0ファイルでないファイルに対しても実行することができます。多数のファイルをコピーまたは移動する場合は、これらのモジュールを使用する方が、Cumulusのメニューコマンド(「ファイルのコピー」および「ファイルの移動」参照)を使用するよりも短時間で済むことがあります。

DCSファイル形式は、低解像度の複合メインファイルが1つと、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの印刷カラーに対応する4つの単色ファイルで構成されます。Cumulusでは、DCS 1.0ファイルのレコードはメインファイルだけをカタログします。同時に5つのファイルすべてのコピー、移動、検索、削除を行うには、以下のモジュールを使用してください。

［オリジナルをコピー（DCS対応）］は、選択したすべてのレコードに対応するすべてのファイルを新しい場所にコピーします。

［オリジナルを削除（DCS対応）］は、選択したすべてのレコードに対応するすべてのファイルを削除します。

［オリジナルを移動（DCS対応）］は、選択したすべてのレコードを新しい場所にコピーします。

  関連項目


検索
Cumulusの使用例

Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

検索

以下のモジュールを使用して、検索ツールバーやカテゴリリストウィンドウでは使用できない検索を実行することができます。

選択レコードのカテゴリで検索

定期的に検索する

  関連項目


選択レコードのカテゴリで検索
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

検索

選択レコードのカテゴリで検索

［選択レコードのカテゴリで検索］は、選択したレコードと同じカテゴリに登録されたすべてのレコードを検索します。選択したレコードが対応するすべてのカテゴリに一致するレコードを検索するか、そのうちの任意のカテゴリに一致するレコードを検索するかを指定するダイアログボックスが表示されます。

  関連項目


定期的に検索する
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

検索

定期的に検索する

［定期的に検索する］は、Cumulusの検索ツールバーから最後に実行した検索クエリを、アクティブなカタログに定期的に適用します。このモジュールを使用する際は、Cumulusクライアントの［スクリプト］フォルダにコピーせず、Windowsのエクスプローラから別のアプリケーションとして起動してください。

［定期的に検索する］を使用するには、以下の手順に従います。

ヒント: 検索ツールバーの使用に関する詳細は、「検索ツールバーの使用」を参照してください。

1. 検索ツールバーで検索クエリを作成します。

2. [検索]ボタンをクリックします。

3. Windowsのエクスプローラから[定期的に検索する]を起動します。

検索の間隔を指定するダイアログボックスが表示されます。

  関連項目


書き出し／読み込み
Cumulusの使用例

 Cumulus

書き出し／読み込み

レコード、カテゴリ、検索クエリ情報の書き出しおよび読み込みを自動的に行うことができます。情報は、タブで区切ったテキストファイルとして書き出されます。このテキストファイルは、他のカタログやアプリケーションに読み込むことができます。

カテゴリをテキスト出力

テキストを読み込んでカテゴリに登録

Accessへのレコードの書き出し

タブ区切りテキストに書き出し

サムネイルを書き出す

イメージファイルをサムネイルに

注: WindowsではBMPファイルがビットマップに変換され、Windowsのサポートする形に名前が変更されます。

  関連項目


カテゴリをテキスト出力
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

書き出し／読み込み

カテゴリをテキスト出力

[カテゴリをテキスト出力]は、アクティブなカタログのカテゴリ階層をテキストファイルに書き出します。各カテゴリは、階層構造でのレベルに応じた個数のタブでインデントされて記述されます。ドキュメントをテキストファイルとして保存し、[カテゴリをテキスト出力]モジュールを使用して他のカタログに読み込むことができます。

  関連項目


テキストを読み込んでカテゴリに登録
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

書き出し／読み込み

テキストを読み込んでカテゴリに登録

［テキストを読み込んでカテゴリに登録］は、テキストファイルからカテゴリのリストを読み込みます。テキストドキュメントには、カテゴリが1行につき1つずつ、階層構造でのレベルに応じた個数のタブでインデントされて記述されています。このスクリプトは、各行を読みとり、アクティブなカタログ中に新しいカテゴリを作成します。

  関連項目


Accessへのレコードの書き出し
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

書き出し／読み込み

Accessへのレコードの書き出し

[Accessへのレコードの書き出し]は、情報をCumulusのレコードからMS Accessのデータベースにコピーします。MS Accessには、インストールされているCumulus -> MS Accessデータベースのフィールドに一致するフィールドが含まれている必要があります。

CumulusのレコードをMS Accessにエクスポートするには、以下の手順に従います。

1. Cumulus -> MS Accessデータベースのコピーを作成します。

2. MS Accessを起動します。

3. MS Accessデータベースに書き出すレコードを選択します。

4. [Accessへのレコードも書き出し]を実行します。

5. 表示されたダイアログで、MS Accessデータベースのファイルを選択します。

スクリプトには、MS Accessデータベースに、Cumulusで選択した各レコードに対応するレコードが作成されます。

  関連項目


タブ区切りテキストに書き出し
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

書き出し／読み込み

タブ区切りテキストに書き出し

[タブ区切りテキストに書き出し]は、アクティブなカタログで選択した各レコードを含む書き出しファイルを作成します。書き出しファイルには、列の名前を示す行と、選択した各レコードの情報をタブで区切った行が含まれます。サムネイルおよびファイル形式固有の情報は書き出されません。

[タブ区切りテキストに書き出し]を使用するには、以下の手順に従います。

1. 書き出すレコードを選択します。

2. [スクリプト]メニューから[タブ区切りテキストに書き出し]を選択します。

3. 表示されるダイアログで、書き出しファイルのファイル名および場所を指定します。

  関連項目


サムネイルを書き出す
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

書き出し／読み込み

サムネイルを書き出す

[サムネイルを書き出す]は、アクティブなカタログで選択したレコードに対して新しいBMPファイルを作成し、レコードのサムネイルをそのファイルに書き込みます。

[サムネイルを書き出す]を使用するには、以下の手順に従います。

1. サムネイルを書き出すレコードを選択します。

2. [スクリプト]メニューから[サムネイルを書き出す]を選択します。

選択した各レコードに対して、作成するBMPファイルの名前および場所を指定します。デフォルトの名前は、レコードに対応するファイル名になります。

  関連項目


イメージファイルをサムネイルに
Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

書き出し／読み込み

イメージファイルをサムネイルに

[イメージファイルをサムネイルに]は、BMPファイルを1つのレコードのサムネイルとして使用します。

[イメージファイルをサムネイルに]を使用するには、以下の手順に従います。

1. サムネイルを作成するレコードを選択します。

2. [スクリプト]メニューから[イメージファイルをサムネイルに]を選択します。

3. 表示されるダイアログで、使用するBMPファイルを選択します。

選択したレコードのサムネイルがBMPファイルの画像と置き換えられます。

  関連項目


最適化と統計
Cumulusの使用例

Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

最適化と統計情報

Cumulusには、カタログを最適化するモジュールおよびカタログ中のレコードに関する情報を取得するモジュールが含まれています。

[カタログ設定をスピード優先に]は、Cumulusがカタログ処理を高速に実行するように、カタログオプションを最適化します。スクリプトを実行すると、設定の変更を有効にするかどうかを確認するようユーザに要求します。

 [カタログ設定を安全性優先に]は、データベース設定とカタログ・オプションを最適化してデータ損失を防止するモジュールです。設定の変更を行う前に確認が行われます。

[ファイル形式を数える]は、新しいテキストウィンドウを作成し、アクティブなカタログから参照されている他のファイル形式と、各ファイル形式に対応するレコード数のリストを表示します。

  関連項目


他のアプリケーションとの連携
Cumulusの使用例

 Cumulusに含まれる自動化スクリプトの使用

他のアプリケーションとの連携

さまざまな方法で、Cumulusを他のOLEによる自動化対応アプリケーションと連携することができます。以下の基本的なスクリプトが含まれていますので、それを使用してCanto社のWebサイト(http://www.canto-software.com)を定期的に確認し、最新の追加情報を入手してください。

  関連項目


トラブルシューティング

一般的な問題の解決

ご質問の前に


一般的な問題の解決
トラブルシューティング

一般的な問題の解決

このセクションでは、一般的な問題とその可能な解決策を紹介します。

•	サムネイルの表示方法を変更できますか?

•	CumulusカタログとオリジナルファイルをCD-ROMで配布するには?

•	オリジナルをコピーまたは移動する際、実行できなかったり失敗することがあります。どうすればいいですか?

•	Cumulusからファイルを要求すると、必ずCD-ROMのマウントを求められます。どうすればこれを回避できますか?

•	ドラッグ&ドロップを使ってファイルをコピーしました。コピー先はハイライトされましたが、マウスボタンを離しても何も起こりません。何がいけなかったのでしょう?

•	新しいファイル内容を含めるため、すべてのレコードを更新しましたが何も起こりません。どうしてでしょう?

•	カタログ情報を別のプログラムに書き出すには?

•	カタログ間でドラッグ&ドロップすると新規カテゴリがカテゴリウィンドウに表示されます。なぜでしょう?

•	ファイルにキーワードとノートを追加しました。この情報はカタログ中に読み取られるのでしょうか?

•	CumulusではDCSファイルをどのように扱ったらいいのでしょうか?

•	低解像度のOPIファイルをカタログして、それを文書に挿入して印刷する場合、Cumulusが印刷中に高解像度ファイルに置き換えてくれるのでしょうか?

•	「Shoebox」から変換したカタログで、Cumulusのファイルにアクセスするとき、CD-ROMの挿入を要求されませんでした。どうしたのでしょう?


サムネイルの表示方法を変更できますか
一般的な問題および解決策

サムネイルの表示方法を変更できますか

サムネイルの実際のサイズ (ピクセル単位)は、Cumulusの管理者が管理しています。ただし、[レコード]ウィンドウの[表示]メニューのオプションを選択して、サムネイル表示を変更することができます。詳細は、「サムネイル表示を見やすくする」、「[サムネイル]タブ」、および「カタログウィンドウの表示オプションを設定する」を参照してください。


CumulusカタログとオリジナルファイルをCD-ROMで配布するには?
一般的な問題および解決策

CumulusカタログとオリジナルファイルをCD-ROMで配布するには?

Cumulus Browserをご使用ください。Cumulus Browserは、CumulusカタログをCD-ROMまたはその他のリムーバブルメディアで配布するための、無料で使用できるアプリケーションです。「Cumulus Browserの使用」を参照してください。Cumulus Browserを使ってカタログを配布する手順については、『Cumulusユーティリティマニュアル』を参照してください。


オリジナルをコピーまたは移動する際、実行できなかったり失敗することがあります。どうすればいいですか?
一般的な問題および解決策

オリジナルをコピーまたは移動する際、実行できなかったり失敗することがあります。どうすればいいですか?

オリジナルのリファレンスが更新されていないようです。オリジナルファイルがどこにあるかわかっているなら、レコードメニューから[リファレンスを確認]を選択して、ファイル・リファレンスを更新してください。


Cumulusからファイルを要求すると、必ずCD-ROMのマウントを求められます。どうすればこれを回避できますか?
一般的な問題および解決策

Cumulusからファイルを要求すると、必ずCD-ROMのマウントを求められます。どうすればこれを回避できますか?

Cumulusは、CD-ROMやSyQuest、Zip、Jaz、およびMOカートリッジなどのオフライン・リムーバブルメディアを含む多種多様なタイプのメディアでオリジナルファイルを管理できます。頻繁に使用するオリジナルをハードドライブに保存し、リファレンスを変更することによって、マウント要求と中断の回数を減らすことができます。


コピー先はハイライトされましたが、マウスボタンを離しても何も起こりません。何がいけなかったのでしょう?
一般的な問題および解決策

コピー先はハイライトされましたが、マウスボタンを離しても何も起こりません。何がいけなかったのでしょう?

ユーザには、コピーしようとするオリジナルファイルに対するアクセス権がないものと思われます。

この問題を解決するには、Cumulusがファイル検索のために使用するリファレンスを確認します。ファイル・リファレンスの確認では、オリジナルがカタログされたときの位置にまだあるかどうかが確認されます。Cumulusがオリジナルを見つけられない場合、ダイアログボックスが開き、そこに新しい位置を指定できます。ファイル・リファレンスを確認するには、オリジナルファイルに対するアクセス権が必要です。

レコードのファイル・リファレンスを確認するには

1.	レコードウィンドウで、確認するレコードを選択します。

2.	レコードメニューで"リファレンスを確認"をクリックします。

Cumulusがすべてのファイル・リファレンスを確認（または決定）します。


新しいファイル内容を含めるため、すべてのレコードを更新しましたが何も起こりません。どうしてでしょう?
一般的な問題および解決策

新しいファイル内容を含めるため、すべてのレコードを更新しましたが何も起こりません。どうしてでしょう?

レコードの更新または強制更新(「レコード情報の更新」参照)を行うと、サムネイルが再描画され、[レコードプロパティ]ウィンドウに表示されるオリジナルファイルを持つ情報がすべて更新されますが、ユーザ名、ノート、レコード名等のユーザ定義の情報は、更新しても変更されません。

ユーザ定義の情報は、[ノート]フィールドに入力する(「レコードプロパティの変更」参照)か、ファイルをカタログし直すことで、既存のレコードに追加することができます。

オリジナルファイルをカタログする際に自動的にノート情報を含めるには、[カタログオプション]ダイアログボックスで[オリジナルからノートを取り込む]を有効にします（「[一般]タブ」参照）。


カタログ情報を他のプログラムに書き出す方法
一般的な問題および解決策

カタログ情報を他のプログラムに書き出す方法

Cumulusでは、レコードおよびカテゴリ情報を、タブで区切ったテキストファイルに書き出すことができます。このテキストファイルは、他のカタログやアプリケーションに読み込むことができます。詳細は、「情報の書き出しおよび読み込み」を参照してください。


カタログ間でドラッグ&ドロップすると新規カテゴリがカテゴリウィンドウに表示されます。なぜでしょう?
一般的な問題および解決策

カタログ間でドラッグ&ドロップすると新規カテゴリがカテゴリウィンドウに表示されます。なぜでしょう?

Cumulusのカタログでは、含まれるカテゴリがカタログごとに違い、カテゴリ構造もそれぞれ異なる場合があります。レコードを他のカタログにドラッグする、または読み込ませると、移動先のカタログには存在しないカテゴリが登録される場合があります。その場合は、実際には存在しないカテゴリが移動先のカタログに自動的に作成されます。

これを防止するには、一方のカタログのカテゴリリストウィンドウからもう一方のカタログのカテゴリリストウィンドウへカテゴリをコピーしてから、レコードをコピーします。


ファイルをカタログする前に、多くのキーワードおよびノートを追加したが、カタログ時にCumulusでこの情報を読みとることができるか
一般的な問題および解決策

オリジナルファイルに、多くのキーワードおよびノートを追加したが、カタログ時にCumulusでこの情報を読みとることができるか

Cumulusでは、情報が標準的な形式で保存されていれば、ファイルからノートおよびキーワードを自動的に読みとることができます。

ファイルのカタログ時に自動的にノート情報を読みとるには、[カタログオプション]ダイアログボックスで[オリジナルからノートを取り込む]を有効にします(「[一般]タブ」参照)。


DCS分版ファイルをCumulusで使用する方法
一般的な問題および解決策

DCS分版ファイルをCumulusで使用する方法

DCS 1.0ファイルは、1つのメインファイルと、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4つのカラー分版ファイルで構成されます。Cumulusでは、1つのイメージに対して5つのレコードを作成するのを避けるため、プレビューファイルだけをカタログします。詳細は、「DCSファイル管理」を参照してください。


Cumulusはカタログされた低解像度のOPIファイルを高解像度のファイルに置き換えてくれるのですか?
一般的な問題および解決策

Cumulusはカタログされた低解像度のOPIファイルを高解像度のファイルに置き換えてくれるのですか?

Cumulusは、多くのOPIシステムと完全な互換性があり、すべての環境で自動化システムの土台として使用することができます。詳細は、「Cumulusの自動化」を参照してください。


変換済みのShoeboxカタログを使用する際に、CumulusからファイルにアクセスしてもCD-ROMの挿入を要求されない
一般的な問題および解決策

変換済みのShoeboxカタログを使用する際に、CumulusからファイルにアクセスしてもCD-ROMの挿入を要求されない

Kodak Shoeboxは、カタログ内のファイルの場所に関するさまざまな情報を保持しています。この情報を使用して完全なCumulusのファイルリファレンスを作成することはできません。保存できるのは、ファイルのパス名だけです。

Cumulusで完全なファイルリファレンスを取得するには、カタログで管理する各CD-ROMに対して、ファイルリファレンスを調べます。詳細は、「ファイルリファレンスの確認」を参照してください。


問題の詳細を記述する
トラブルシューティング

ご質問の前に

Cumulusが正常に動作しない場合は、状況を確認して、問題が発生するまでの操作を繰り返してください。問題の発生前に行った操作に注意して、エラーを再現してください。

テクニカルサポートについては「テクニカルサポート」を参照してください。


目次
Cumulus Browser

はじめに

基本操作

カタログ方法

レコードの取り扱い

検索

オリジナルの管理

Cumulusの調整

Cumulusのインプリメント

トラブルシューティング

管理

アクセラレータキー

用語集


用語集

*. アルファベット あ行 か行 さ行 た行 は行 ま行 ら行

*.

*.cce

*.ccf

*.cqe

*.cre

アルファベット

Cumulus Browser

Cumulus Internet Media Server

Cumulus Network

Cumulus Network管理者マニュアル

Cumulus Server

Cumulusアプリケーションウィンドウ

Cumulusカタログファイル

Cumulusカテゴリファイル

Cumulus検索クエリファイル

Cumulusの管理者

Cumulusレコードファイル

あ行

[アプリケーション設定]ダイアログボックス

アプリケーションプログラミングインタフェース(API)

インターネット・メールサーバ

か行

[カタログ・オプション]ダイアログボックス

カタログ

カタログする

カタログウィンドウ

カテゴリ

カテゴリファイル

カテゴリリストウィンドウ

解像度

簡易検索

ギガバイト(GB)

キロバイト(KB)

クライアント

クライアント/サーバアーキテクチャ

検索クエリバー

検索クエリファイル

検索ツールバー

さ行

サムネイル

[詳細]ウィンドウ

スクリプト

ステータス

ステータスバー

た行

ツールバー

ツールチップ

デジタルファイル

ドラッグ&ドロップ

は行

パス/パス名

ファイル

ファイルフィルタ

ファイルリファレンス

ブール

ブラウザ

プレビュー

複合検索

ポップアップメニュー

ま行

メガバイト(MB)

メディアファイル

メニューバー

ら行

[レコード・プロパティ]ダイアログボックス

レコード

レコードウィンドウ

レコードファイル


*.cce

他のカタログまたはアプリケーションへの、カテゴリ情報の書き出しまたは読み込みの際にCumulusが作成する、Cumulusカテゴリファイル形式。


*.ccf

カタログされたデジタルファイル（またはオリジナルファイル）を管理するためにCumulusが作成する、Cumulusカタログファイル形式。


*.cqe

他のカタログまたはアプリケーションへの、保存された検索クエリ情報の書き出しまたは読み込みの際にCumulusが作成する、Cumulus検索クエリファイル形式。


*.cre

他のカタログまたはアプリケーションへの、レコード情報の書き出しまたは読み込みの際にCumulusが作成する、Cumulusレコードファイル形式。


[アプリケーション設定]ウィンドウ

一般的なプログラムの動作を変更および設定することができるウィンドウ。


アプリケーションプログラミングインタフェース(API)

プログラミングの動作を変更するための遠隔制御。プログラムの機能を拡張する追加プログラム。


ファイル

プロジェクトで使用されるすべての種類のデジタルファイル(グラフィック、ページレイアウト、プレゼンテーション、サウンド、ビデオなどのファイル)を示す一般用語。デジタルファイルの項も参照。


論理演算
ブール

真または偽の値に基づく論理システム。Cumulusでは、論理演算子の"かつ"および"または"を使用して、検索条件を結合します。


Browser

Cumulus Browserの項参照。


カタログ

カタログしたファイルを管理するためにCumulusが作成する、.ccfという拡張子のファイル。ファイルの項およびCumulusカタログファイルの項も参照。


カタログする

ファイルをカタログにする実際の操作。ファイルの項も参照。


[カタログオプション]ダイアログボックス

Cumulusがファイルをカタログする方法を指定するための特別なダイアログボックス。


カタログウィンドウ

カタログ時に中心的なユーザインタフェースとして機能する2つの部分(カテゴリリストウィンドウ とカタログウィンドウ)で構成されるウィンドウ。カテゴリリストウィンドウの項およびカタログウィンドウの項も参照。


カテゴリ

Cumulusのカタログを整理する際の土台として機能します。


カテゴリファイル

カテゴリファイルの項参照。


カテゴリリストウィンドウ

Cumulusカタログ編成の基盤となる（カテゴリと呼ばれる）編成されたレコードグループを表示する、カタログウィンドウの左側にあるカテゴリリストウィンドウ。


クライアント

サーバアプリケーション(Cumulusサーバなど)にネットワーク経由でアクセスするユーザ。


クライアント/サーバアーキテクチャ

ユーザ(クライアントともいいます)がネットワーク経由でサーバアプリケーションにアクセスするソフトウェア構成。


複合検索

複数の検索条件で構成される検索クエリ。


Cumulusの管理者

Cumulusカタログの構成と管理の責任者。管理者は、Cumulusサーバに接続しているユーザのための円滑なカタログ動作の維持、カタログのバックアップ、およびその他のタスクを担当します。


Cumulusアプリケーションウィンドウ

すべてのプログラムコマンドおよびオプションと、ファイルのカタログ、カテゴリ設定、管理を行うために必要な「子」ウィンドウが含まれる、Cumulusのメインウィンドウ。


Cumulus Browser

Cumulus Browserは、使用料が無料のアプリケーションです。これを使用して、CD-ROMやリムーバブルメディア(Syquest、Jaz、Zip、MOなどのカートリッジ)によりカタログを配布することができます。


Cumulusカタログファイル

カタログしたデジタルファイル(ファイル)を管理するためにCumulusが使用する、拡張子が.ccfの特別なファイル。


Cumulusカテゴリファイル

カテゴリ情報を書き出す際にCumulusが使用する、拡張子が.cceの特別なファイル。


Cumulus Internet Media Server
CIMS

オリジナルファイルをインターネット上で公開・配布するために設計された、強力なCGI(共通ゲートウェイインタフェース)アプリケーション。


Cumulus Network 4
Cumulus Network

クライアント/サーバ環境でデジタルファイルを整理・管理するのに不可欠な、メディア管理システム。デジタルファイルの項およびクライアント/サーバアーキテクチャの項も参照。


Cumulus Network 4 管理者ユーザガイド
Cumulus Network管理者マニュアル

Cumulus管理者の操作手順と機能を解説するマニュアル。


Cumulus検索クエリファイル

保存した検索クエリ情報を書き出す際にCumulusが作成する、拡張子が.cqeのファイル。


Cumulusレコードファイル

レコード情報を書き出す際にCumulusが作成する、拡張子が.creのファイル。


Cumulus Server

Cumulus Serverソフトウェアがインストールされ、Cumulusカタログが常駐するコンピュータ。


[Details]ウィンドウ
[詳細]ウィンドウ

ユーザがカーソルをサムネイル上に移動したときに表示される小さなウィンドウ(レコード名、ファイル形式、画像モード、解像度、修正日を示します)。カタログウィンドウの項およびサムネイルの項も参照。


デジタルファイル

プロジェクトで使用される電子ファイル(グラフィック、ページレイアウト、プレゼンテーション、サウンド、ビデオファイルなど)。


ドラッグ&ドロップ

マウスでドラッグして対象にドロップすることで、ユーザインタフェースのオブジェクトを移動する方法。


ファイルフィルタ

カタログ時に、ファイルに関する情報を取得するためにCumulusが使用するソフトウェアユーティリティ。入手可能な最新のファイルフィルタの情報は、CantoのWebサイト(www.canto-software.com)を参照してください。


ファイルリファレンス

Cumulusのカタログで管理しているファイルの実際の場所を追跡するための仕組み。


検索ツールバー

検索条件に一致するレコードをカタログで検索することができるCumulusのツール。


ギガバイト(GB)

電子記憶装置の容量の単位。1 GBは、1,024メガバイトまたは約10.8兆バイトになります。Cumulusのカタログファイルの大きさは、最大で2 GBです。


Internet Media Server

CIMSの項参照。


キロバイト(KB)

電子記憶装置の容量の単位。1 KBは、1,024バイトになります。


メディアファイル

プロジェクトで使用される電子ファイルまたはデジタルファイル(グラフィック、ページレイアウト、プレゼンテーション、サウンド、ビデオファイルなど)。デジタルファイルの項も参照。


メガバイト(MB)

電子記憶装置の容量の単位。1 MBは、1,024キロバイトまたは1,048,576バイトになります。


メニューバー

Cumulusのアプリケーションウィンドウの上部に表示されます。メニューバーには、すべてのプログラムコマンドを含むメニューが表示されます。


パス/パス名

コンピュータのハードディスクドライブまたはリムーバブルメディア(CD-ROMや、Syquest、Zip、Jaz、MOなどのカートリッジ)に保存されているファイルの場所を表します。


ポップアップメニュー

カーソルをオブジェクト上に移動して右マウスボタンをクリックすると表示されるショートカットメニュー。


プレビュー

ビデオクリップ、サウンドファイル、イメージファイルなどの、カタログしたファイルを調べることができる特別なプログラムモード。


検索クエリバー

検索クエリを再利用できるように保存します。


検索クエリファイル

検索クエリファイルの項参照。


レコード

ファイルをカタログに追加した際にCumulusが作成するカタログのエントリ。レコードには、ファイル名、ファイルの場所、ファイル形式、解像度など、ファイルに関する検索可能な重要情報が保存されています。


レコードファイル

Cumulusがレコード情報を他のカタログまたはアプリケーションへ書き出しまたは読み込みを行う際に作成する、Cumulusレコードファイル形式。


レコードウィンドウ

カタログウィンドウの右側にある部分。レコードウィンドウには、レコードがサムネイルまたはテキストとして表示されます。レコードの項およびサムネイルの項も参照。


[レコードプロパティ]ウィンドウ

カタログしたファイルに関する重要なレコード情報を表示する特別なウィンドウ。レコードの項も参照


解像度

すべてのグラフィックファイル形式での、1インチあたりのピクセル数。ファイルの解像度が高いほど、1インチあたりのピクセル数も多くなります。通常は、ファイルの解像度が高いほど、作業に必要なメモリおよびハードディスクの容量も大きくなります。


スクリプト

MacintoshまたはMacintoshに互換性のあるコンピュータで実行される、命令のリスト。Cumulus Network 4 Macintosh Clientでは、スクリプトを使用して、複雑な作業を自動的に行います。また、広義の意味で、自動処理を行うモジュールのことを言います。


簡易検索

1つの検索条件で構成される検索クエリ。


ステータス

特定のファイルの状態を説明するためにユーザが登録する状態。


ステータスバー

ツールボタンの説明、[アプリケーション設定]ウィンドウへのアクセス、カテゴリ/レコードのステータスを表示する、Cumulusアプリケーションウィンドウの下部にあるバー。


サムネイル

レコードウィンドウおよび[レコードプロパティ]ウィンドウで表示される、カタログしたファイルの縮小表示。


ツールバー

よく使用するコマンドをすばやく使用するためのボタンを提供する、標準のプログラムツール。


ツールチップ

カーソルをツールバーのボタンの上に移動すると表示される、ボタンを説明する小さなフローティングウィンドウ。


ショートカットキー

ショートカットキーは、一般的なメニューコマンドおよびオプションへのキーボードショートカットです。

操作	ショートカットキー
ファイルをカタログする	Ctrl + B
Cumulusサーバに接続する	Ctrl + Shift + O
情報をコピーする	Ctrl + C
カタログを閉じる	Ctrl + F4
情報をカットする	Ctrl + X
情報を削除する	Delete
カタログ中のすべてのレコードを表示する	Ctrl + G
選択したレコードのプロパティを表示	Alt + Return
検索ツールバーを使用して検索を実行する	Ctrl + F
Cumulusを終了する	Alt + F4
状況依存のヘルプを起動する	F1
ダイアログボックスまたはウィンドウで、次のタブに移動する	Ctrl + Tab
ダイアログボックスまたはウィンドウで、前のタブに移動する	Ctrl + Shift + Tab
カテゴリおよびレコードを移動する	Ctrl+矢印キー
情報をペーストする	Ctrl + V
選択したファイルのプレビューを表示する	Ctrl + Y
選択した項目を印刷する	Ctrl + P
プレビューウィンドウを左に回転する	Ctrl+左矢印キー
プレビューウィンドウを右に回転する	Ctrl+右矢印キー
検索ツールバーからカタログウィンドウへフォーカスを切り替え	Esc
選択したレコードのプロパティを表示する	Ctrl+IまたはAlt+Enter
選択したカテゴリに登録されているレコードを表示する	Alt+上/下矢印キー
すべてのカテゴリまたはレコードを選択する	Ctrl + A
カテゴリまたはレコードを選択/選択解除する	Ctrl+スペースバー
複数のレコードを選択/選択解除	Ctrl + スペースバーまたは  Shift + 矢印キー
すべてのレコードを選択	Ctrl + A
カタログウィンドウで、カテゴリリストウィンドウとレコードウィンドウを切り替える	Shift + Tab,  Ctrl + Tab, or  Ctrl + Shift + Tab
プレビューウィンドウを拡大する	Ctrl+プラス記号(+)
プレビューウィンドウを縮小する	Ctrl+マイナス記号(-)


Cumulusの変更
Cumulusのカスタマイズ

アプリケーション設定

カタログオプションの設定


アプリケーション設定の変更
Cumulusのカスタマイズ

アプリケーション設定の変更

[アプリケーション設定]ダイアログボックスで、次のようなオプションを設定できます。

・	起動時に最後に使用したカタログを再開するかどうか

・	Cumulusのレコード表示方法（サムネイルかリストモードか）

・	マウスダブルクリックの設定

・	特定の警告を表示するかしないか

・	オプションの表示（[レコードプロパティ]ダイアログボックスの動作、測定単位、ウィンドウサイズ変更時のグリッドの使用、リストモードウィンドウが使用可能か否か、など）

・	一般検索動作

アプリケーション設定を参照または変更するには

1.	表示メニューから[アプリケーション設定]を選択してください。

[アプリケーション設定]ダイアログボックスが開きます。

2. 	タブを切り替えるには、タブのタイトルをクリックします。

一般

表示

検索

3. 	マウスを使って選択し、[適用]をクリックしてください。すべての選択を有効にした状態でダイアログボックスを閉じるには、[OK]をクリックしてください。キャンセルするには[キャンセル]をクリックしてください

  関連項目


アプリケーション設定,[一般]タブ
Cumulusのカスタマイズ

アプリケーション設定の変更

[一般]タブ

[一般]タブは、一般的なプログラム動作を制御します。

オプション	目的
起動時、カタログを開く	前回終了時に開いていた、または接続していたカタログを、起動時に自動的に再開します。
カタログを開く	カタログを開いたときのレコードウィンドウ の表示を決定します。[カタログを開く]オプションを選択すると、新規に開いたカタログの表示だけが変更されます。現在画面上にあるカタログの表示を変更するには、表示メニューから希望の表示を選択します。次のオプションが使用できます。 ・ [閉じられたときの状態]を選択すると、カタログが最後に閉じられたときの状態でレコードが表示されます。 ・ [リストモード]を選択すると、レコード名、形式、画像モード、解像度、および修正日がリストされた表形式でレコードが表示されます。 ・ [サムネイルモード]を選択すると、レコードはグラフィックサムネイルで表示されます。 ・ [管理者モード]を選択すると、カタログ動作状況を監視する管理者ウィンドウが開きます。
レコードのダブルクリック時	レコードをダブルクリックしたとき開くウィンドウの種類を決定します。次のオプションが使用できます。 ・ [プロパティを表示]を選択すると、[レコードプロパティ]ダイアログボックス が開きます。・ [プレビューを表示]を選択すると、カタログされたオリジナルのプレビュー が表示されます。
警告ダイアログ	特定の警告ダイアログボックスを表示するか否かを制御します。次のオプションが使用できます。 ・ [警告を表示]を選択すると、すべての警告が表示されます。 ・ [警告を表示しない]を選択すると、特定の警告が表示されません。
  関連項目


[アプリケーション設定]ダイアログボックス,[表示]タブ
 Cumulusのカスタマイズ

アプリケーション設定の変更

[表示]タブ

[表示]タブは、カタログとレコードの表示および測定方法、ならびに[レコードプロパティ]ダイアログボックスの動作方法を制御します。

オプション/フィールド	目的
サムネイルモード	レコード名をサムネイルモードで表示するか、またはカーソルをサムネイル上に置いたときにリストモードウィンドウを表示するかどうかを決定します。
プレビューサイズ	プレビューウィンドウのサイズを制御します。次のオプションが使用できます。 ・ [オリジナルサイズ]を選択すると、カタログされたオリジナルの実際のサイズでプレビューが表示されます。 ・ [メインウィンドウに合わせる]を選択すると、Cumulusアプリケーションウィンドウに合わせてプレビューのサイズが変更されます。 ・ [その他]を選択すると、表示されるフィールドに希望のプレビューサイズを入力できます。
単位設定	[レコードプロパティ]ダイアログボックスに表示される測定単位（インチ、センチメートルなど）を決定します。
[レコードプロパティ]ダイアログボックス、常に一番手前に表示	常に[レコードプロパティ]ダイアログボックスをすべてのCumulusウィンドウの一番手前に表示します。
カタログウィンドウ、サイズ変更にグリッドを使う	余白を最小化するようにレコードウィンドウ を自動的にサイズ変更します。
  関連項目


[アプリケーション設定]ダイアログボックス,[検索]タブ
 Cumulusのカスタマイズ

アプリケーション設定の変更

[検索]タブ

[検索]タブのオプションは、検索ツールバーでカテゴリを使った検索方法とカテゴリリストでのレコード表示方法に影響します。

カテゴリをクリックしてレコードを表示すると、検索が実行され、そのカテゴリ内のすべてのレコードが検索されます。カテゴリ検索の詳細は[カテゴリ検索設定を理解する]を参照してください。

[カテゴリ検索]で次のいずれかの検索方法を選択できます。

・	[選択されたカテゴリのいずれかに該当する]を選択すると、カテゴリリストウィンドウで選択されたカテゴリのいずれかに関連するレコードが検索されます。

・	[選択されたカテゴリの全てに該当する]を選択すると、カテゴリリストウィンドウで選択されたすべてのカテゴリに関連するレコードが検索されます。

[カテゴリ検索時の対象となる階層]で、検索範囲を指定できます。[下位のカテゴリを検索]を選択すると、[カテゴリのエイリアスを検索]オプションが使用可になります。このオプションを選択すると、検索で指定されたカテゴリのほかにカテゴリのエイリアスも検索できます。

  関連項目


カタログ・オプションの設定
Cumulusのカスタマイズ

カタログ・オプションの設定

[カタログ・オプション]ダイアログボックスでは、Cumulusがオリジナルファイルをカタログする方法とカタログ中に読み込まれる情報の種類を制御できます。カタログ･オプションの設定内容を既存のレコードに反映させるには、 [レコード情報の更新]を参照してください。

このダイアログボックスには次のオプションがあります。

・	カタログ時にデフォルトで登録したいユーザ定義のノート、ステータス名、ユーザ名の指定

・	各ファイルをカタログする際に、[レコードプロパティ] ダイアログボックス を自動的に表示するかどうか

・	カタログ時にデフォルトで登録したいカテゴリ名の指定

・	レコードの重複を認めるかどうか

・	使用可能なファイルフィルタとその順序

・	サムネイル作成に関する設定

[カタログオプション]ダイアログボックスを表示するには、以下の手順に従います。

1.	[ファイル]メニューから[カタログオプション]を選択します。

[カタログオプション]ダイアログボックスが表示されます。

2. 	タブを切り替えるには、タブのタイトルをクリックします。

一般

カテゴリ

カタログ

ファイル形式

3.	設定を行い、 [適用]をクリックします。すべての設定を有効にしてウィンドウを閉じるには、[OK]をクリックします。取り消すには、[キャンセル]をクリックします。

  関連項目


カタログ・オプション,[一般]タブ
Cumulusのカスタマイズ

カタログ・オプションの設定

カタログ・オプション, [一般]タブ

[一般]タブではファイルをカタログする毎に割り当てられる設定を指定します。これらの設定のうちほとんどは後で[レコードプロパティ]ダイアログボックスでも設定することができます。

オプション/フィールド	用途
レコード、ノート	[ノート] フィールドにテキストを入力すると、カタログ時に作成されるすべての新規レコードにその内容が自動的に追加されます。[レコードプロパティ]ウィンドウでノートを編集したり閲覧したりすることができます。
レコード、ステータス	ポップアップリストからステータス名を選択すると、カタログ時に作成されるすべての新しいレコードにそのステータス名が登録されます。どのレコードにもユーザ定義のステータス を割り当てることができます。ステータス を割り当てることで、特定のレコードの状態や状況を関連づけることができます。ステータスの作成や使用に関する詳しい情報は、レコードステータスの使用を参照してください。
レコード、ユーザ	ここに入力された名前が新規レコードの「ユーザ」フィールドに登録されます。
カタログ時、オリジナルからノートを取り込む	オリジナルファイルに保存されているテキスト情報をカタログ中に自動的に[レコードプロパティ]ダイアログボックスの[ノート]フィールド に含めます。たとえば[Compound Document Filter]を選択すると、Microsoft Word文書に保存された統計（単語と文字のカウントなど）を読み込むことができます。
カタログ時、プログレスバーを表示する	カタログを開始する前に、オリジナルファイルの合計数をカウントします。カタログ中、[進行状況]ダイアログボックスにオリジナルファイル名と完了パーセンテージバーが表示されます。このオプションを選択すると、カタログの速度は低下します。
カタログ完了時、自動的にプロパティウィンドウを開く	新規レコードを作成する毎に[レコードプロパティ]ウィンドウを表示します。カタログ後にレコードのプロパティを規則的に作成できるため、このオプションが便利な場合があります。
  関連項目


カタログ・オプション,[カテゴリ]タブ
Cumulusのカスタマイズ

カタログ・オプションの設定

カタログ・オプション,[カテゴリ]タブ

[カテゴリ]タブは、カタログ時にデフォルトで登録したいカテゴリ名を指定できます。[カタログ時にカテゴリを登録する] を参照してください。

デフォルトのカテゴリを登録するには、以下の手順に従います。

[プリセットカテゴリ]リストに登録するには、以下の手順に従います。

1.	[カテゴリ一覧]リストから、登録したいカテゴリ名を選択します。

2.	[追加]ボタンをクリックするか、カテゴリ名をダブルクリックします。

登録されたカテゴリを削除するには、以下の手順に従います。

1.	[プリセットカテゴリ]リストから、削除するカテゴリを選択します。

2.	[削除]ボタンをクリックします

［オリジナルからカテゴリを取り込む］は、カタログ時に、オリジナルファイルに保存されているキーワードを、カテゴリとしてレコードに自動的に登録します。カテゴリリストに、ファイルのもつキーワードと同じ名前がある場合は、そのカテゴリ名をレコードに登録し、無い場合は、新規にカテゴリリストに追加されます。

[フォルダ名をカテゴリ登録する]は、オリジナルファイルのディレクトリをカテゴリとしてリストに登録するかどうかを指定します。フォルダ名を使用するカテゴリは、手動で作成したカテゴリとは表示が異なり、小さなフォルダ記号が表示されています。

ファイルを前もってプロジェクトやファイル形式ごとにフォルダに整理しておくと、カタログを1回の手順で簡単にカタログすることができます。さらに、オリジナルファイルのディレクトリ構造がカテゴリリストに表示されるため、元のファイルの場所をすばやく簡単に見つけることができます。

このオプションを無効にするには、チェックマークを外します。このオプションを無効にした場合でも、以下の3つの方法のいずれかにより簡単にファイルをさがすことができます。

・	[レコードプロパティ] ダイアログボックスを表示して、[エクスプローラ]でファイルを特定する

・	レコードを選択し、[レコード]メニューから[エクスプローラ]を選択する

・	検索ツールバーを使用してフォルダ名を検索する

  関連項目


[カタログ・オプション],[カタログ]タブ
Cumulusのカスタマイズ

カタログ・オプションの設定

[カタログ・オプション]、[カタログ]タブ

[カタログ]タブでは、カタログの更新方法、カタログの重複・ショートカットの処理方法、およびカタログしないファイルを指定することができます。

[カタログ方法]は、Cumulusが新しいファイルをカタログするか、既存のレコードを更新するかを指定します。以下のオプションから選択することができます。

・	[追加のみ行う]は、まだカタログされていないファイルだけをカタログします。

・	[追加/更新を行う]は、まだカタログされていないファイルに対しては新しいレコードを作成し、既存のレコードは更新します。

・	[更新のみ行う]は、既存のレコードだけを更新します。

[カタログの重複]では、カタログ中でレコードの重複を認めるかどうかを指定することができます。レコードの重複を認めるには、[重複を認める]を選択します。1つのファイルが複数回カタログされないようにするには、[重複を認めない]を選択します。

このオプションでは、カタログ時に、オリジナルファイルを書庫フォルダにコピーするかどうかを指定できます。このオプションは、カタログメニューの[カタログ設定]で、書庫フォルダの使用を[カタログオプションに従う]に設定されている場合にのみ、使用できます。

[ショートカット]で[リンク先をカタログする]を選択すると、Cumulusはショートカットファイルのオリジナルファイルを検索します。[無視する]を選択すると、この機能は使用不可になります。たとえば、別のディスクに保存されたオリジナルファイルへのショートカットを作成するとします。[リンク先をカタログする]が使用可の場合、ショートカットをレコードウィンドウへドロップするだけで、オリジナルをカタログできます。

[カタログ時]では、カタログしないファイルを指定することができます。一般的には、壊れたファイルをカタログすると障害が発生します。障害の原因となるファイルがわかっている場合は、そのファイルを[カタログ禁止ファイル]リストに追加してください。

障害ファイルを自動的に[カタログ禁止ファイル]リストに割り当てるには、[障害ファイルを自動登録する]を選択します。この選択によりカタログパフォーマンスは低下するので、このオプションは、問題の原因となるファイルを判別できない場合にだけ使用してください。このオプションが使用可になると、Cumulusは最後のファイルのレコードをカタログされた状態で維持します。システムがクラッシュすると、Cumulusは自動的にそのファイルを[カタログ禁止ファイル]リストに追加します。

カタログしないファイルを指定するには、以下の手順に従います。

1.	[ファイル登録]をクリックします。

[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示されます。

2.	[ファイルを開く]ダイアログボックスで、ファイルを選択して[開く]をクリックします。

選択したファイルが[カタログ禁止ファイル]リストに表示されます。

[カタログ禁止ファイル]リストからファイルを削除するには、以下の手順に従います。

1.	[カタログ禁止ファイル]リストからファイルを選択します。

2.	[登録解除]ボタンをクリックします。

選択したファイルが削除されます。

  関連項目


書庫フォルダについて
カタログ・オプションの設定

カタログ・オプション, [カタログ]タブ

書庫フォルダについて

カタログされたオリジナルファイルがCumulusで指定したフォルダ（書庫フォルダといいます）にコピーされるようにCumulusを構成することができます。書庫フォルダは、各ユーザの裁量で、あるいはオリジナルファイルがカタログに追加されるたびに、ファイルがコピーされるように構成することができます。

実際のオリジナルファイルの位置は元のままですが、レコードのリファレンス先は書庫フォルダ内のコピーの位置を示しています。書庫フォルダに保存されたオリジナルファイルを誰が修正できるかは、ユーザがコントロールできます。

書庫フォルダは[カタログ設定]ダイアログボックスで使用可または使用不可にできます。


カタログ・オプション,[ファイル形式]タブ
Cumulusのカスタマイズ

カタログ・オプションの設定

カタログ・オプション, [ファイル形式] タブ

[ファイル形式]タブから、Cumulusのファイルフィルタの使用方法を制御できます。[カタログするファイル形式]リストには、サポートされるすべてのファイル形式がリストされます。

使用可能なフィルタには、左端に小さなチェックマークが付いています。各フィルタは複数のファイル形式をサポートできます。リスト右側のスクロールバーを使って、すべてのエントリを見ることができます。

このタブでは次の操作ができます。

・	フィルタの順序を変更する

・	特定のファイル形式をサポート可/不可にする

・	ファイルを追加/削除

・	カタログ中にCumulusが読み込む情報のタイプを決定（サポートされている場合）

フィルタが情報を読み込む方法を決定するには

1.	[順番]欄でファイル形式エントリをハイライトし、[設定]をクリックします。

2.	[設定]ダイアログボックスで[プロパティ]をクリックします。

使用可能なら、設定ダイアログボックスが開きます。

3.	使用可能なフィールドを調整したら[OK]をクリックします。取り消すには[キャンセル]をクリックします。

このタブでは、次のこともできます。

ファイル形式をリストの上または下に移動する

ファイル形式の編集

  関連項目


リストで形式を移動
カタログ・オプションの設定

[ファイル形式]タブ

リストで形式を移動

ファイル形式の順番を昇順から降順に切り換えるには、各欄の見出し（順番、拡張子、ファイル形式、またはフィルタ）をクリックします。

個々の形式を移動するには、適当な矢印ボタンをクリックします。

矢印ボタン	目的
一番上に移動	選択したファイル形式をリストの一番上に移動します。
上に移動	選択したファイル形式をリストの1つ上に移動します。
下に移動	選択したファイル形式をリストの1つ下に移動します。
一番下に移動	選択したファイル形式をリストの一番下に移動します。


ファイル形式の編集
カタログ・オプションの設定

[ファイル形式]タブ

ファイル形式の編集

使用可能なファイル形式には、すべてチェックマークが付いています。特定のファイル形式を使用可にすると、それがメモリにロードされます。普段使用しないファイル形式を使用禁止にすると、プログラムのパフォーマンスが向上します。

Cantoが新しいファイル形式を追加した場合、当社のWebサイト (www.crs.co.jp)から無料でダウンロードできます。新しいファイル形式をインストールして使用するには、まずダウンロードして、それからオンラインインストレーションの指示に従ってください。インストールが完了すると、[カタログするファイル形式]リストにファイル形式が表示されますが、使用可にする必要があります。

ファイル形式を有効または無効にするには、以下の手順に従います。

1.	[順番]の列で、有効または無効にするファイル形式を選択し、[設定]ボタンをクリックします。

[ファイル形式指定]ダイアログボックスが表示されます

2.	[このファイル形式の入力を有効にする]のチェックマーク表示を切り替えて、ファイル形式を有効/無効にします。

3. 	すべての変更を有効にするには、[OK]をクリックします。取り消すには、[キャンセル]をクリックします。

  関連項目

ファイル形式は既存のファイルフィルタを編集することで新規に追加できます。

既存のフィルタを使用してファイル形式を追加するには、以下の手順に従います。

1.	[ロードしているファイルフィルタ]で、[登録]ボタンをクリックします。

[ファイル形式指定]ダイアログボックスが表示されます。

2.	適切なWindowsの拡張子(*.epsなど)を[Windows 拡張子]フィールドに入力します。

3.	適切なファイル形式名を[形式]フィールドに入力します。

4.	[フィルタコントロールを使う]からフィルタを選択します。

5.	使用可能であれば、[プロパティ]をクリックして、フィルタの設定を行います([フィルタの動作設定]参照)。

6.	すべての変更を有効にするには、[OK]をクリックします。変更を取り消すには、[キャンセル]をクリックします。

最初の製品インストール後に追加したフィルタ形式は削除できます。最初の製品インストール中にインストールしたフィルタ形式は削除できません。

ファイル形式を削除するには、以下の手順に従います。

1.	[順番]の列で、適切なファイル形式を選択します。

2.	[削除]をクリックします。

  関連項目


カタログ・オプション,[サムネイル]タブ
Cumulusのカスタマイズ

カタログ・オプションの設定

カタログ・オプション, [サムネイル]タブ

[サムネイル]タブから、カタログ中またはレコード更新時に作成されたサムネイルの品質を制御することができます。サムネイルの寸法は、[カタログ設定]ダイアログボックスで設定します。

ウィンドウの右側にサムネイルのサンプルが表示されます。これを見ながら品質を調整し、最適な外観に設定してください。サンプルの上に表示されているのは、サムネイルサイズ（単位：ピクセル）とサムネイルが占めるディスク容量の目安です。

[サムネイル品質]では、ファイル別に品質を選択できます

・	[ラインアート]：2色（白黒）のファイル用

・	[グレースケール]：グレー階調を使用しているファイル用

・	[カラー]：カラーを使用しているファイル用

画像モード	標準	高品質
ラインアート	白黒2階調	4色グレー階調
グレースケール	256階調JPEG低品質	256階調JPEG高品質
カラー	フルカラーJPEG低品質	フルカラーJPEG高品質
[サムネイルの最適化]をチェックすると、カタログ作業中に、サムネイルの外観を自動的に最適化します。[レコードウィンドウ]で最適化したいレコードを選び、[レコード]メニューから[サムネイルを鮮明に]をクリックします。

[サムネイルの作成]では、サムネイルの作成方法を選択します

・	[オリジナル内のサムネイル（ある時）]をチェックすると、オリジナルのファイルに保管されている（ある時）サムネイル情報をもとにサムネイルを作成します。素早く作成できる反面、デフォルト設定のサムネイルサイズより小さくなる場合があります

・	[イメージ全体（Cumulusが作成）]をチェックすると、有効なファイル情報をすべて使用してサムネイルを作成します。完成時のサムネイルのサイズや品質は設定どおりですが、作成するのに多少時間がかかります。

  関連項目