Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Verbinden mit einem Remote-Computer

 Trennen der Verbindung zu einem Remote-Computer

 Beenden von Telnet

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Kopieren von Text in die Zwischenablage

 Auswählen des gesamten Textes

 Festlegen der Einstellungen

 Auswählen einer Schriftart

 Einstellen der Terminalemulation

 Einstellen der Terminaloptionen

 Festlegen der Puffergröße

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

 Erstellen eines Telnet-Protokolls

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Netzwerksystem

 Trennen

 Beenden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Kopieren

 Einfügen

 Alles auswählen

 Befehle des Menüs Terminal

 Einstellungen

 Protokoll starten

 Protokoll beenden


Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Festlegen der Einstellungen

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Befehle des Menüs Terminal


Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Verbinden mit einem Remote-Computer

 Trennen der Verbindung zu einem Remote-Computer

 Beenden von Telnet

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Festlegen der Einstellungen

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Befehle des Menüs Terminal


Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Kopieren von Text in die Zwischenablage

 Auswählen des gesamten Textes

 Festlegen der Einstellungen

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Befehle des Menüs Terminal


Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Festlegen der Einstellungen

 Auswählen einer Schriftart

 Einstellen der Terminalemulation

 Einstellen der Terminaloptionen

 Festlegen der Puffergröße

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Befehle des Menüs Terminal


Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Festlegen der Einstellungen

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

 Erstellen eines Telnet-Protokolls

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Befehle des Menüs Terminal


Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Festlegen der Einstellungen

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Netzwerksystem

 Trennen

 Beenden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Befehle des Menüs Terminal


Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Festlegen der Einstellungen

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Kopieren

 Einfügen

 Alles auswählen

 Befehle des Menüs Terminal


Inhaltsverzeichnis für Telnet-Hilfe

 Herstellen einer Verbindung

 Arbeiten mit Text im Telnet-Fenster

 Festlegen der Einstellungen

 Festhalten der Telnet-Aktivität in einer Protokolldatei

Befehle

 Befehle des Menüs Verbinden

 Befehle des Menüs Bearbeiten

 Befehle des Menüs Terminal

 Einstellungen

 Protokoll starten

 Protokoll beenden


Netzwerksystem

Zeigt das Dialogfeld Verbinden an. Sie können hier das Netzwerksystem angeben, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Telnet speichert die vier Systeme, zu denen Sie zuletzt eine Verbindung aufgebaut haben. Diese werden am unteren Rand des Menüs Verbinden angezeigt.

Dieser Befehl steht nicht zur Verfügung, wenn Sie bereits mit einem Netzwerksystem verbunden sind.


Trennen

Beendet die Verbindung zu einem Netzwerksystem. Sie können sich dann an einem anderen System anmelden oder die Sitzung beenden.

Dieser Befehl steht nicht zur Verfügung, wenn Sie bereits mit einem Netzwerksystem verbunden sind.


Beenden

Schließt das Programm Telnet. Wenn Sie Beenden wählen, während noch eine Verbindung zu einem Netzwerksystem besteht, wird diese Verbindung automatisch getrennt.


Kopieren

Dieser Befehl kopiert den ausgewählten Text in die Zwischenablage. Der Originaltext bleibt bestehen, und der vorherige Inhalt der Zwischenablage wird überschrieben. Der Befehl steht nur zur Verfügung, wenn Sie Text ausgewählt haben.


Einfügen

Dieser Befehl fügt eine Kopie des Inhalts der Zwischenablage an der Einfügemarke ein. Er steht nicht zur Verfügung, wenn die Zwischenablage leer ist.


Alles auswählen

Dieser Befehl wählt den gesamten Inhalt des Telnet-Fensters aus.


Einstellungen

Mit diesem Befehl wird das Dialogfeld Terminaleinstellungen angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für Bildschirmfarbe, Textanzeige und Emulationsmodi festlegen können.


Protokoll starten

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Bildschirmausgabe der Telnet-Befehle in einer Protokolldatei festzuhalten.


Protokoll beenden

Verwenden Sie diesen Befehl, um die Protokollierung der Bildschirmausgabe der Telnet-Befehle zu beenden.


Inhalt

Startet die Hilfe und zeigt die Telnet-Hilfethemen an.


Suchen

Zeigt das Dialogfeld Suchen der Hilfe an. Wählen Sie ein Stichwort in diesem Dialogfeld aus, um die entsprechenden Hilfeinformationen anzuzeigen.


Hilfe verwenden

Bietet eine Beschreibung zum Verwenden der Hilfe.


Info

Zeigt die Telnet-Version und Copyright-Informationen an.


Verbinden

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Menü Verbinden auf Netzwerksystem klicken.

Geben Sie im Feld Netzwerksystem den Namen des Hostcomputers ein, zu dem Sie eine Verbindung aufbauen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verbinden.


Wiederholung

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn der Computer versucht, eine Verbindung zu einem Remote-Hostcomputer aufzubauen. Möglicherweise ist die Verbindung zum Hostcomputer nicht frei oder der Hostname nicht korrekt angegeben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um den Versuch abzubrechen.


Terminaleinstellungen

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie aus dem Menü Terminal den Befehl Einstellungen wählen.

Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie im Menü Terminal auf Einstellungen klicken.

Die Änderungen der Standardwerte werden für jeden Benutzer einzeln gespeichert.

Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen, um Informationen zu dem jeweiligen Dialogfeld zu erhalten.

Lokales Echo

Blinkender Cursor

Cursor als Kästchen

VT100 Pfeiltasten

Puffergröße

Emulationsoptionen

Schriftart

Hintergrundfarbe


Lokales Echo

Wählen Sie diese Option, um das lokale Echo einzuschalten. Dadurch werden die gesamten Tastatureingaben angezeigt.

Nachdem Sie sich am Netzwerksystem angemeldet haben, und bevor Sie sich an einem anderen System anmelden, möchten Sie möglicherweise das lokale Echo einschalten.


Blinkender Cursor

Wählen Sie diese Option, wenn der Cursor blinkend angezeigt werden soll.


Cursor als Kästchen

Wählen Sie diese Option, wenn der Cursor als Kästchen angezeigt werden soll.


VT100 Pfeiltasten

Wählen Sie diese Option, um festzulegen, welche Zeichenfolge bei der Verwendung der Pfeiltasten gesendet wird. Ist diese Option gewählt, wird der Cursormodus verwendet. Andernfalls wird der Anwendungsmodus verwendet.


Puffergröße

Geben Sie eine Zahl ein. Damit wird die Anzahl an Textzeilen, die im Speicher gehalten werden, festlegt. Sie können die gesamten Zeilen im Fenster mit einem Bildlauf anzeigen.

Geben Sie mehr Zeilen an, als im verfügbaren Speicher gehalten werden können, setzt Telnet den Puffer auf die maximale Anzahl an Zeichen, die im Speicher gehalten werden können. Geben Sie eine Zahl kleiner 25 ein, reserviert der Terminal Platz für 25 Zeilen.


Einstellen der Emulationsoptionen

Wählen Sie VT-52 oder VT-100 (ANSI) als Terminalemulationstyp.

Nachdem Sie die Auswahl bestätigt haben, paßt der Terminal das System so an, daß sich Computer, Tastatur und Bildschirm entsprechend des gewählten Terminals verhalten.

Wenn Sie sich bei der Auswahl des Terminals nicht sicher sind, wählen Sie VT-100 (ANSI).


Schaltfläche "Schriftart"

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld Schriftarten angezeigt, in dem Sie die Einstellungen für die Textanzeige in Telnet festlegen können.


Schaltfläche "Hintergrundfarbe"

Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld Hintergrundfarbe angezeigt, in dem Sie die Hintergrundfarbe für die Telnet-Anzeige festlegen können.


Auswählen einer Schriftart

Sie können die Schriftart und die Schriftgröße sowie die Textfarbe der Anzeige einstellen.

Die Standardeinstellungen sind schwarzer Text auf weißem Hintergrund, Fixedsys-Schriftart und 9-Punkt-Schriftgrad. Die Einstellungen werden für jeden Benutzer gespeichert.

So wählen Sie eine Schriftart

1	Klicken Sie im Menü Terminal auf Einstellungen.

2	Klicken Sie im Dialogfeld Terminaleinstellungen auf die Schaltfläche Schriftarten.

3	Wählen Sie im Dialogfeld Schriftarten die Schriftart, den Schriftstil und die Schriftgröße.

Im Feld Muster wird ein Beispiel zu den gewählten Einstellungen angezeigt.

4	Wählen Sie im Feld Darstellung "Durchgestrichen", um die Buchstaben durchzustreichen oder "Unterstrichen", um den gesamten Text zu unterstreichen.

5	Wählen Sie im Feld Farbe eine Textfarbe.

6	Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Der Text im Telnet-Fenster wird mit den angegebenen Attributen für Schriftart, Schriftstil und Farbe angezeigt.


Einstellen der Terminalemulation

So stellen Sie die Terminalemulation ein

1	Wählen Sie im Menü Terminal den Befehl Einstellungen.

2	Wählen Sie im Dialogfeld Terminaleinstellungen entweder VT-52 oder VT-100 (ANSI) als Terminalemulationstyp.

Nachdem Sie die Auswahl bestätigt haben, paßt der Terminal das System so an, daß sich Computer, Tastatur und Bildschirm entsprechend dem gewählten Terminal verhalten.

Wenn Sie sich bei der Auswahl des Terminals nicht sicher sind, wählen Sie VT-100 (ANSI).


Einstellen der Terminaloptionen

So stellen Sie die Terminaloptionen ein

1	Klicken Sie im Menü Terminal auf Einstellungen, um das Dialogfeld Terminaleinstellungen zu öffnen.

2	Aktivieren Sie im Feld Terminaloptionen ein oder mehrere Kontrollkästchen.

Lokales Echo zeigt die gesamten Tastatureingaben an.

Blinkender Cursor stellt den Cursor blinkend auf dem Bildschirm dar.

Cursor als Kästchen stellt den Cursor als Kästchen auf dem Bildschirm dar.

VT100 Pfeiltasten legt fest, welche Zeichenfolge bei der Verwendung der Pfeiltasten gesendet wird. Ist diese Option gewählt, wird der Cursormodus verwendet. Andernfalls wird der Anwendungsmodus verwendet.

3	Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.


Festlegen der Puffergröße

Sie können die Anzahl an Textzeilen, die im Speicher gehalten werden sollen, festlegen. Die Textzeilen im Fenster können Sie mit einem Bildlauf anzeigen.

So stellen Sie die Anzahl an Zeilen ein, die im Puffer gespeichert werden können

1	Klicken Sie im Menü Terminal auf Einstellungen, um das Dialogfeld Terminaleinstellungen zu öffnen.

2	Geben Sie im Feld Puffergröße eine Zahl zwischen 25 und 399 ein.

Geben Sie mehr Zeilen an, als im verfügbaren Speicher gehalten werden können, setzt Telnet den Puffer auf die maximale Anzahl an Zeichen, die im Speicher gehalten werden können. Geben Sie eine Zahl kleiner 25 ein, reserviert Telnet Platz für 25 Zeilen.

3	Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.


Verbinden mit einem Remote-Computer

Um Telnet zu starten, doppelklicken Sie in der Programmgruppe Zubehör auf das Telnet-Symbol, oder geben Sie in der Befehlszeile telnet ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE. Sie können dann eine Verbindung zu dem gewünschten Hostcomputer herstellen. Verbindungen können ebenfalls zu einem anderen Anschluß oder Dienst als dem standardmäßigen Telnet-Anschluß hergestellt werden. Dies ist nützlich, wenn der Telnet-Client nicht für den Zugriff auf einen Telnet-Dämon verwendet wird.

Nachdem die Verbindung zu dem Netzwerksystem hergestellt wurde, wird in der Titelleiste des Telnet-Fensters der Systemname des Netzwerksystems angezeigt.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Remote-Computer her

1	Klicken Sie im Menü Verbinden auf Netzwerksystem.

2	Geben Sie im Dialogfeld Verbinden den Namen des gewünschten Netzwerksystems im Feld Hostname ein.

3	Geben Sie im Feld Anschluß den gewünschten Anschluß oder Dienst an.

4	Geben Sie im Feld Terminaltyp eine Zeichenfolge ein, die verwendet wird, falls der Hostcomputer TermType sub-negotiation verwendet. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten sind die typischen Zeichenfolgen, die ein Hostcomputer während der TermType sub-negotiation verwendet.

Dadurch wird nicht die gewählte Terminalemulation gesteuert, sondern nur die Zeichenfolge festgelegt, die während der Terminaltypverständigung gesendet wird. Es gilt weiterhin die im Dialogfeld Terminaleinstellungen gewählte Emulation.

5	Klicken Sie auf OK.


Trennen der Verbindung zu einem Remote-Computer

So trennen Sie eine Verbindung zu einem Remote-Computer

Klicken Sie im Menü Verbinden auf Trennen.


Beenden von Telnet

So beenden Sie Telnet

Klicken Sie im Menü Verbinden auf Beenden.


Kopieren von Text in die Zwischenablage

So kopieren Sie Text in die Zwischenablage

1	Wählen Sie den gewünschten Text.

2	Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Kopieren.

Ausgewählter und kopierter Text kann mit dem Befehl Einfügen an einer anderen Stelle wieder eingefügt werden.


Auswählen des gesamten Textes

Der Befehl Alles auswählen bewirkt dasselbe wie das Auswählen des gesamten Textes im Telnet-Fenster mit der Maus oder der Tastatur. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, können Sie ihn kopieren und senden.

So wählen Sie den gesamten Text im Telnet-Fenster aus

Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Alles auswählen.


Erstellen eines Telnet-Protokolls

Diese Funktion dient dazu, die Bildschirmausgabe der Telnet-Befehle in einer Datei festzuhalten.

So erstellen Sie ein Telnet-Protokoll

1	Wählen Sie im Menü Terminal den Befehl Protokoll starten.

2	Wenn die Protokolldatei auf einem Ferncomputer gespeichert werden soll, wählen Sie die Schaltfläche "Netzwerk" im Dialogfeld Protokolldatei öffnen, um den entsprechenden Computer anzugeben.

3	Wenn das Protokoll unter einem anderen Dateinamen als TELNET.LOG gespeichert werden soll, geben Sie den Dateinamen im Feld "Dateiname" ein. Falls eine Datei gleichen Namens bereits vorhanden ist, wird diese überschrieben.

4	Wählen Sie "OK".

Um die Protokollierung der Befehle und der Bildschirmausgabe zu beenden, wählen Sie aus dem Menü Terminal den Befehl Protokoll beenden.