Copyright: Copyright © 1997 by Micrografx, Inc.
Citation: Copyright © 1997 by Micrografx, Inc.


This is GS2.DOC. It makes help file GS2.HLP.

Do not modify without contacting Sherri Harte.

These topics are added to the help contents for Designer, Picture Publisher, and FlowCharter.


Micrografx Graphics Suite 2

Congratulazioni e grazie per aver acquistato Micrografx Graphics Suite 2 di Micrografx. Questo pacchetto offre strumenti avanzati per Windows 95 per il disegno di diagrammi, di diagrammi di flusso, di illustrazione, di gestione di immagini ClipArt, di disegno e di manipolazione di immagini. Micrografx Graphics Suite 2 integra gli aggiornamenti completi delle versioni delle applicazioni grafiche ritenute il meglio sul mercato: Designer, FlowCharter, Picture Publisher, Simply 3D, QuickSilver e Media Manager.

Designer 7 è un completo strumento di disegno e di comunicazione aziendale per Microsoft Office. In combinazione con la nuova interfaccia Office, Designer aggiunge alla barra degli strumenti dell'utente di Office nuove e potenti funzioni di disegno, senza richiedere la lunga curva di apprendimento imposta da altri strumenti grafici.

FlowCharter 7 permette di creare una vasta gamma di diagrammi grazie a strumenti potenti e facili da usare. FlowCharter fornisce agli utenti di Office un ambiente drag-and-drop che semplifica notevolmente la creazione di diagrammi per usi commerciali, dai semplici diagrammi organizzativi sino alle mappe di processo delle dimensioni di una parete.

Picture Publisher 7 è il più veloce, semplice e potente manipolatore di immagini per Windows 95. In aggiunta alla sua nuova interfaccia Office, Picture Publisher aggiunge alla barra degli strumenti dell'utente di Office potenti funzioni di disegno, modifica di immagini e fotoritocco.

Simply 3D 2 consente di creare straordinarie scene con oggetti 3D animati e testi 3D per migliorare le presentazioni, le pagine Web e le altre forme di comunicazione. Con Simply 3D, la creazione di una scena animata è semplice come trascinare gli oggetti, le luci e le animazioni da un catalogo visuale e rilasciarle all'interno della scena. L'esportazione in formato GIF Animata e VRML consente di portare accattivanti animazioni 3D e di realtà virtuale all'interno del sito Web.

QuickSilver 3 consente agli sviluppatori Web di utilizzare Designer per creare e visualizzare sul Web (Internet) della grafica vettoriale anziché immagini bitmap. Oltre ai numerosi vantaggi che la grafica vettoriale ha rispetto alla grafica bitmap tradizionale utilizzata nella maggior parte delle pagine Web, QuickSilver rende questi file di Designer interattivi con le pagine Web.

Media Manager 7 fornisce un accesso di tipo drag-and-drop ad oltre 30.000 ClipArt, fotografie e simboli. Infatti, Media Manager è indipendente dal tipo di file. Gli utenti possono ora trascinare e rilasciare tutti i più popolari file grafici direttamente dentro e fuori da Media Manager. Ad esempio, se un utente importa un file in formato IGES all'interno di Designer, vi aggiunge del testo e dei colori, potrà poi trascinare il file modificato all'interno di Media Manager. Media Manager riconoscerà il formato del file e lo tratterà opportunamente.

Micrografx Graphics Suite 2 offre dei programmi completamente a 32-bit, consente di sfruttare al massimo tutte le caratteristiche di sistema operativo a 32-bit di Windows 95, fra cui nomi di file lunghi, multitasking, supporto OLE 2.0, supporto dell'indirizzamento di memoria continua e collegamenti del desktop.

Per ulteriori informazioni su queste applicazioni, è possibile accedere ai singoli file di guida dai menu Guida delle applicazioni.


Licenza d'uso del software Micrografx

Domande frequenti sulla licenza d'uso

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Come contattare Micrografx

Risoluzione dei problemi


Licenza d'uso del software Micrografx (con clausole di rete)

Questo è un accordo legale fra il Cliente (inteso come singolo individuo o società), e Micrografx, Inc. Qualora i termini di questo accordo non vengano accettati, il Cliente è pregato di restituire immediatamente, per un completo rimborso, il pacchetto dei dischi e quant'altro incluso nella confezione (materiale scritto, raccoglitori o altri contenitori) al fornitore presso cui ha acquistato il programma.

Licenza

1.  Concessione della Licenza. Questa Licenza d'uso del software Micrografx (di seguito citata come "Licenza") permette di utilizzare una copia del prodotto software Micrografx (di seguito citato come "Software") su un singolo computer, purché il Software sia in uso su uno ed un solo computer alla volta. Se si dispone di Licenze multiple per il Software, è possibile avere contemporaneamente in uso tante copie del Software quante sono le Licenze. Il Software è da considerarsi "usato" da un computer quando viene caricato nella memoria temporanea (RAM) o quando è installato nella memoria permanente (ad esempio disco fisso, CD-ROM o altri dispositivi di memorizzazione) di quel computer. In ogni caso, una copia installata su un server di rete con il solo scopo di distribuzione ad altri computer non è da considerarsi "usata". Se il numero previsto di utilizzatori del Software supererà il numero delle Licenze applicabili, si dovrà disporre di un ragionevole meccanismo o procedura che assicuri che il numero di persone che utilizzano contemporaneamente il Software non superi il numero delle Licenze. Se il Software è installato permanentemente sul disco fisso o su di un altro dispositivo di registrazioni dati di un computer (eccetto un server di rete), la persona autorizzata all'uso di questo computer potrà utilizzare il Software anche su un computer portatile, su un laptop o sul computer di casa. Se questa autorizzazione ad usare il computer cessa per qualsiasi ragione (ad esempio termine del rapporto di lavoro), è da intendersi che viene a cessare anche l'autorizzazione per questa persona all'utilizzo del software su un computer portatile, un laptop o sul computer di casa.

2.  Copyright. Il Software è di proprietà Micrografx o dei suoi distributori ed è protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti d'America e dalle norme internazionali vigenti. Pertanto, il Software deve venire trattato come qualsiasi altro materiale soggetto a copyright (ad esempio un libro o una registrazione musicale), tranne che (a) per eseguire una copia del Software al solo scopo di salvataggio o di archiviazione, oppure, (b) per trasferire il Software su di un singolo disco fisso, purché si conservi l'originale al solo scopo di salvataggio o di archiviazione. Non è consentito copiare la documentazione scritta che accompagna il Software.

3.  Altre restrizioni. Questa Licenza è la prova che il Cliente ha il diritto di esercitare i diritti garantiti dalla presente e deve venire conservata. Non è consentito affittare o noleggiare il Software, ma si possono trasferire i diritti di questa Licenza permanentemente, purché si trasferisca questa Licenza, il Software e tutto il materiale scritto allegato, che non venga trattenuta alcuna copia e che il ricevente accetti i termini di questa Licenza. Non è possibile decompilare né disassemblare il Software. Se il Software è un aggiornamento, qualsiasi trasferimento dovrà includere l'aggiornamento e tutte le versioni precedenti.

4. Software a supporti multipli. Se il pacchetto Software contiene sia i dischi da 3.5" che da 5.25" oppure altri tipi di supporto fisico, il Cliente deve utilizzare solamente il supporto appropriato al proprio computer o al server di rete. Non è possibile utilizzare gli altri supporti su un altro computer o su un'altra rete di computer, né prestare, affittare o cedere in leasing i supporti ad un altro utilizzatore, salvo che la cessione non rientri in uno dei casi espressamente consentiti dalla Licenza.

Limiti alla Garanzia

5. Limiti alla Garanzia. Micrografx garantisce che il Software funzionerà in conformità alla documentazione fornita e che i dischetti sui quali esso viene fornito non presentano difetti di materiali e di lavorazione in condizioni normali di esercizio, per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento del prodotto. Qualsiasi garanzia implicita nel Software è limitata a novanta (90) giorni. Alcuni Stati non permettono limitazioni alla durata di una garanzia implicita, quindi le limitazioni di cui sopra potrebbero non applicarsi a certi utenti, che invece potrebbero averne altre, a seconda dello stato di residenza.

6.  Rimedi per l'utente. Nei confronti del Cliente Micrografx si impegna, solamente a suo insindacabile giudizio, (a) a restituire il prezzo pagato oppure (b) a riparare o sostituire il Software che non risponda alla Garanzia Limitata Micrografx e che sia restituito a Micrografx con una copia della fattura di acquisto. Questa Garanzia è nulla se il guasto al Software è il risultato di un incidente, abuso o errato utilizzo. Qualsiasi Software sostituito verrà garantito per il periodo rimanente della garanzia originale oppure per trenta (30) giorni, in funzione di quale sia il periodo più lungo. Nessuno di questi rimborsi né alcun servizio di assistenza al prodotto è disponibile per questa versione U.S.A. del prodotto al di fuori degli Stati Uniti d'America.

7. Nessun'altra Garanzia. Micrografx disconosce tutte le altre garanzie, sia esplicite che implicite, comprese senza limitazioni le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità a scopi particolari, in riferimento al Software, alla documentazione scritta di accompagnamento e a qualsiasi hardware di accompagnamento.

8.  Non responsabilità per danni consequenziali. In nessun caso Micrografx o i suoi distributori sono responsabili per danni di qualsiasi genere (inclusi, senza limitazioni, danni per perdite economiche, interruzioni dell'attività, perdite di informazioni o qualsiasi perdita pecuniaria) derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare il Software, anche nel caso Micrografx sia stata avvertita della possibilità del verificarsi di tali danni. Poiché alcuni Stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni consequenziali o incidentali, le precedenti limitazioni potrebbero non valere per il firmatario di questa licenza.

Diritti Limitati del Governo USA

Il Software e la documentazione sono forniti con Diritti Limitati. L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti d'America è soggetta alle restrizioni definite nei sottoparagrafi (c) (1) (ii) dei Rights in Technical Data and Computer Software, articolo DFARS 252.227-7013 oppure nei sottoparagrafi (c) (1), (2) e (3) del Commercial Computer Software - Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, se applicabile e qualsiasi successivo emendamento. Fornitore/produttore è Micrografx, Inc., 1303 East Arapaho Rd., Richardson, TX 75081.

Questo Accordo è regolato dalle leggi dello Stato del Texas.

Per maggiori informazioni riguardanti l'accordo di licenza, contattare Micrografx Italia

via Ettore Sacchi, 8

26100 Cremona;

tel : 0372-461390

Rev. 8/95


Micrografx Graphics Suite 2

Licenza d'uso: risposte a domande frequenti

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Come contattare Micrografx

Risoluzione dei problemi


Licenza d'uso: risposte a domande frequenti

Qual è il significato della Licenza d'uso del software Micrografx? L'accordo di licenza è il documento con il quale Micrografx garantisce all'utente finale il diritto di utilizzo del prodotto software. Oltre che dall'accordo di licenza per l'utente finale, l'utilizzo è regolato dalla Legge sul Copyright degli Stati Uniti d'America.

Come Micrografx ha cambiato la sua politica di concessione della licenza all'utente finale? Micrografx ha cambiato l'accordo di licenza per tenere conto delle varie possibilità di impiego del programma: sul computer di casa, su un computer portatile o su un laptop. Micrografx ha sempre fornito ai suoi clienti il diritto di utilizzo su più computer ed intende continuare questa politica.

Che cosa dice la licenza? I principi che sottintendono alle norme di licenza di Micrografx sono stati e continuano ad essere i seguenti: per ciascun utilizzo di un prodotto Micrografx è necessario disporre di una licenza. Ciascuna licenza garantisce il diritto di utilizzare una copia del prodotto software su un computer. Inoltre, la licenza indica le regole con le quali è possibile utilizzare "contemporaneamente" il prodotto su di una rete di computer e garantisce il diritto di eseguire ed utilizzare, in certe circostanze, una seconda copia del prodotto su un computer di casa o su un portatile (descritto con maggiori dettagli in seguito).

Che cosa è "l'utilizzo contemporaneo"? Il Software è "usato" su un computer quando è installato nella memoria permanente (in genere un disco fisso ma include anche i CD-ROM o altri dispositivi di registrazione dati) oppure è caricato nella memoria temporanea, o "RAM". In rete, un prodotto può essere utilizzato in due modi: (1) installando il prodotto sul disco fisso della stazione di lavoro e utilizzando il software "localmente", oppure (2) installando il prodotto sul server. In questo secondo caso, il server di rete carica una copia del software nella memoria temporanea, o "RAM", della stazione di lavoro, ma non è memorizzato nella memoria permanente della stazione di lavoro. Questa distinzione è importante quando si tratta di decidere come conteggiare il numero di licenze necessarie per una rete di elaboratori. "L'utilizzo contemporaneo" si verifica quando una copia di un prodotto software viene prelevato da un server di rete ed utilizzato contemporaneamente da due o più nodi, detti anche "stazioni di lavoro", di questa rete. Ad esempio, una rete di dieci stazioni di lavoro ha sei "utenti contemporanei" di un prodotto se, in qualsiasi momento, un massimo di cinque stazioni di lavoro hanno caricato il prodotto nella memoria temporanea e le rimanenti stazioni di lavoro non hanno il prodotto caricato né nella memoria temporanea né nella memoria permanente. Si noti che l'identificazione dei sei utenti contemporanei può cambiare nel tempo, ma, in questo esempio, il massimo numero non eccede mai le cinque unità.

Come si può determinare il numero di licenze necessario ad un'azienda per rispettare l'accordo di licenza Micrografx? Partendo dal principio che occorre una licenza per ciascun utilizzatore del prodotto, vi sono due regole base che occorre seguire nel conteggio del numero di "utilizzi" del prodotto all'interno di un'azienda. Primo, ciascuna copia del prodotto che è installata su un disco fisso oppure su un altro dispositivo di memorizzazione di un computer è un "utilizzo" che richiede una licenza. Secondo, se si prevede di utilizzare il prodotto su una rete di computer e si dispone di un numero di licenze inferiore al numero totale di stazioni di lavoro, occorre determinare il numero massimo di utilizzatori contemporanei del prodotto. Il numero totale di "utilizzi" viene raggiunto sommando il numero di copie che sono installate su un disco fisso più il numero di utilizzatori contemporanei in una rete, determinando così il numero di licenze necessarie.

Come si determina il "numero massimo di utilizzatori" di una rete locale aziendale? Per rispettare l'accordo di licenza di Micrografx, si deve disporre di adeguati controlli e meccanismi attivi per assicurare che in qualsiasi momento vi siano tante licenze almeno quanti sono gli utenti del prodotto. Poiché Micrografx non richiede o prescrive alcun metodo, occorre che si abbia un controllo elettronico o manuale oppure delle procedure che giustifichino i calcoli relativi al numero di licenze. Ad esempio, vi sono dei dispositivi elettronici e dei programmi software che limitano l'accesso di esecuzione ad un particolare prodotto su di un server di rete e che rispondono a questi requisiti (si veda la successiva domanda riguardo le tecnologie dei "gettoni elettronici"). Un esempio di metodo di controllo manuale per la realizzazione di questo calcolo: alcune società interrogano periodicamente gli utilizzatori per determinare quanti impiegati non utilizzano mai il prodotto e, quindi, semplicemente acquistano licenze per il numero rimanente di utilizzatori.

Se si carica il prodotto sul disco fisso di ciascuna stazione di lavoro di una rete, come si può conteggiare il numero di utilizzatori contemporanei così da non dover acquistare una licenza per ciascuna stazione di lavoro? Il risultato sarebbe diverso utilizzando le cosiddette tecnologie dei "gettoni elettronici" per limitare il numero di utilizzatori contemporanei? No. Caricando il prodotto sul disco fisso o altri dispositivi di memorizzazione su una stazione di lavoro di rete si ha un "utilizzo" che richiede una licenza. Non vi è alcuna differenza se si dispone di un sistema di "gettone elettronico" per regolare l'utilizzo. L'unico metodo per avere un numero di licenze inferiore al numero di stazioni di lavoro su una rete è quello di consentire ad alcune stazioni di lavoro di accedere al prodotto tramite un server di rete (quindi il prodotto non è memorizzato sul disco fisso della stazione di lavoro) dopo avere determinato che non tutte le stazioni di lavoro utilizzano il prodotto nello stesso momento. Naturalmente, se si è trasferito oppure si è "scaricato" il prodotto dal server al disco fisso della stazione di lavoro – che richiede una licenza – è possibile successivamente cancellare completamente il prodotto da questo disco fisso per rendere disponibile una licenza da utilizzare altrove.

È necessaria una licenza differente per la copia del prodotto sul server? No. Non è necessario conteggiare il server come un "utilizzo", purché questa copia sul server serva solo come accesso per le stazioni di lavoro connesse ad esso e non venga utilizzata separatamente.

Se c'è un'applicazione Micrografx caricata nella memoria temporanea (RAM) della rete ma è iconizzata, e quindi non utilizzata attivamente, occorre una licenza? Sì. Micrografx ritiene che si "utilizzi" un suo prodotto sia che siano caricati su un disco fisso che in RAM. Quindi, un programma che è iconizzato richiede una licenza poiché è stato precedentemente caricato in memoria, o RAM. Si ricordi, tuttavia, che a differenza di un prodotto memorizzato sul disco fisso di una stazione di lavoro (che richiede una licenza), un prodotto preso dal server può essere terminato o chiuso rapidamente, liberando una licenza di prodotto per l'utilizzo su un'altra stazione di lavoro della rete.

Micrografx continua a consentire agli utenti finali di eseguire una seconda copia dell'applicazione per l'uso a casa o su portatili? Si. Se si possiede un prodotto Micrografx caricato sul disco fisso o un altro dispositivo di memorizzazione del computer, è possibile eseguire una seconda copia per l'utilizzo casalingo o su portatili. Il principio è quello di consentire l'utilizzo del prodotto Micrografx anche quando si sia lontani dal posto di lavoro, sia a casa che in viaggio. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti caricati su un server di rete. (Alcune società hanno proprie restrizioni sull'utilizzo casalingo del software, per cui è bene che i dipendenti delle aziende si informino presso il responsabile del software).

La licenza Micrografx è una licenza di sito? Se non lo è, in cosa differisce? Questa licenza per l'utente finale di Micrografx non è una licenza di sito poiché per ogni utilizzo è necessaria una licenza separata. In una "licenza di sito", invece, ad una società viene dato il diritto illimitato di utilizzo del prodotto all'interno della società, in cambio di una tariffa forfettaria.

Per ricevere copie addizionali dell'accordo di licenza software Micrografx, contattare: Micrografx, Inc.,
Attn: Legal Department, 1303 East Arapaho Rd., Richardson, Texas 75081.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Micrografx, Inc. Il software descritto in questo documento viene fornito in licenza d'uso. Il software può essere copiato solo nei limiti descritti dal contratto di licenza.


Micrografx Graphics Suite 2

Licenza d'uso del software Micrografx

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Come contattare Micrografx

Risoluzione dei problemi


Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Copyright

Copyright © 1997 Micrografx, Inc. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, memorizzata in sistemi di ricerca o tradotta in altre lingue, in nessun modo e con nessuno strumento senza il permesso di Micrografx.

Micrografx Italia

via Ettore Sacchi, 8

26100 Cremona;

tel: 0372-461390

Attestazioni di marchi di registrazione

Micrografx, il logo Micrografx, Picture Publisher e FlowCharter sono marchi registrati e Micrografx Graphics Suite, Media Manager, Micrografx Designer, Designer per OS/2, Draw per OS/2, Charisma, Graphics Works, PhotoMagic e Micrografx ClipArt sono marchi di Micrografx, Inc.

Adobe, Adobe Type Manager, ATM, PostScript e Adobe Illustrator sono marchi registrati di Adobe Systems, Inc.

Ares Software Corporation è il proprietario del copyright di parti di questo software. © Ares Software Corporation. Tutti i diritti riservati.

AutoCAD è un marchio registrato di Autodesk, Inc.

Classic PIO Partners e Classic Photographic Image Objects sono marchi di Classic PIO. Copyright © Classic PIO Partners. Tutti i diritti riservati. Immagini realizzate negli USA.

CompuServe è una marchio registrato di CompuServe, Inc.

First Impressions® è un marchio registrato e Formula One™ e Visual Components™ sono marchi di Visual Components, Inc. Copyright © 1994-95 Visual Components, Inc. Tutti i diritti riservati.

GEM e Artline sono marchi registrati di Digital Research, Inc.

Hewlett-Packard è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company.

IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation.

IMSI CAD Symbols® copyright © 1995 IMSI, Inc. Tutti i diritti riservati.

ImageStream™ Graphics e Presentation Filters copyright © 1991-1995 ImageMark Software Labs, Inc. Tutti i diritti riservati.

International CorrectSpell™ English spelling correction system © 1994 by INSO Corporation. Tutti i diritti riservati. La riproduzione o il disassemblaggio degli algoritmi interni o del database sono proibiti.

Il logo Kodak ed il logo Photo CD sono marchi di Eastman Kodak Company.

LG Images copyright © 1995 Landis & Gyr, Inc. Tutti i diritti riservati.

Macintosh è un marchio registrato e TrueType è un marchio di Apple Computer, Inc.

Microsoft e MS-DOS sono marchi registrati e Windows è un marchio di Microsoft Corporation.

Paintbrush è un marchio di ZSoft Corporation.

PANTONE® * Le simulazioni al computer utilizzati in questo prodotto possono non corrispondere agli standard dei colori solidi PANTONE. Utilizzare il PANTONE Color Reference Manuals per ottenere colori accurati.

*Pantone, Inc.'s marchio standard per il colore.

"PANTONE Color Computer Graphics" © Pantone, Inc. 1986, 1988.

Pantone, Inc. è il proprietario del copyright di PANTONE Color Computer Graphics and Software, che è concesso in licenza a Micrografx, Inc., distribuito per il solo uso in combinazione con Micrografx Graphics Suite 2. PANTONE Color Computer Graphics and Software non potrà essere copiato so un altro disco oppure in memoria senza che sia parte dell'esecuzione di Micrografx Graphics Suite 2.

PANTONE®, PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE Process Color System® sono marchi registrati di Pantone, Inc.

PhotoDisc™ Sampler Images copyright © 1995 PhotoDisc, Inc.

Pictures NOW!™ è un marchio di Wood River Gallery. Copyright © 1994 Wood River Gallery. Tutti i diritti riservati.

Portions licenziato sotto la U.S. Patent No. 4,558,302 e le relative controparti straniere.

Windows Draw® e Windows OrgChart sono marchi dei rispettivi proprietari.

WordPerfect e DrawPerfect sono marchi registrati di WordPerfect Corporation.

Altri prodotti menzionati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori.

Questo software commerciale per computer e la documentazione vengono forniti al governo con la clausola RESTRICTED RIGHTS. L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del Governo è soggetta alle restrizioni, come definito nei sottoparagrafi (C)(2) di FAR 52.277-19 oppure alle suddivisioni (c)(I)(ii) di DFAR 52.227-7013.

Bitstream Oz Handicraft, Bremen, Dutch, Mister Earl, Swiss e Zurich sono marchi of Bitstream Inc. Blippo e Handel Gothic sono marchi di FotoStar International. Futura è un marchio registrato e Allegro, Bauer Bodoni e Lucian sono marchi di Fundicion Tipografica Neufville SA. Aurora e Shadow sono marchi di Johannes Wagner. Lydian è un marchio registrato e Ad Lib, American Text, Americana, Balloon, Bank Gothic, Bernhard Fashion, Bernhard Modern, Broadway, Brush Script, Caslon 540, Caslon Bold, Caslon Openface, Century Schoolbook, Cheltenham, Commercial Script, Copperplate Gothic, Della Robbia, Dom, Franklin Gothic, Goudy Old Style, Hobo, Huxley Vertical, Kaufmann, Latin Extra Condensed, Onyx, Parisian, Park Avenue, Stencil, Tango, Thunderbird, and Wedding Text sono marchi di Kingsley-ATF Type Corporation. Playbill è un marchio registrato e Windsor è un marchio di Stephenson Blake & Company Ltd. Amazone e Libra sono marchi di Tetterode Nederland (Lettergieterij Amsterdam). Orbit-B è un marchio di Visual Graphics Corporation.

I simboli standard IEC inclusi nel CD-ROM sono copyright della Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI). IEC non accetta alcuna responsabilità per l'accuratezza dei simboli riprodotti da Micrografx.

I simboli standard IEC inclusi nel CD-ROM hanno i nomi dei simboli in accordo con i numeri utilizzati per i singoli simboli negli standard CEI pubblicati. Poiché i nomi dei simboli non comprendono una descrizione dei simboli, sarebbe estremamente utile disporre, per lavorare, di una copia della stampa degli standard.

Per ordinare gli standard stampati di tutti i simboli standard CEI inclusi nel CD-ROM, contattare una delle seguenti organizzazioni.

International Electrotechnical Commission (IEC)	International organization for Standardization (IS))
3, rue de Varembé	1, rue de Varembé
P.O. Box 131	P.O. Box 56
CH-1211 Geneva 20	CH-1211 Geneva 20
Switzerland	Switzerland
Tel. (+41) (0) 22 734 0150	Tel. (+41) (0) 22 749 0111
Fax (+41) (0) 22 733 3843	Fax (+41) (0) 22 733 3430
Per i simboli IEC negli Stati Uniti, contattare:	Per i simboli IEC negli Regno Unito, contattare:
American National Standards Institute (ANSI)	BSI Standards
11 West 42nd Street	Linford Wood
New York, NY 10036	Milton Keynes MK14 6LE
Attn: Customer Services	United Kingdom
Tel. (212) 642-4900	Tel. 0908 221166
Fax (212) 302-1286	Fax 0908 322484
Si noti che IEC 617 è simile a IEEE 315, 315A, 91 e 91A; e che IEC 617 corrisponde a BS 3939, ISO 3511 corrisponde a BS 1646.


Micrografx Graphics Suite 2

Licenza d'uso del software Micrografx

Licenza d'uso: risposte a domande frequenti

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Come contattare Micrografx

Risoluzione dei problemi


Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

GENERALE

Nomi completi di oltre 128 caratteri potrebbero non essere riconosciuti o essere accessibili da alcune applicazioni di Micrografx Graphics Suite 2. Questo comprende diversi tipi di file compreso i componenti dell'applicazione, file dati, ClipArt, tavolozze, ecc. Se questo avviene, assicurarsi che il nome del file (compreso il percorso) sia inferiore ai 128 caratteri.

È possibile aggiungere caratteri TrueType direttamente dal CD-ROM. Aprire il Pannello di controllo di Windows e scegliere Tipi di carattere. Dal menu File selezionare Installa nuovo tipo di carattere. Selezionare la lettera dell'unità CD-ROM e la cartella Caratteri nel CD quale percorso per localizzare i caratteri. Nella casella di riepilogo, scegliere i caratteri da aggiungere al sistema e fare clic su OK.

Tutte le applicazioni di Micrografx Graphics Suite 2 supportano l'insieme di caratteri a doppio-byte. Ciò significa che se si esegue Micrografx Graphics Suite 2 su una versione Cinese o Coreana di Windows 95, è possibile utilizzare l'insieme di caratteri, non Inglese, nativo.

PICTURE PUBLISHER

È possibile installare il Color Management System (CMS) di Kodak tramite l'installatore di Micrografx Graphics Suite 2. Scegliere l'opzione Impostazione personalizzata e dalla finestra di dialogo Seleziona componenti, evidenziare Picture Publisher e fare clic su Dettagli. Scegliere Color Management System e fare clic su Continua. Seguire le istruzioni a video per le istruzioni di installazione.

L'installazione del Color Management System installa una selezione dei più diffuse trasformazioni in una cartella di nome KPCMS\DCPDB sul disco sul quale è installato Windows. Se non si riesce a trovare la cartella KPCMS, è possibile localizzarla verificando il file KPCMS.INI nella cartella di Windows. Se non si trova un file KPCMS.INI nella cartella di Windows, installare nuovamente il Color Management System.

Oltre alle trasformazioni installate dal programma di installazione di Micrografx Graphics Suite 2, altre trasformazioni sono disponibili sul CD nella cartelle KODAK, HP, 3M, EPSON, OPEN, JAPAN, CANON e TEKTRNIX. Per installare queste trasformazioni, copiarle nella cartella KPCMS\DCPDB. Dopo ogni aggiunta o cancellazione di un file di trasformazione, cancellare il file UID.DAT. Quindi, attivare la gestione colore aprendo Picture Publisher, selezionandolo in MODIFICA/STRUMENTI/OPZIONI e facendo clic su APPLICA.

È possibile rimuovere le trasformazioni CMS che sono state installate cancellando i loro file dalla cartella KPCMS\DCPDB. I file di trasformazione hanno l'estensione *.pt e possono essere identificati esaminando il contenuto del file. Dopo ogni aggiunta o cancellazione di un file di trasformazione, cancellare il file UID.DAT. Quindi, attivare la gestione colore aprendo Picture Publisher, selezionandolo in MODIFICA/STRUMENTI/OPZIONI e facendo clic su APPLICA.

Contattare Kodak per l'acquisto di altre trasformazioni. Chiamare (800) 75-COLOR per maggiori dettagli.

Micrografx Graphics Suite 2 non supporta immagini CMYK JPEG.

Per utilizzare l'opzione Invia Postscript binario nella finestra di dialogo Stampa, si deve avere attivo Attaccare protocollo di comunicazione binario nella scheda PostScript Avanzato localizzato nella finestra di dialogo Proprietà della stampante. È possibile impostare questa opzione solamente dal Pannello di controllo o da Stampanti (sotto Impostazione nel menu Avvio).

Non installare KPT 3.0 o qualsiasi altro plugin a 32-bit nella stessa cartella che contiene i plugin a 16-bit. È possibile installare i plugin a 32-bit in una cartella diversa e quando si voglia utilizzare questi effetti, si dovrà cambiare il percorso alla nuova cartella nella finestra di dialogo Opzioni.

Attualmente non sono supportati i file PhotoShop con sfondo trasparente.

L'esecuzione di plugin di terze parti all'interno di una macro potrebbe bloccare l'applicazione.

La rigenerazione del plugin Andromeda attraverso la Lista Comandi potrebbe bloccare il sistema.

I plugin Alien Skin 2.0 potrebbero bloccare l'applicazione se l'oggetto selezionato non appare riempito nella finestra di anteprima di Alien Skin. Inoltre, alcuni di questi plugin potrebbero non funzionare su aree mascherate. Contattare Alien Skin per gli aggiornamenti per la correzione di questi problemi.

Il Visualizzatore di immagini di Picture Publisher lavora solamente se si è installato l'Anteprima. Per installare l'Anteprima, aprire il Pannello di controllo, eseguire Installazione applicazioni e passare alla scheda Installazione di Windows 95. Selezionare Accessori, fare clic su Dettagli e selezionare Anteprima nella casella di riepilogo Componenti. Per utilizzare il Visualizzatore di immagini di Picture Publisher Image Viewer, fare clic con il pulsante destro del mouse in Gestione risorse su un tipo di file supportato da Picture Publisher e selezionare Anteprima dal menu che appare.

Per maggiori informazioni su Kodak Color Management, contattare Kodak per il suo libro "Managing Color with Micrografx Picture Publisher". È possibile contattare Kodak al numero (800) 752-6567.

È possibile eseguire gli effetti speciali di Picture Publisher solo su immagini con più di 256 colori. Se il menu Immagine\Effetti non è attivo si dovrà dapprima convertire l'immagine in formato RGB tramite il menu Immagine\Converti in \Colori RGB.

Sono disponibili ulteriori cursori animati in formato .ani nella cartella di Picture Publisher. Per cambiare il nuovo cursore animato (macchina fotografica) con uno dei vecchi cursori animati, rinominare il file pp70.ani in altro modo e salvarlo e copiare il file .ani beachball o clock nel file pp70.ani.

Per visualizzare il canale K dopo l'importazione di un file TIFF CMYK, fare clic su Imposta stile stampa nel menu File/Imposta stampante e selezionare Mappa di generazione nera.

Picture Publisher non supporta i profili CMS realizzati tramite Kodak Input Profile Builder 3.3.

Non impostare alcuna parte della tavoletta grafica come area particolare. Utilizzare l'intera tavoletta grafica e non porzioni selezionate con il driver wintab.

Quando si aggancia una barra degli strumenti personale alla base della finestra con la barra di stato, assicurarsi che il rettangolo della barra degli strumenti sia nella porzione superiore o inferiore della barra di stato. Agganciando direttamente al centro della barra di stato si aggancerà la barra degli strumenti alla piccola barra di scorrimento sul lato destro della barra di stato. Se ciò si verifica, sganciare la barra degli strumenti trascinando la piccola barra di scorrimento nell'area di lavoro.

Utilizzando i driver di stampa di HP 820Cxi, una immagine centrata non verrà mai stampata al centro della pagina.

I file PPF di Picture Publisher 7 contenenti informazioni Commando Centra non vengono correttamente caricate in Picture Publisher 6.0.

Le immagini create con Macchine fotografiche digitali Kodak DC25 si apriranno invertite in Picture Publisher. Per correggere questo problema, Aprire il menu Immagine e selezionare Inverti.

Tavolette grafiche di tipo Non-wintab non sono completamente supportate da Picture Publisher.

Picture Publisher non supporta i file TIF compressi a 32-bit salvati con Simply 3D.

Picture Publisher non supporta i file Targa CMYK.

Se si utilizza una tavoletta grafica, la sensibilità alla pressione non è attiva con alcuni tipi di punte dei pennelli.

Voci del Registro

È possibile modificare queste voci del Registro in HKEY_CURRENT_USER\Software\Micrografx\Picture Publisher\7.0\Settings per modificare il comportamento del programma.

Per attivare disattivare la ricostruzioni ad alta risoluzione quando si incollano dati a bassa risoluzione in una immagine ad alta risoluzione, cambiare le seguenti voci Registro:

NoHiResRebuild=0

in

NoHiResRebuild=1

È possibile disabilitare la finestra di dialogo di avvertimento per i file a sola lettura. Picture Publisher di base avverte tramite una finestra di dialogo quando si apre un file o si salva un file a sola lettura. È possibile modificare la seguente voce di Registro in:

WarnReadOnly='Numero'

'Numero' può essere 1, il valore standard, corrispondente ad ON, o 0, corrispondente ad OFF.

Specifico per Windows NT

L'opzione Utilizza adattamento stampante nella finestra di dialogo Stampa causa una stampa non corretta in NT. L'immagine viene correttamente stampata quando questa opzione è disattivata.


Micrografx Graphics Suite 2

Licenza d'uso del software Micrografx

Licenza d'uso: risposte a domande frequenti

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Come contattare Micrografx

Risoluzione dei problemi


Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Per informazioni sull'installazione di Micrografx Graphics Suite 2 su una rete, fare doppio clic sull'icona Netread.hlp nella directory radice del CD-ROM dell'applicazione in Gestione risorse. Questa Guida fornisce istruzioni di installazione dettagliate per gli amministratori di rete.


Micrografx Graphics Suite 2

Licenza d'uso del software Micrografx

Licenza d'uso: risposte a domande frequenti

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Come contattare Micrografx

Risoluzione dei problemi


Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

È possibile rimuovere dal disco fisso sia una applicazione (ad esempio Picture Publisher) che l'intero pacchetto Micrografx Graphics Suite 2.

1	Fare clic sul pulsante Avvio e selezionare Impostazioni.

2	Fare clic su Pannello di controllo e fare doppio clic sull'icona Installazione applicazioni.

3	Evidenziare la/e applicazione/i che si vuole rimuovere ed evidenziare Micrografx Graphics Suite 2 se si desidera rimuovere l'intero pacchetto.

4	Fare clic su Aggiungi/Rimuovi e seguire le istruzioni che appaiono a video.


Micrografx Graphics Suite 2

Licenza d'uso del software Micrografx

Licenza d'uso: risposte a domande frequenti

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Come contattare Micrografx

Risoluzione dei problemi


Come contattare Micrografx

Micrografx è raggiungibile ai seguenti indirizzi online:

Internet: http://www.micrografx.com

CompuServe: GO MICROGRAFX

America Online: keyword MGX


Micrografx Graphics Suite 2

Licenza d'uso del software Micrografx

Licenza d'uso: risposte a domande frequenti

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Risoluzione dei problemi


Risoluzione dei problemi

Qual è il problema?

 Come avviare l'applicazione se l'icona non è visibile

 Non sono disponibili tutti i caratteri

 Spazio su disco necessario per l'installazione di Micrografx Graphics Suite 2

 Come rimuovere permanentemente i pulsanti della barra degli strumenti di Micrografx Graphics Suite 2 da Word ed Excel

 La disinstallazione non rimuove i pulsanti di Micrografx Graphics Suite 2 dalla barra degli strumenti di Excel

 Impossibile utilizzare l'opzione Invia nell'applicazione


Micrografx Graphics Suite 2

Licenza d'uso del software Micrografx

Licenza d'uso: risposte a domande frequenti

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Come contattare Micrografx


Come avviare l'applicazione se l'icona non è visibile

È possibile eseguire i programmi di Micrografx Graphics Suite 2 facendo clic sul pulsante Avvio nella barra di Windows 95. Sul menu Avvio, puntare su Programmi e quindi fare clic sul nome del programma (ad esempio Micrografx FlowCharter).

È possibile creare anche un collegamento al programma. Per imparare come fare, fare clic sul pulsante Avvio della barra di Windows 95. Sul menu Avvio, fare clic su Guida in linea. Nella finestra di dialogo Argomenti della guida, fare clic sulla scheda Indice e digitare la parola "icona" nella seconda lista, fare doppio clic su "creazione di icone per i programmi".


La Media Guide elenca numerosi caratteri che è possibile utilizzare, ma non sono tutti disponibili

Per installare singole funzioni, scegliere l'opzione Installazione personalizzata. Questa opzione elenca tutte le funzioni quali filtri, caratteri e ClipArt, che permettono di personalizzare il software o di aggiungere le funzioni non installate precedentemente.

È possibile installare caratteri addizionali, anche tramite il Pannello di controllo.

1	Inserire il CD-ROM applicazioni nell'unità.

2	Fare clic su Avvio, puntare su Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo.

3	Fare doppio clic sull'icona Tipi di carattere.

4	Nel menu File, fare clic su Installa nuovo tipo di carattere.

5	Selezionare l'unità del CD-ROM nella lista di riepilogo a discesa Unità.

6	Fare doppio clic sulla cartella Caratteri nella lista di riepilogo a discesa Cartelle.

7	Evidenziare i caratteri che si desidera installare o fare clic su Seleziona tutto per scegliere tutti i caratteri.

8	Fare clic su OK.


Spazio su disco necessario per l'installazione di Micrografx Graphics Suite 2

Durante l'installazione, ciascuna opzione che viene selezionata visualizza il quantitativo di spazio su disco richiesto per installare completamente l'opzione scelta. Se lo spazio su disco visualizzato non è sufficiente per installare la selezione, liberare altro spazio su disco o spostarsi in una partizione del disco dove vi sia maggiore spazio disponibile.


Come rimuovere permanentemente i pulsanti della barra degli strumenti di Micrografx Graphics Suite 2 da Word ed Excel

1	Rimuovere i pulsanti dalle applicazioni Office tramite la sequenza Personalizza.

2	Cancellare i seguenti file eseguibili installati che consentono di installare ed attivare i pulsanti:

Word (c:\msoffice\winword\avvio se installato nella directory standard):

dsword.wll (pulsante Designer)

emword.wll (Pulsante Media Manager)

floword.wll (Pulsante FlowCharter)

ppword.wll (Pulsante Picture Publisher)

Excel (c:\msoffice\excel\avvio se installato nella directory standard):

dsword.xla (pulsante Designer)

emword.xla (pulsante Media Manager)

flowword.xla (pulsante FlowCharter)

ppworld.xla (pulsante Picture Publisher)

e cancellare i seguenti file installati nella directory principale di Excel

(c:\msoffice\excel se installato nella directory standard)

dsword.wll (pulsante Designer)

emword.wll (pulsante Media Manager)

floword.wll (pulsante FlowCharter)

ppword.wll (pulsante Picture Publisher)


La disinstallazione del programma non rimuove i pulsanti di Micrografx Graphics Suite 2 dalla barra degli strumenti di Excel

Vi è un problema ben noto con Microsoft Excel 7.0, nel quale i pulsanti della barra degli strumenti cancellati da programma (come il disinstallatore di Graphics Suite) non vengono cancellati. Se si vedono i pulsanti di Micrografx Graphics Suite 2 sulla barra degli strumenti anche dopo la disinstallazione, eseguire i seguenti passaggi:

1	Eseguire Microsoft Excel.

2	Porre il cursore sulla barra degli strumenti di Excel e fare clic con il pulsante destro del mouse.

3	Selezionare la voce di menu Personalizza. Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizza.

4	Posizionare il cursore sul pulsante che si desidera cancellare dalla barra degli strumenti.

5	Fare clic col pulsante sinistro del mouse e trascinare in un punto al di fuori della barra degli strumenti; rilasciare il pulsante del mouse quando il contorno del pulsante è fuori della barra degli strumenti.

6	Ripetere i passaggi 4 e 5 per ciascun pulsante che si desidera eliminare.


Impossibile utilizzare l'opzione Invia nell'applicazione

Se si è installato sul sistema il client di posta MSMail 3.0 dopo aver disinstallato Microsoft Exchange, non è possibile utilizzare l'opzione Invia nell'applicazione Micrografx Graphics Suite 2. Occorre utilizzare in Windows 95, Microsoft Exchange come software di posta anziché MSMail 3.0.


Filtri di importazione ed esportazione aggiornati

Sorgente	Estensione
Adobe Illustrator AI	.ai
Adobe Photoshop	.psd
Testo ASCII	.txt
Disegni AutoCAD	.dwg
DXF AutoCAD	.dxf
Bitmap CompuServe	.gif
CompuServe Portable Network Graphics	.png
Metafile Computer Graphics	.cgm
Formato ClipArt Corel	.cmx
CorelDRAW! 3.0, 4.0, 5.0	.cdr
Digital Research GEM	.gem
Encapsulated PostScript/AI EPS	.eps
HP Graphics Language	.hgl
HP Graphics Language	.plt
Disegni IGES	.igs
File di scambio JPEG	.jpg
Kodak Photo CD	.pcd
Macintosh PICT	.pct
Clip Art Micrografx	.mgx
Disegni Micrografx Designer 4.x	.ds4
Clip Art Micrografx Designer 4.x	.mgx
Clip Art Micrografx Designer	.mgx
File Micrografx Designer	.dsf
Disegni Micrografx	.drw
Grafici Micrografx	.grf
Immagini Micrografx	.pic
Micrografx Picture Publisher	.ppf
Micrografx Picture Publisher 4.0	.pp4
Micrografx Picture Publisher 5.0	.pp5
Micrografx Simply 3D	.s3d
PC PaintBrush	.pcx
PostScript	.prn
PostScript	.ps
Rich Text Format	.rtf
Scitex CT	.sct
Sun Raster	.ras
Tagged Image File Format	.tiff
Targa Bitmap	.tga
Bitmap Windows	.bmp
Windows Device Independent Bitmap	.dib
Windows Metafile	.wmf
WordPerfect Graphics 1.0, 2.0	.wpg
Nota

Questa è la lista completa di tutti i filtri supportati. Se il filtro desiderato non è contenuto nell'applicazione Micrografx Graphics Suite 2, scegliere l'opzione Installazione personalizzata dal programma di installazione e selezionare il filtro/i desiderato/i.


Lista degli ID

Contattare il Supporto tecnico

Dichiarazioni di Copyright e di Marchio registrato

Micrografx Graphics Suite 2

Domande frequenti sulla licenza d'uso

Licenza d'uso del software Micrografx (con clausole di rete)

Installazione in rete di Micrografx Graphics Suite 2

Impossibile utilizzare l'opzione Invia nell'applicazione

Spazio su disco necessario per l'installazione di Micrografx Graphics Suite 2

Come avviare l'applicazione se l'icona non è visibile

La Media Guide elenca numerosi caratteri che è possibile utilizzare, ma non sono tutti disponibili

La disinstallazione del programma non rimuove i pulsanti di Micrografx Graphics Suite 2 dalla barra degli strumenti di Excel

Come rimuovere permanentemente i pulsanti della barra degli strumenti di Micrografx Graphics Suite 2 da Word ed Excel

Risoluzione dei problemi

Disinstallazione di Micrografx Graphics Suite 2

Micrografx Graphics Suite 2 - Leggimi

Filtri di importazione ed esportazione aggiornati