Sommario
TrisVision 2.0

Sommario :

Requisiti Hardware

Descrizione generale

Menù

Per iniziare

Registrazione

Licenza per la Versione Registrata


Requisiti Hardware

  Processore                    : 386 Sx

  Memoria                          : 8 Mb

  Scheda Video               : Vga  ( Consigliata SuperVga )

  Scheda Sonora            : Opzionale

  Spazio su Hard Disk   : Almeno  10 Mb

  Stampante                      : Qualsiasi stampante supportata da Windows

  Sistema Operativo      : Windows 95/98/NT


Descrizione Generale

Il programma è in grado di elaborare qualsiasi tipo di sistema condizionato. I condizionamenti supportati sono :

 -   Somme di tutti i numeri, dei numeri pari e di quelli dispari
 -   Numeri pari e dispari con consecutività
 -   Numeri pari e dispari su colonne pari e dispari estese
 -   Consecutività differenziata, su colonne pari dispari estese, dei numeri pari e dispari
 -   Crescenze e Decrescenze
 -   Cadenze
 -   Distanza minima, massima e totale
 -   Distanze specifiche
 -   Resti
 -   Baricentri di tutti i numeri, dei numeri pari e di quelli dispari
 -   Interruzioni numeriche
 -   Interruzioni pari dispari
 -   Interruzioni pari dispari estese
 -   Simmetrie dirette, inverse e totali su colonne pari dispari estese
 -   Vortice, su colonne pari dispari estese, diretto ed inverso con scelta della posizione e dei bracci
 -   Somma Quote
 -   Ripetizioni numeriche sulla colonna precedente e su due colonne precedenti con consecutività
 -   Ripetizioni pari dispari sulla colonna precedente e su due colonne precedenti con consecutività
 -   Ripetizioni pari dispari estese sulla colonna precedente e su due colonne precedenti con consecutività
 -   Sequele, su colonne pari dispari estese, di ogni tipo : particolari, monotermine, bitermine, generiche,  a specchio, tutte  con consecutività e con qualsiasi passo.
 -   Punti tra i condizionamenti
 -   Quadri multicondizione con struttura ad albero
 -   Recupero condizioni con 99 livelli di recupero e 26 link

Per ogni condizionamento è possibile effettuare un'analisi statistica ,grafica o tabellare,(frequenze, ritardi, indice di convenienza).
E' possibile inoltre verificare, per ogni condizionamento, le colonne filtrate  da ogni singolo punteggio o livello di recupero, con relativa convenienza statistico-economica.

TrisVision è in grado di sviluppare un sistema partendo da un pronostico precedentemente immesso oppure da un file colonnare su disco. E'  possibile inoltre generare un file colonnare contenente il risultato di tale elaborazione.
Per i sistemi condizionati è possibile consultare l'archivio colonne per avere delle informazioni sulla frequenza storica dei condizionamenti imposti , sul loro ritardo (attuale , minimo, massimo e medio)  fattore di convenienza economica, ciclo medio etc.
Le operazioni possibili sulle colonne sono : la visualizzazione , la dettatura a voce (richiede la scheda sonora), lo spoglio del sistema con un sofisticato debugger per individuare gli errori che hanno fatto perdere la vincita di prima categoria ed infine le operazioni di AND, OR e XOR su files colonnari per fondere o sottrarre sistemi. Tutte le operazioni sopracitate possono essere effettuate sia sulle colonne in memoria che su quelle memorizzate su files colonnari. Il programma è anche in gradi di importare ed esportare le colonne in formato ascii in modo che possano essere lette e modificate con un semplice editor di testi.
TrisVision contiene gli archivi delle corse Tris per un totale di più di 2500 concorsi.
Naturalmente è possibile aggiornare tali archivi settimana per settimana e visualizzare o stampare i concorsi con i relativi parametri statistici. L'aggiornamento delle corse Tris può essere effettuato anche in automatico tramite un collegamento ad internet.
Vengono messe a disposizione funzioni per specificare quali tipi di concorsi debbano essere presi in considerazione per effettuare tutte le analisi statistiche che il programma mette a disposizione (ad esempio protremmo voler valutare la frequenza dei segni Pari negli ultimi 6 mesi e solo per le corse svolte a Roma).
Veniamo ora alle stampe : naturalmente è possibile stampare, su qualsiasi stampante supportata da windows, un elegante prospetto del sistema , qualsiasi tabella visualizzata sullo schermo e le schedine (o il tabulato delle colonne) "Computer" in verticale o in orizzontale. Per quest'ultima stampa è disponibile una precisa funzione di taratura per ottenere una stampa perfetta.
Infine è possibile personalizzare TrisVision modificando il costo della colonna, il motivo di sfondo del desktop e l'eventuale accorpamento automatico delle colonne.


menu
il menù Principale

Sistemi

Condizioni

Elaborazione

Colonne

Archivio

Internet

Impostazioni

Stampe

Help


Per Iniziare

La prima cosa da fare è impostare il pronostico. Per fare questo  è sufficiente cliccare sui relativi numeri nella  schedina che rimane sempre posizionata sul desktop.
A questo punto è necessario impostare una o più condizioni del sistema nel menù Condizioni.
Per sviluppare il sistema è sufficiente scegliere la funzione Calcolo nel menù elaborazioni oppure è possibile cliccare sull'icona corrispondente (triangolo verde) sulla toolbar.
Nella status bar posta in basso verranno sempre visualizzati il numero di colonne iniziali e finali.


Nuovo
Nuovo Sistema

Scegliendo questa funzione tutti i dati relativi al sistema che si sta elaborando verranno distrutti è si potrà iniziare ad elaborare un nuovo sistema il cui nome di default è SENZANOM.
Prima di cancellare il sistema correntemente in memoria, se questo non è stato salvato, verrà chiesta la conferma dell'operazione.


menù Sistemi

In questo menù sono contenute tutte le operazioni relative alla gestione dei sistemi memorizzati su disco.

Nuovo

Carica

Salva

Salva come

Cancella

Commento


Condizioni

Questo menù è senz'altro il più importante in quanto contiene tutti i condizionamenti che il programma può gestire

Somme

Pari e Dispari

Consecutività Differenziata

Crescenze e Decrescenze

Cadenze

Distanze Globali

Distanze Specifiche

Posizioni

Resti

Baricentri

Interruzioni

Simmetrie

Vortice

Ripetizioni

Somma Quote

Sequele

Quadri

Link

Punti Tra


Elaborazione

Impostazioni

Calcolo Colonne

Analisi Statistica

Pronostico Statistico


Colonne

Alcune operazioni contenute in questo menù sono in grado di agire sia sulle colonne in memoria che su quelle registrate su disco sotto forma di file colonnare.
Selezionando tali voci comparirà un sub menù mediante il quale si potrà scegliere la provenienza delle colonne.

Visualizza

Dettatura a Voce

Spoglio

Salva su Disco

Esporta in ASCII

Importa da ASCII

Operazioni


Archivio

Aggiornamento

Visualizzazione

Impostazioni di Ricerca


Stampe

Taratura Stampante

Stampa Colonne

Stampa Prospetto


Help

In questo menù sono disponibili le funzioni "Sommario" per visualizzare la pagina del sommario menù e "About" per visualizzare una finestra di informazioni sul programma.


Carica
Carica Sistema

Questa funzione permette di caricare un sistema precedentemente memorizzato su disco.
I files relativi ai sistemi hanno estensione .Sis e  vengono memorizzati nelle directory  Sistemi.
Se il sistema contenuto in memoria non è stato salvato, viene chiesta la conferma dell'operazione.


Salva
Salva Sistema

Selezionando questa funzione il sistema contenuto in memoria viene salvato su disco utilizzando il nome attuale.
I files relativi ai sistemi hanno estensione di default .Sis e  vengono memorizzati nelle directory  Sistemi.


Salva Come

La funzione salva come viene utilizzata per salvare un sistema con un nome diverso da quello attuale.
Selezionando questa funzione verrà chiesto il nome del sistema dopo di ché il sistema in memoria assumerà il nome immesso e verrà salvato su disco.


Cancella
Cancella Sistema

Questa funzione cancella i files relativi ai sistemi memorizzati su disco ed è utile per eliminare i  vecchi sistemi che non sono più necessari.


Commento
Commento al Sistema

Grazie a questa funzione è possibile associare un testo al sistema. Ad esempio potremmo annotare dei commenti relativi all'architettura del sistema oppure, nel caso si giochi in società, i nomi dei soci.


Impostazioni Di Sviluppo

In questa finestra sono presenti alcune opzioni riguardanti il modo con il quale deve avvenere lo sviluppo delle colonne :

Sorgente

Se si seleziona la voce pronostico, le colonne saranno generate a partire dal pronostico immesso, altrimenti le colonne verranno lette dal file specificato dalla voce file sorgente.
Il nome di tale file può essere immesso direttamente da tastiera oppure cercato su disco mediante l'apposito bottone <Cerca>.
Se il file sorgente immesso non esiste verrà visualizzato un messaggio di errore all'atto della conferma delle modifiche.

E' possibile inoltre fare in modo che le colonne generate dallo sviluppo vengano automaticamente salvate su disco sotto forma di file colonnare. Anche qui è possibile specificare il nome da tastiera o mediante il bottone <Cerca>.


Calcolo Colonne

Il calcolo colonne ci permette di sviluppare il  sistema eliminando le colonne che non soddisfano i condizionamenti precedentemente imposti.
L'attivazione di questa funzione è possibile, oltre che dal menù Elaborazione, mediante la pressione del tasto F5 o mediante l'utilizzo dell'apposita icona (triangolo verde) posta sulla tool bar.
Mediante il bottone <Annulla> è possibile interrompere lo sviluppo in qualsiasi momento.
Nella finestra vengono visualizzate le colonne iniziali, quelle filtrate dai condizionamenti (la cui percentuale è evidenziata dal diagramma a torta) e quelle finali.


Analisi Statistica

Dalla funzione Analisi Statistica vengono fornite tutta una serie di informazioni relative alle possibilità di vittoria del nostro sistema.
Le informazioni fornite da questa funzione sono :

Frequenza Storica :

Rappresenta la frequenza storica del nostro sistema, ovvero il rapporto tra il numero di concorsi presenti in archivio, che nel confronto con le condizioni del sistema avrebbero ottenuto la vincita della categoria selezionata, e il numero totale di concorsi esaminati.

Ciclo Medio :

E' simile alla frequenza storica : in pratica ci dice ogni quanti concorsi il sistema avrebbe dato la vincita della categoria selezionata.

Colonne Filtrate :

Rappresenta la percentuale di colonne eliminate dai condizionamenti.

Fattore Di Convenienza :

E' il rapporto tra la percentuale di colonne filtrate e il rischio che il nostro sistema non dia la vincita : tale rischio è dato dal numero 100-frequenza storica.
Questo dato compare solo se è presente il dato relativo alle colonne filtrate, ovvero se è stato effettuato lo sviluppo del sistema.

Ritardi Riferiti al Ciclo Medio :

Sono i ritardi (settimane di assenza) minimi, massimi, medi ed attuali della vincita selezionata, rispetto al ciclo medio.

Settimane di Assenza

Questo dato ci comunica da quante settimane le condizioni del nostro sistema non sono verificate.

Concorsi esaminati :

Rappresenta il numero di concorsi presi in considerazione nell'analisi statistica : questo numero è sempre inferiore al totale dei concorsi in archivio in quanto dall'analisi vengono esclusi i concorsi  che non sono stati selezionati nella  funzione Impostazioni Di Ricerca.


Aggiornamento Archivio

In questa finestra è possibile modificare e/o aggiungere concorsi all'archivio.
Per ogni concorso vengono visualizzati i seguenti dati :

Tipo :

Indica se la corsa è di Trotto, Galoppo o è di altro tipo.

Numero :

Indica il numero progressivo del concorso Tris.

Patecipanti :

Rappresenta il numero di cavalli partecipanti alla corsa : tale numero è sempre inferiore a 30.

Città :

Denota la città nella quale si è svolta la corsa.

Combinazione Vincente

Contiene i tre numeri del concorso  tris.

Per muoversi tra i concorsi  è sufficiente utilizzare i bottoni di navigazione, mentre per aggiungere, modificare o eliminare dei concorsi si possono utilizzare i rispettivi bottoni <Aggiungi>, <Modifica> ed <Elimina> posti in alto a destra. Le funzioni <Modifica> ed <Elimina> agiscono sul concorso visualizzato in quel momento.
Se si vogliono aggiungere dei nuovi concorsi è sufficiente utilizzare il bottone <Aggiungi>
Si rammenti che per confermare le modifiche effettuate è indispensabile uscire dalla finestra mediante il tasto <Ok>.


Visualizzazione Archivio

Selezionando questa funzione è possibile analizzare nel dettaglio l'archivio delle colonne.
Vengono visualizzati tutti i concorsi con il loro numero, la loro data e il loro tipo.
Oltre a queste informazioni è possibile visualizzare i più utilizzati parametri statistici relativi ad ogni concorso abilitando la loro visualizzazione mediante le opportune check box presenti nella parte superiore dello schermo.
E' anche possibile ottenere una stampa delle informazioni che si è scelto di visualizzare.


Stampa Archivio

In questa finestra vengono chiesti all'utente i due estremi (concorso iniziale e finale) dell'intervallo storico da stampare.


Impostazioni di Ricerca

La funzione Impostazioni di Ricerca permette di specificare alcune informazioni necessarie alle varie funzioni di analisi statistica del programma.
Queste informazioni sono :

Tipo di Concorso

Specifica quali concorsi debbano essere presi in esame nelle ricerche statistiche.

Numero dei partecipanti

Grazie a questa funzione è possibile fare in modo che nelle analisi statistiche vengano presi in considerazione solo le corse aventi un certo numero di cavalli in gara.

Intervallo Storico di Ricerca

Specifica, mediante il concorso iniziale e finale, l'intervallo storico da prendere in considerazione in tutte le analisi statistiche.

Seleziona Città

Se l'opzione "Tutte le città" non è selezionata è possibile specificare il nome di una città : in questo modo tutte le analisi statistiche saranno riferite ai soli concorsi disputati in tale città.

Ignora i condizionamenti

Se i condizionamenti elencati in questo riquadro sono selezionati, vengono considerati sempre soddisfatti nella funzione analisi Statistica. Tale funzione si è resa necessaria perché quasi sempre questi condizionamenti non hanno alcuna rilevanza statistica e di conseguenza, se non venissero ignorati, la funzione Analisi Statistica darebbe dei risultati privi di significato.


impostazioni varie
Impostazioni

All'interno di questa finestra è possibile effettuare alcune impostazioni per l'utilizzo del programma.
In particolare è possibile selezionare l'accorpamento automatico delle colonne, il costo della colonna, ed il motivo di sfondo del desktop.
Per quest'ultima impostazione è possibile utilizzare il bottone <Cerca> per selezionare il file Bitmap che si desidera utilizzare.


taratura stamapante
Taratura per la Stampa delle Schedine Tris

Questa funzione è necessaria per ottenere una perfetta stampa delle schedine Tris sia in verticale che in orizzontale.
Il programma stampa sulle schedine tipo "Computer". Tali schedine essendo molto strette potrebbero non essere direttamente supportate da alcune stampanti nella stampa in verticale. In questi casi infatti la schedina viene espulsa immediatamente dalla stampante. Per ovviare a questo inconveniente è necessario distanziare di 3 o 4 centimetri la schedina dal bordo laterale della stampante in modo da "ingannare" il sensore della stampante.
All'interno di questa finestra si può tarare si la stampa in verticale che quella in orizzontale agendo sui rispettivi bottoni.
E' importante sottolineare che questa funzione serve solo a tarare i due tipi di stampe ma non dice al programma quale delle due utilizzare in fase di stampa. Questa informazione va specificata direttamente nella funzione Stampa Schedine.
I valori da impostare sono :

Coordinate Prima colonna

Sono le coordinate del numero 1 nella prima serie di numeri.

Coordinate della Scritta

Sono le coordinate della scritta, posta sulla schedina, contenente il suo costo ed il suo numero progressivo.

Distanza Numeri

Rappresenta la distanza tra due Numeri, in orizzontale ed in verticale, nell'ambito della stessa serie di numeri.

Dimensione Quadratino

Sono le dimensioni dei quadratini utilizzati per evidenziare un dato numero.

Mediante il bottone <Test> si può ottenere la stampa di una schedina di prova per verificare l'effetto delle modifiche apportate.
Si tenga presente che nei valori impostati per default, dovrebbero essere modificati solo quelli relativi alle coordinate del numero 1.


Stampa Prospetto

La funzione Stampa Prospetto produce una stampa di tutte le informazioni relative al sistema in memoria. Tali informazioni sono : la data, il nome e il numero del sistema, le colonne integrali, le colonne finali, il pronostico, le quote e tutti i condizionamenti utilizzati.


Stampa Schedine

Selezionando questa funzione, dal menù o dall'apposita icona posta sulla tool bar, è possibile stampare le colonne presenti in memoria o memorizzate su disco.
E' possibile stampare le colonne su tabulato o su schedine : in quest'ultimo caso è possibile richiedere una pausa tra una schedina e l'altra.
Nella parte bassa della finestra bisogna selezionare le schedine da stampare. Per default vengono stampate tutte le schedine, ma è possibile stamparne anche un sottoinsieme specificando la schedina iniziale e quella finale di tale insieme.
E' anche possibile impostare l'orientamento delle schedine in verticale o in orizzontale.


Visualizzazione Colonne

In questa schermata vengono visualizzate le colonne contenute in memoria o su file colonnare.
Se il numero delle schedine da visualizzare è superiore a quattro è possibile visualizzare le altre agendo sulla scroll bar posta al di sotto delle schedine.


Dettatura Schedine
Dettatura a Voce Delle Schedine

La dettatura a voce delle schedine è una funzione utile agli utenti che non possiedono una stampante e che quindi sono costretti a copiare a mano le schedine del proprio sistema.
In basso sono posizionati i bottoni : <Play> (triangolo in verde), <Stop> (quadrato blu) e <Pausa> (doppia barra gialla) che permettono rispettivamente di iniziare, interrompere o sospendere la dettatura.
Man mano che i vari segni vengono dettati, sulla schedina posta in basso a destra vengono evidenziati i corrispondenti segni.
Inoltre, la dettatura può essere personalizzata mediante le seguenti funzioni poste sulla parte superiore della schermata :

Intervallo di Dettatura

E' possibile specificare l'insieme delle schedine da dettare mediante l'impostazione del numero della prima e dell' ultima schedina di tale insieme.

Pausa tra due Numeri

Rappresenta l'intervallo, espresso in  decimi di secondi, tra la dettatura di due Numeri.

Pausa tra due Schedine

Se abilitata, fa si che la dettatura vada in pausa alla fine di ogni schedina.


Spoglio vincite
Spoglio delle Vincite e Debugging

La funzione spoglio permette di sapere quanti punti ha realizzato il sistema.
Per immettere la colonna vincente è sufficiente inserire i tre numeri componenti la combinazione vincente. Quando tutti i segni saranno stati inseriti sarà sufficiente premere il bottone <Esegui> per eseguire lo spoglio : in basso compariranno il numero di combinazioni con due e tre punti.
Per visualizzare le schedine contenenti le vincite eventualmente realizzate è sufficiente cliccare sul bottone <Monitor> (rappresentato appunto da una monitor).
Oltre al tipo di vincita realizzato, viene visualizzata anche la lista delle condizioni che la colonna vincente immessa non ha soddisfatto e cliccando sui nomi di queste condizioni viene immediatamente visualizzata la finestra  che li contiene.


Operazioni colonnari
Operazioni su Files Colonnari

Questa funzione è in grado di effettuare delle operazioni su due files colonnari e generare un nuovo file colonnare contenente il risultato di tale operazione.
E' possibile specificare i files di sorgente e di destinazione specificandone il nome o effettuando una ricerca su disco mediante gli appositi bottoni <Cerca>.
Alla voce Tipo Di Operazione è possibile selezionare una delle tre operazioni possibili : Or,  And e Xor

Operazione OR

Crea un file che  contiene le colonne che compaiono in almeno uno dei due files; le colonne che compaiono in entrambi vengono contate una sola volta.

Operazione And

Il file che viene creato contiene solo le colonne presenti in entrambi i files colonnari.

Operazione XOR

Viene creato un file contenente solo le colonne che sono contenute in uno solo dei due files. In pratica i due files vengono sommati, scartando però le colonne in comune tra i due files.


Visualizzazione Schedine Vincenti
Visualizzazione delle Schedine Vincenti

Selezionando questa funzione dalla finestra dello spoglio, è possibile vedere quali schedine abbiano realizzato un determinato punteggio che può essere selezionato attraverso i bottoni posti sulla parte alta della finestra.
Se il numero delle schedine visualizzate è superiore a quattro, è possibile utilizzare la scroll bar per visualizzare quelle che eccedono tale numero.
I numeri di colore rosso sono quelli che non fanno parte della combinazione vincente.


Analisi Archivio

Questa funzione può essere richiamata da qualsiasi finestra di condizionamento.
Vengono fornite informazioni relative alle frequenze ed ai ritardi di ogni singolo punteggio del condizionamento in esame.
Le frequenze possono essere visualizzate sotto forma di grafico oppure in forma tabellare, mentre per i ritardi è possibile la sola rappresentazione tabellare.
La finestra è divisa in due pagine : nella prima (attiva per default) vengono visualizzate le frequenze mentre nella seconda sono visualizzati i ritardi. Per passare da una pagina all'altra è sufficiente cliccare sulle linguette  poste sulla parte superiore delle pagine.
Le tabelle visualizzate sullo schermo possono sempre essere stampate mediante la pressione del bottone <Stampa> posto nella parte bassa della finestra.

Pagine delle frequenze

Le funzioni a disposizione in questa pagina (selezionabili mediante i bottoni posti in basso) sono le seguenti :

Bottoni dei condizionamenti :

Sono posti sulla sinistra e servono a selezionare il tipo di condizionamento desiderato (ad esempio la quantità dei segni P o D).

<Pres>/ <Cons>

Selezionano la visualizzazione delle presenze o delle consecutività di una condizione.

<%>/<valori>

Selezionano la visualizzazione dei dati in percentuali o in valori effettivi.

<Grafico>/<Tabella>

Specificano se le frequenze debbano essere visualizzate sotto forma di grafico o tabella.

<Lente>

Se attivato provoca lo zoom del grafico.

Pagina dei ritardi

Nelle tabelle relative ai ritardi sono presenti le seguenti voci  :

Attuale

Rappresenta le settimane di ritardo delle presenze o delle consecutività.

Max

Ritardo massimo conseguito dalle presenze o dalle consecutività.

IC

Indice di convenienza del dato.

Nella parte bassa di questa pagina sono presenti i bottoni <Punti> e <Cons> per abilitare la presenza del valori o la loro consecutività


Analisi Colonnare

Questa funzione può essere richiamata da qualsiasi finestra di condizionamento e fornisce delle indicazioni riguardo la sua efficienza.
Le informazioni visualizzate possono riguardare un intero condizionamento, oppure le singole presenze o consecutività del condizionamento.
Per attivare i due tipi di analisi è necessario premere i corrispondenti bottoni <Singola> e <Globale>.

Analisi Singola

Nella finestra viene visualizzato un grafico (o una tabella) che contiene le seguenti informazioni :

Integrale

Rappresenta il numero di colonne facenti parte del sistema integrale e che contengono un determinato valore delle presenze o delle consecutività del condizionamento.
Esempio : se stiamo analizzando il condizionamento "Segni Pari" questa parte del grafico ci darà informazione riguardo il numero di colonne del sistema integrale che contengono rispettivamente 0 segni P, 1 segno P, 2 segni P etc.

Condizionato Singolo

Come il precedente, ma l'analisi viene svolta sulle colonne del sistema che è stato condizionato utilizzando solo i condizionamenti presenti nella finestra che ha attivato la funzione "Analisi Colonnare".
Esempio : se la funzione viene richiamata dalla finestra di condizionamento "Interruzioni" (che contiene le interruzioni globali e particolari)  i dati forniti saranno relativi al sistema condizionato solo dalle interruzioni globali e particolari.

Colonne in memoria

Questi dati sono presenti nel grafico solo se ci sono delle colonne in memoria (ovvero se lo sviluppo è stato effettuato almeno una volta).
Il loro significato è analogo ai precedenti, con la differenza che le colonne analizzate sono quelle finali, ovvero quelle scaturite dall'elaborazione ottenuta utilizzando tutti i condizionamenti.

Le funzioni a disposizione in questa pagina (selezionabili mediante i bottoni posti in basso) sono le seguenti :

Bottoni dei condizionamenti :

Sono posti sulla sinistra e servono a selezionare il tipo di condizionamento desiderato (ad esempio la quantità dei segni P  o D).

<Pres>/ <Cons>

Selezionano la visualizzazione delle presenze o delle consecutività di una condizione.

<%>/<valori>

Selezionano la visualizzazione dei dati in percentuali o in valori effettivi.

<Grafico>/<Tabella>

Specificano se i dati  debbano essere visualizzati sotto forma di grafico o tabella.

<Lente>

Se attivato provoca lo zoom del grafico.

Utilizzando il bottone <Stampa> è possibile ottenere una stampa in forma tabellare dei dati presenti sullo schermo.

Analisi Globale

In questa pagina vengono mostrate, sotto forma di diagramma a torta, le colonne filtrate dal condizionamento in esame (ad esempio dalle sole Simmetrie dirette) e la frequenza storica di tale condizionamento.
Inoltre queste due informazioni vengono confrontate per ottenere il fattore di convenienza pari al rapporto tra le colonne filtrate  dalla condizione (espresse in percentuale) e il rischio che questa non si verifichi (ovvero il numero dato da 100-la frequenza storica, espressa in percentuale, della condizione) .Tanto più questo numero è maggiore di uno, tanto più il condizionamento in  esame risulta efficiente.


Finestra Principale

La finestra principale è quella che compare all'avvio di TrisVision : da questa finestra è possibile accedere a tutte le funzioni del programma mediante il menù principale. Alcune funzioni sono attivabili anche mediante la tool bar posta appena al disotto del menù. Tali funzioni sono nell'ordine : Nuovo sistema, Carica sistema, Salva sistema, Commento al sistema, Condizione Quadri, Calcolo colonne, Stampa schedine, Stampa prospetto, Help e Uscita.
Nella parte centrale è posizionata una schedina nella quale è possibile impostare i dati relativi al concorso che sono :

Numero Del Concorso

Per cambiare questo numero è sufficiente cliccare con il mouse sulla casella del numero del concorso, posta in alto a sinistra della schedina, e successivamente indicare il numero desiderato.

Nomi Dei Cavalli

Per inserire i nomi dei cavalli basta cliccare sulle caselle destinate a contenere tali nomi e successivamente inserire il nome del cavallo. E' possibile spostarsi tra le caselle mediante i tasti cursore.

Pronostico

A fianco dei nomi dei cavalli è presente una colonna nella quale è possibile includere il numero di un cavallo dal pronostico semplicemente facendo click sul corrispondente numero.

Quote

Ad ogni cavallo è possibile assegnare una quota
Per inserire questi numeri è sufficiente fare click sulle caselle o muoversi in esse mediante i tasti cursori.
I numeri inseriti dovranno essere sempre inferiori a 100.

Sono inoltre disponibili i seguenti bottoni :

<Azzera>      : Azzera tutti i dati contenuti nella schedina

<Archivio>   : Richiama l'archivio per ottenere informazioni circa i ritardi dei vari numeri.

<Analisi>     : Mostra la distribuzione percentuale dei numeri nell'ambito delle colonne in memoria.

<Tutti>	         : Seleziona tutti i numeri

Nella parte inferiore è posizionata la barra di stato che contiene informazioni relative al numero di cavalli selezionati, le colonne iniziali (o integrali) e quelle finali con i relativi costi.


Bottoni di Navigazione

Questi Bottoni sono utilizzati per spostarsi o fare modifiche tra le condizioni di un condizionamento multiplo, oppure tra i concorsi dell'archivio.
La descrizione dei vari bottoni è la seguente :

Permette di spostarsi sulla condizione precedente(o sul concorso).

Permette di spostarsi sulla condizione (o sul concorso) successiva.

Serve a posizionarsi sulla prima condizione (o sul primo concorso).

Serve a posizionarsi sull' ultima condizione (o sull'ultimo concorso).

Aggiunge una nuova condizione (o un nuovo concorso)

elimina la condizione (o il concorso) corrente.

Nel caso di utilizzo nelle condizioni multiple, al fianco di questi bottoni, compare un piccolo riquadro contenente il numero della condizione correntemente visualizzata ed un box di attivazione della condizione correntemente visualizzata .


Box di Attivazione

Questo box, generalmente posizionato in alto a sinistra nelle finestre di condizionamento, permette di attivare o disattivare le condizioni (o i gruppi di condizioni) contenute nelle finestre in cui compare.
Per rendere attiva la  condizione è necessario selezionare la  voce "Attivato" mentre per disattivarla bisogna selezionare la voce "Disattivato".


Finestre di Condizionamento

Queste finestre permettono di specificare i punteggi (o i punteggi per intervalli) delle condizioni contenute al loro interno.
L' accesso a queste finestre è possibile selezionando uno dei condizionamenti messi a disposizione nel menù Condizioni oppure aprendo le condizioni contenute nei Quadri Multicondizione.
In tutte le finestre di questo tipo sono sempre contenuti i seguenti bottoni :

Archivio

Permette di effettuare l'analisi dell' archivio.

Analisi

Effettua l'analisi colonnare del sistema

Azzera

Azzera tutte le condizioni contenute nella finestra

Inoltre nelle finestre dei condizionamenti multipli compaiono i bottoni di navigazione grazie ai quali è possibile muoversi all'interno delle condizioni, aggiungerne o eliminarne altre.
Le condizioni contenute in queste finestre possono essere abilitate o disabilitate mediante il box di attivazione contenuto in esse.
Si tenga presente che se si vuole chiudere una finestra di questo tipo, confermando i cambiamenti in essa effettuati, è indispensabile uscire con il bottone <OK> .


Condizionamento Multiplo

Questi tipi di condizionamenti consentono di inserire al loro interno più condizioni dello stesso tipo. Ad esempio nella Consecutività Differenziata delle colonne pari dispari estese è possibile inserire condizioni relative alla consecutività dei segni Pari nelle colonne del sistema che hanno 6  segni Pari, oppure è possibile inserire condizioni relative alla consecutività dei segni Pari nelle colonne con 4 segni Pari e così via.
Nelle finestre che contengono questo condizionamento è possibile muoversi tra le varie condizioni con i bottoni di navigazione.
Si tenga presente che di tutti i condizionamenti multipli esistono anche le corrispondenti versioni singole, accessibili però solo dai quadri multicondizione.


Condizionamento Singolo

I condizionamenti di questo tipo permettono di inserire una sola condizione al loro interno.


analisi numeri
Analisi della Frequenza dei Numeri

In questa finestra compare una tabella contenente, per ogni casella del pronostico, la frequenza dei vari numeri nelle tre posizioni delle colonne presenti in memoria.
I dati sono visualizzati in una tabella  che è possibile stampare con il bottone <Stampa>.
I dati si riferiscono alla posizione specificata dai bottoni  <1º>, <2º> e  <3º>.
Utilizzando i bottoni <%>/<Valori> è possibile avere i dati in percentuali o in valori effettivi.


analisi ritardo numeri
Analisi dei Ritardi e delle Frequenze dei Numeri

Questa finestra è divisa in due pagine che contengono informazioni relative alle frequenze ed ai ritardi dei numeri 1-15 e 16-30.
Mediante la pressione del bottone <Stampa> verranno stampate tutte e tre le tabelle contenute nelle pagine.
Le informazioni contenute nelle pagine sono :

Frequenza

Frequenza storica del numero, ovvero numero di apparizioni del numero.

Ritardo attuale

Settimane di ritardo del numero.

Ritardo massimo

Ritardo massimo conseguito dal numero.

IC

Rappresenta l'indice di convenienza della sortita del numero.

Consecutività attuale

Rappresenta il numero di uscite consecutive del numero.

Consecutività massima

E' la consecutività massima avutasi dal numero.


Indice di Convenienza

Rappresenta la convenienza statistica di un dato e si calcola moltiplicando la frequenza storica  del dato (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale
Tanto maggiore è l'indice di convenienza tanto più probabile sarà la sua sortita nei prossimi concorsi.


Consecutività Differenziata

Questa condizione agisce sulle colonne pari dispari estese.
Per specificare su quale segno debba agire il condizionamento è sufficiente cliccare su uno dei due bottoni <P> e <D>  posti in alto a sinistra, impostare il numero dei segni nel box "Numero Dei Segni" e la consecutività ammessa, con un tale numero di segni, nel box dei punteggi "Consecutività".

Tipo : Singolo o multiplo.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


consecutività diffenziata
Significato sistemistico della Consecutività Differenziata

Questo tipo di condizionamento agisce sulle colonne pari dispari estese e permette di imporre alla colonne del sistema una ben precisa consecutività dei segni pari o dispari a seconda della loro quantità nella colonna in esame.
Ad esempio è possibile imporre che le colonne del sistema aventi 4,5 o 6 segni P ( pari ) debbano avere una consecutività di tale segno pari a 2,3 o 4.
In pratica il condizionamento entra in azione solo in presenza di colonne pari dispari estese aventi un numero specificato di segni (nell' esempio 4,5 o 6).

Consideriamo la seguente colonna pari dispari contenente 4 segni pari :

                                                     D P D P P P

In questo caso la colonna non viene scartata perché presenta una consecutività del segno P pari a 3.


Interruzioni

In questa finestra è possibile impostare le interruzioni globali e le interruzioni dei segni pari e dispari.
Nella parte destra della finestra è presente il riquadro "Tipo" mediante il quale è possibile specificare il tipo di interruzione ( numerica, pari dispari o pari dispari estesa ) desiderata.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico delle Interruzioni

Finestre di condizionamento


interruzioni
Significato sistemistico delle Interruzioni

Le interruzioni sono presenti nel programma in tre differenti forme : numeriche, pari dispari e pari dispari estese.
In una colonna numerica si ha un interruzione quando due numeri adiacenti differiscono per un numero maggiore di uno.
Nel caso delle interruzioni pari dispari o pari dispari estese si ha  un'interruzione quando si ha un cambiamento di segno da una casella a quella successiva.

Interruzioni Globali

Le interruzioni sono globali se causate da un segno ( P o D ) o un numero ( pari o dispari ) qualsisi : per questo tipo di condizione è anche possibile utilizzare la consecutività.

Interruzioni Pari e Dispari

Queste interruzioni sono differenziate a seconda del segno o del numero che le ha causate : avremo quindi le interruzioni dei segni P e D nel caso delle colonne pari dispari o pari dispari estese e quelle dei numeri pari o dispari nelle normali colonne numeriche. Ad esempio nella sequenza PPD è il segno D che causa l'interruzione. Nella colonna 5 12 13 e il numero 12 (pari) che causa l'interruzione.

Interruzioni Pari e Dispari estese

Sono simili alle precedenti ma agiscono sulle colonne pari dispari estese.

Esempio

Interruzioni numeriche :

Colonna :  16 6 7
                         i
Si ha una sola interruzione globale (16,6) causata dal numero sei (numero pari).

Interruzioni pari dispari :

Colonna : PDP
                      i   i
Si hanno due interruzioni globali : una causata da un segno D e l'altra causata dal segno P.

Interruzioni pari dispari estese :

Colonna :  P P D P D P
                            i   i   i   i
in essa sono presenti  4 interruzioni globali, tutte e  4 consecutive, 2 interruzioni causate dal segno P e 2 dal segno D.


Pari e Dispari

In questa finestra possono essere impostate le presenze e le consecutività dei segni pari e dispari nella colonna pari dispari e nella colonna pari dispari estesa.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico dei pari e dispari

Finestre di condizionamento


pari dispari
Significato sistemistico dei Pari e Dispari

I pari e dispari esprimono semplicemente la quantità dei segni P e D contenuti in una colonna pari dispari o in una colonna pari dispari estesa.

Esempi :

Prendiamo la colonna pari dispari PPD : in essa sono contenuti due segni pari consecutivi ed un segno dispari.
Se invece prendiamo la colonna pari dispari estesa

                                                         DDPDDP

abbiamo 4 segni dispari, di cui 2 consecutivi, e 2 segni pari.


Simmetrie

In questa finestra si possono impostare, agendo sui rispettivi box dei punteggi, le simmetrie dirette, inverse e totali.
Questa condizione agisce unicamente sulle colonne pari dispari estese.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico delle simmetrie

Finestre di condizionamento


simmetrie pari dispari estese
Significato sistemistico delle Simmetrie

Una simmetria pari dispari estesa è costituita da due caselle, in determinate posizioni della colonna pari dispari estesa, contenenti lo stesso segno.
A seconda delle coppie di caselle, utilizzate per i confronti, le simmetrie si dividono in dirette ed inverse.
Per le simmetrie dirette le coppie sono 1-6, 2-5, 3-4, mentre per quelle inverse 1-4, 2-5, 3-6.
Inoltre sommando le simmetrie dirette e quelle inverse si possono ottenere le simmetrie totali.

Esempio :

                                                       dd d
                                                       PPDDPP
                                                                 dd d

                                                       i      i
                                                       PPDPDD
                                                                  i     i

le due colonne precedenti hanno rispettivamente 3 simmetrie dirette, tutte consecutive, e 2 simmetrie inverse nessuna delle quali  consecutiva.


vortice
Vortici

La finestra è divisa in due pagine, una per il vortice diretto e l'altra per  il vortice inverso. Per passare da una pagina all' altra è sufficiente un click sulle  rispettive linguette poste nella parte alta delle pagine.
In ogni pagina è possibile impostare la posizione ed  il numero di bracci vortice.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


ssvortice
Significato sistemistico dei vortici

Si tratta di un concetto sistemistico alquanto bizzarro che permette di associare ad una colonna pari dispari due numeri, detti rispettivamente  posizione e bracci del vortice.
Esistono due tipi di vortice : quello diretto e quello inverso.
Data una colonna pari dispari estesa, per calcolare la posizione del vortice diretto si prende inizialmente in considerazione il primo segno della colonna. Supponiamo ad esempio che si tratti di un segno P : si cerca il segno in questione partendo dalla fine  della colonna e si congiungono idealmente le due posizioni mediante una linea verticale. In seguito si cerca di nuovo il segno P partendo dalla parte alta (da una posizione successiva a quella iniziale) e si uniscono di nuovo le due caselle. La ripetizione alternativa di queste operazioni crea una ragnatela il cui centro è la posizione del vortice diretto, il numero di linee verticali tracciate rappresentano i bracci.
La procedura di calcolo del vortice inverso è del tutto analoga alla precedente con l'unica differenza data dal fatto che si parte dalla fine della colonna invece che dall' inizio.
Esempio :

la precedente colonna possiede un vortice diretto alla posizione 4 (segno D) con un numero di bracci pari a 3.
Per il vortice inverso si consideri la colonna

che ha il vortice posizionato alla casella 3 (segno D) con 3 bracci.


Ripetizioni

Questo condizionamento permette di impostare le ripetizioni, con le relative consecutività,  su una colonna precedente o su due colonne precedenti.
Mediante il riquadro "Tipo" mediante il quale è possibile specificare il tipo di ripetizione ( numerica pari dispari o pari dispati estesa ) desiderata.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico delle Ripetizioni

Finestre di condizionamento


ripetizioni
Significato sistemistico delle Ripetizioni

Le ripetizioni scaturiscono dal confronto delle colonne del sistema con le colonne degli ultimi due concorsi presenti in archivio.
Abbiamo tre tipi di ripetizioni :

Ripetiizoni numeriche

Si confrontano semplicemente i tre numeri delle corse precedenti con quelli della colonna in esame.

Ad esempio supponiamo che le colonne relative agli ultimi due concorsi presenti in archivio siano :

Ultimo concorso          :  7 10 3

Penultimo concorso   : 3 15 6

se la colonna da esaminare è

                                               3 10 9

avremo una ripetizione sull'ultimo concorso (3) ed una sul penultimo (10).

Ripetizioni pari dispari

In questo caso il confronto viene effettuato sulle colonne pari dispari corripsondenti ai concorsi precedenti.
Vengono quindi contati i segni P e D uguali rispetto ai precedenti concorsi.
Con riferimento all'esempio precedente si ha :

Ultimo concorso          :  7 10 3 -> DPD

Penultimo concorso   :  3 15 6 -> DDP

colonna da esaminare :

                                           3 10 9  -> DPD

avremo 3 ripetizioni pari dispari sull'ultimo concorso ed una sul penultimo.

Ripetizioni pari dispari estese

Sono simili alle precedenti ma agiscono sulle colonne pari dispari estese.
Esempio :

Ultimo concorso          :  7 10 3 -> 07 10 03 -> PDDPPD

Penultimo concorso   :  3 15 6 -> 03 15 06 -> PDDDPP

colonna da esaminare :

                                           3 10 9  -> 03 10 09 ->  PDPPDP

avremo 3 ripetizioni pari dispari estese si sull'ultimo concorso che sul penultimo.


picchetti
Somma Quote

Nella parte in alto a sinistra di questa finestra compare la schedina, divisa in due parti (1-15 e 16-30), con i valori (quote) dei vari cavalli. Per selezionare i cavalli sui quali debba agire il condizionamento è sufficiente fare click sui rispettivi cavalli contenute nella schedina visualizzata in questa finestra.
Nella parte destra della finestra verranno visualizzati due valori corrispondenti ai  minimi e massimi valori possibili per l'insieme dei cavalli selezionati. Data la natura dei numeri trattati da questo condizionamento i valori ammessi vanno inseriti per intervalli.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


picchetti
Significato sistemistico delle Somme Quote

Questo condizionamento permette di associare ad ogni colonna un numero dato dalla somma dei valori ( specificati mediante le quote ) associati ad ogni cavallo selezionato.
Tale numero potrà poi essere condizionato mediante un valore minimo ed uno massimo.

Esempio :

Supponiamo che i cavalli selezionati siano il 2º , il 4º, il 9º e il 15º e che i valori attribuiti a questi cavalli,  mediante le quote, siano nell'ordine 24, 33, 19, 39.

allora alla colonna

                                              1 2 4
                                                  *  *
sarà associato il numero 33+19 = 52.


Sequele

Questo tipo di condizione agisce sulle colonne pari dispari estese.
E' possibile condizionare la presenza e la consecutività di 6 tipi diversi di sequele pari dispari aventi qualsiasi passo e lunghezza.
La scelta del tipo di sequela è possibile tramite un click sui bottoni <P>,<M>,<N>,<J> ed <S> a cui sono associate, rispettivamente, le sequele particolari, monotermine, bitermine, generiche ed a specchio.
Per quanto riguarda il passo è possibile selezionare uno dei bottoni <2>,<3>,<4> e <5> per avere sequele con passo rispettivamente 2,3,4 e 5,metre selezionando i bottoni <N> o <X> si ottengono sequele a passo N o a passo qualsiasi. In quest' ultimo caso è possibile impostare il Passo Trovata e il Passo non Trovata tramite le rispettive caselle poste appena al di sopra di questi bottoni.
Se il tipo di sequela selezionata è quella particolare, nella parte sinistra della finestra appaiono delle caselle destinate a contenere la sequela (tale inserimento può essere effettuato mediante da tastiera con i tasti P per il segno pari e D per il segno dispari).
E' possibile impostare la lunghezza della sequela mediante l'apposita casella per tutti i tipi tranne che per quelle particolari in quanto per quest' ultime la lunghezza dipende dal numero di segni inseriti.
Per le sequele a specchio non è possibile inserire la consecutività delle presenze.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


quadri
Quadri multicondizione

Nella parte inferiore di questa finestra sono posti i pannelli verticali destinati a contenere le condizioni il cui numero massimo all'interno di un unico quadro è di 99 condizioni. Per visualizzare le condizioni contenute oltre il 7º pannello è necessario agire sulla barra di scorrimento posta sotto ai pannelli.
La condizione contenuta in un pannello è visualizzabile mediante un doppio click sul pannello stesso.

In alto a sinistra è necessario specificare in quale relazione debbano essere messe le condizioni inserite all'interno del quadro, le possibili scelte sono :

AND : tutte le condizioni devono essere verificate

OR    : almeno una condizione deve essere verificata

XOR : soltanto una condizione deve essere verificata

NOT : nessuna delle condizioni deve essere verificata

Se si vogliono creare nuovi tipi di relazioni è sufficiente cliccare sul bottone preset e mediante un box dei punteggi sarà possibile specificare quante condizioni dovranno essere verificate.

Alcune operazioni richiedono di selezionare delle condizioni. Tale selezione avviene mediante un click sul relativo pannello e, se si vuole selezionare più di una condizione, tenendo premuto il tasto shift.

Appena al di sopra della schedina è possibile trovare il nome, modificabile a proprio piacimento,  e quattro bottoni il cui significato è il seguente :

Carica un intero quadro da disco.

Salva il quadro corrente su disco.

Torna al quadro che precede quello attuale nell' albero delle condizioni.

Visualizza l' albero delle condizioni.

Veniamo ora alle operazioni relative alle condizioni contenute nei pannelli.
Effettuando un click con il bottone destro su un qualsiasi pannello compare un menù pop up che contiene le seguenti voci :

Nuova

Questa voce permette di selezionare un condizionamento da inserire nel primo pannello vuoto.

Taglia

Copia nel buffer le condizioni selezionate e contemporaneamente le elimina dal quadro.

Copia

Copia nel buffer le condizioni selezionate senza eliminarle dal quadro.

Incolla

Inserisce, nel punto dove si è fatto click, le condizioni contenute nel buffer.

Elimina

Elimina dal quadro le condizioni selezionate

Salva

Salva in un file su disco le condizioni selezionate

Carica

Carica un file contenente delle condizioni  precedentemente salvate.

Commento

Permette di inserire un commento al quadro corrente.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Punti Tra

Per selezionare uno dei 30 gruppi tra è sufficiente utilizzare i bottoni posti al di sopra e al disotto del numero del Gruppo Tra attuale.
Per ogni Gruppo Tra selezionato vengono visualizzate tutte le condizioni che ne fanno parte e con un doppio click sui relativi nomi è possibile visualizzare il contenuto delle condizioni.
I punteggi vanno inseriti per intervalli i cui valori minimi e massimi vengono visualizzati nelle apposite caselle Min e Max.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Link

In questa finestra è possibile impostare il numero di errori ammessi in una link ed il numero di errori ammessi tra tutte le link utilizzate.
Per selezionare una delle 26 link è sufficiente utilizzare i bottoni <A>..<Z> posti a destra. In corrispondenza di ogni selezione verranno visualizzate le condizioni contenute nella link ed inoltre con un doppio click sui nomi di tali condizioni sarà possibile visualizzarne il contenuto.
Sulla destra dei box punteggi "Errori ammessi nella link" e "Errori ammessi tra tutte le link" vengono visualizzati il numero massimo di errori possibili.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Colonna Filtro

Si tratta di un condizionamento accessibile solo dai quadri multicondizione.
Per impostare i numeri della colonna filtro è sufficiente cliccare sui rispettivi numeri posti in alto.
Questa condizione è presente nelle versioni Numerica, Pari Dispari, e Pari Dispari Estesa.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


sequele
Significato sistemistico delle Sequele

Una sequela pari dispari non è altro che una sequenza contigua di segni P o D, di lunghezza arbitraria, in una colonna pari dispari estesa.
Le sequele sono caratterizzate dal modo con il quale vengono cercate all'interno della colonna pari dispari da analizzare e dai segni che contengono.
La ricerca di una sequela di lunghezza Y in una colonna avviene nella seguente maniera :
1) si confronta la sequela in esame con quella presente ai primi Y posti della colonna.
2) se la sequela viene trovata si incrementa la posizione della casella nella quale cercare la sequela di un valore detto "Passo Trovata".
3) se la sequela non viene trovata l' incremento è dato dal "Passo non Trovata".
4) si ritorna al punto 1) cercando però la sequela non dalla 1º posizione ma da quella calcolata con i passi precedenti.
Alcuni  passi hanno dei nomi particolari, i più noti sono :

Passo 2,3,4,5, etc

I passi Trovata e non Trovata sono entrambi pari a 2,3,4,5, etc.

Passo N

Corrisponde ad un valore pari ad 1 per il Passo non Trovata ed a un  valore pari alla lunghezza della sequela per il Passo Trovata

Per quanto riguarda la caratterizzazione in base ai segni abbiamo i seguenti tipi di sequele :

Particolari

Sono sequele di costruzione arbitraria. Esempi : PDD ; PDPPD;  DP;

Monotermine

Contengono un solo tipo di segno. Esempi : PP ; DD ; PPP ; DDDD;

Bitermine

Contengono esattamente due tipi di segni. Esempi : PDD; DPP ; PD; PPDD

Generiche

Queste sequele sono caratterizzate dal fatto di essere quelle con presenza maggiore nella colonna in esame. Ad esempio se consideriamo le sequele a passo 2 di lunghezza 2 nella colonna

                                                        PDDPPD
                                                          *           *
avremo 2 presenze della sequela PD che è quella maggiormente presente.

Specchi

Gli specchi sono coppie di sequele di uguale lunghezza aventi i segni disposti a specchio fra loro. Esempio :

                                                         PDPPPD
                                                              *        *

nella colonna in esame è contenuto uno specchio dato dalla coppia di sequele DP e PD.


colonna filtro
Significato sistemistico delle Colonne Filtro

Questo condizionamento viene utilizzato per confrontare le colonne del sistema con una colonna, detta appunto filtro, immessa dall' utente, ed imporre che le tali colonne abbiano un certo numero di segni in comune con la colonna filtro.
Si tre tre tipi di colonne filtro :

Colonne filtro numeriche

Sono composte da una quantità arbitraria di numeri compresi da 1 a 30
Esempi  :
                        1 5 19 22

                        2  3  5  10  15  16 20

                        1 4

Colonne filtro pari dispari

Agiscono sulle colonne pari dispari.
Esempi :
                        PPD
                        DDP
                        PDP

Protremo ad esempio richiedere che il nostro sistema contenga solo le colonne che realizzano 2 punti nel confronto con la colonna filtro PPD.

Colonne filtro pari dispari estese

Sono simili alle precedenti, ma agiscono sulle colonne pari dispari estese.
Esempi :
                       PPDDPD
                       DDDPPD
                       PPPPPP


quadri
Significato sistemistico dei Quadri Multicondizioni

Un quadro multicondizione è un particolare tipo di condizionamento che al suo interno può contenere un gruppo di condizioni di qualsiasi tipo, compresi ulteriori quadri, con la possibilità di imporre alle colonne del sistema di verificare un numero arbitrario di queste condizioni.
Le principali applicazioni di questa struttura sono :

Quadri AND

Sono quadri che al loro interno contengono altri quadri ( o condizioni ) che devono essere tutti verificati (sono in relazione AND fra loro)

Quadri OR

Contengono al loro interno quadri ( o condizioni ), dei quali almeno uno deve essere verificato (sono in relazione OR fra loro).


Albero delle condizioni

In questa finestra compare una rappresentazione grafica ad albero del quadro multicondizione nella quale la radice è rappresentata dal quadro principale e le foglie rappresentano le condizioni che possono essere a loro volta quadri.
Con un doppio click sui nomi delle condizioni visualizzate è possibile aprire le rispettive finestre per visualizzarne il contenuto. Se il doppio click viene effettuato su un quadro, quest' ultimo diventerà il quadro corrente (riconoscibile mediante una colorazione blu).


link
Significato sistemistico delle Link

Una link non è altro che un insieme, individuato da una lettera dalla A alla Z, di condizioni che contengono al loro interno almeno un recupero condizione a qualsiasi livello.
E' possibile condizionare il numero di errori che possono essere recuperati nell' ambito delle condizioni contenute in una stessa link e nell' ambito di tutti i condizionamenti contenuti in tutte le link utilizzate.


punti tra
Significato sistemistico dei Punti Tra

I punti tra sono ottenuti sommando i punteggi realizzati nelle presenze o nelle consecutività di un gruppo di condizionamenti.
Ogni gruppo è individuato da un numero compreso tra 1 e 30 : per far si che una condizione sia contenuta in un certo gruppo è necessario che nel box dei punteggi del condizionamento si specifichi il numero del gruppo desiderato.
Supponiamo ad esempio che nel Gruppo Tra 1 siano contenute le presenze dei segni pari e quelle delle interruzioni globali : se le prime realizzano 3 punti e le seconde 2, il punteggio tra realizzato dal gruppo 1 sarà semplicemente 3+2=5.


Analisi colonne filtrate dalle link
Analisi delle colonne filtrate dalle link

Questa finestra contiene 3 tabelle che contengono il numero di colonne filtrate rispettivamente dai livelli di recupero della link in esame, dal condizionamento "Errori Ammessi nella Link" e dal condizionamento "Errori ammessi tra tutte le link".
I dati possono essere visualizzati in percentuali o in valori effettivi mediante i bottoni <%>/<Valori> e stampati mediante il bottone <Stampa>.


punteggi
Box dei Punteggi

Mediante questo strumento è possibile specificare le presenze e  le consecutività di tutti condizionamenti gestiti dal programma.
Il box dei punteggi può avere fino a 2 sezioni diverse : sezione presenze e sezione consecutività.
Consideriamo ad esempio il box dei punteggi relativo alle presenze dei segni pari :

Nella parte superiore, disposti orizzontalmente, compaiono i vari punteggi (in questo caso presenze) : quelli ammessi sono evidenziati in blu mentre quelli ammessi in recupero sono di colore celeste.
Cliccando sui punteggi una o più volte è possibile evidenziarli (o renderli non evidenziati) nel modo desiderato.
Sotto ogni punteggio sono presenti delle caselle abilitate solo se il corrispondente punteggio è ammesso in recupero  contenenti il livello di recupero del punteggio che può essere modificato agendo sui bottoni posti al di sotto e al di sopra di tali caselle.
Nella parte destra del box sono presenti il Gruppo Tra e il Link di appartenenza della  condizione, per default il Gruppo Tra  è quello numero zero (ovvero non fa parte di nessun gruppo) ed il Link di appartenenza è A.
Infine, in basso a sinistra sono posti i tre bottoni <P> (presenze) e <Cs> (consecutività), mediante i quali è possibile passare alle tre diverse sezioni.
Il colore di questi bottoni è nero o verde a seconda se le rispettive sezioni siano utilizzate o meno.
Il significato dell' esempio esaminato è il seguente : sono ammesse 3,4 numeri pari , mentre 2 e 5 sono ammessi solo in recupero rispettivamente ai livelli 1 e 2, il link di appartenenza è A ed il Gruppo Tra è il numero 0.


punteggi ad intervalli
Punteggi per Intervalli

Grazie a questa struttura, divisa in due pagine, è possibile inserire i punteggi di un condizionamento per intervalli.
La prima pagina è destinata a contenere tutti gli intervalli ammessi, mentre la seconda  contiene tutti gli intervalli ammessi in recupero, il cui livello può essere  specificato mediante le caselle poste sotto ad ogni intervallo.
Nella seconda pagina, oltre agli intervalli, è possibile specificare a quale link debba appartenere il condizionamento.
In entrambe le pagine sono presenti delle barre di scorrimento mediante le quali è possibile visualizzare tutti gli intervalli contenuti nelle pagine.
Esempio :

Nella struttura precedente è attiva la pagina "Intervalli ammessi" contenente gli intervalli : 30-38 e 42-49.
Per passare da una pagina all' altra è sufficiente un clik sulle rispettive linguette.


livello
Livello di recupero

Il livello di recupero di un punteggio specifica quanti errori possono essere recuperati tra tutti i punteggi ammessi in recupero a tale livello.
Ad esempio se un punteggio di una condizione è ammesso in recupero al livello X e la colonna in esame consegue proprio tale punteggio, l' errore eventualmente occorso verrà recuperato solo se tra tutti i punteggi,  di qualsiasi condizionamento contenuto nella link, ammessi in recupero allo stesso livello, saranno già stati effettuati non più di X-1 recuperi.


Registrazione

Per ottenere la versione registrata del programma, il cui costo è di L. 55.000 è necessario contattare la SoftVision ai numeri :

Tel.       0863/411704           oppure       0335/6855127

Fax       0863/411704

oppure via Internet all'indirizzo :

      info@softvision.it

o mediante una form di ordinazione all'indirizzo :

    http://www.softvision.it

La spedizione sarà effettuata in contrassegno postale per un importo di L. 55.000 + 13.000 per spese postali.

La versione registrata comprende un manuale su disco in formato Doc contenete un'appendice di sistemistica ed una serie di esempi di sistemi. E' anche possibile acquistare la versione su carta di tale manuale ad un costo di lire 20.000.

Disponibili anche analoghi programmi per Totocalcio, Totip, Totogol, Super Enalotto e Lotto.


licenza
Licenza per la Versione Registrata di TrisVision

Acquistando questo programma, in versione registrata, si acquisisce il diritto all'uso legale con licenza del programma TrisVision.
La versione registrata del programma può essere utilizzata solo dalla persona  alla quale è intestata.
Il programma può anche essere installato su più computers,  ma  comunque è sempre l'intestatario l'unica persona che può utilizzare il programma sui vari computer.
L'intestatario può duplicare i dischetti per scopi di backup ad uso proprio, ma è espressamente vietata la duplicazione per qualsiasi altro scopo e la distribuzione ad altri, a qualsiasi titolo effettuata.
L'autore di questo software ha posto la massima cura nella preparazione del software  e nell'inserimento dei dati degli archivi. Tuttavia l'autore non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per l'eventuale malfunzionamento del software.
L'aggiornamento degli archivi è un servizio completamente gratuito, pertanto l'autore declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni. Inoltre l'autore si riserva la possibilità di non supportare più questo servizio nel corso degli anni a venire. Gli archivi presenti su internet verranno aggiornati dall'autore mediamente ogni due settimane.


somme
Significato sistemistico delle somme

La Somma di una colonna è data semplicemente dalla somma di tutti i numeri presenti in essa.
Ci sono tre tipi di somme :

Somma di tutti i numeri

Viene effettuata la somma di tutti i numeri presenti nella colonna.

Somma dei numeri pari

Viene effettuata la somma dei soli numeri pari presenti nella colonna.

Somma dei numeri dispari

Viene effettuata la somma dei soli numeri dispari presenti nella colonna.

Consideriamo ad esempio  la seguente colonna :

                                                                       9  10  4

Somma di tutti i numeri :  9+10+4 = 23

Somma dei numeri pari :  10+4 = 14

Somma dei numeri dispari :  9


Colonna Pari Dispari

Una colonna pari dispari si ottiene sostituendo ai tre numeri della colonna Tris, i segni P e D in corrispondenza dei numeri pari e dispari.

Esempi :

                                           8 10 3     ->  PPD

                                           1 17 6     ->  DDP

Colonna pari dispari estesa

Questo tipo di colonna si ottiene sostituendo ad ogni cifra, componente i tre numeri della normale colonna, i corrispondneti segni P  o D a seconda che si tratti di una cifra pari o dispari.
Con ogni numero i possono ottenere due segni : uno per ogni cifra.
Se il numero è inferiore a dieci ed è quindi composto da una sola cifra, tale numero sarà "pensato" come unione della cifra 0 e della cifra propria del numero. Alla cifra zero sarà assegnato convenzionalmente il segno P.
In questo modo ad ogni terna di numeri sarà possibile associare una colonna formata da sei segni P e D.

Esempi :

                  16 12 25  ->   DPDPDP

                  3 14 22    -> 03 14 22 -> PDDPPP

                  6 1 17      -> 06 01 17 -> PPPDDD


distanze globali
Significato sistemistico delle Distanze Globali

La distanza tra due numeri presenti nella colonna tris è data semplicemente dalla loro differenza.
Le distanze globali si dividono in tre categorie :

Distanza minima

E' la minima differenza che deve aversi tra due numeri adiacenti.

Distanza massima

Rappresenta la massima distanza tra i tre numeri della colonna.

Distanza totale

E' data dalla somma delle sette distanze tra i numeri adiacenti della terna.

Ad esempio consideriamo la colonna :

                                             4  15  21

Distanza minima : 6      ( 21-15 )

Distanza massima : 11     ( 15-4 )

Distanza totale  : 11+5 = 15


distanze specifiche
Significato sistemistico delle Distanze Specifiche

Per distanza specifica si intende la differenza tra due numeri in determinate posizioni nella colonna tris.

Esempio :

                                                               2  14  9

La distanza specifica tra le posizioni 1 e 3 è data dalla differenza dei numeri posizionati in 1º ed in 3º posizione, ovvero 9-2 = 7.


resti
Significato sistemistico dei Resti

Il resto di una colonna si ottiene sommando i tre numeri della colonna e prendendo il resto della divisione per un certo numero.
Ad esempio avremo il resto 6 dato dal resto della divisione della somma dei numeri per il numero 6.

Esempio :
                                                        8 10 3

La somma dei precedenti è 21 il cui resto della divisione per 6 ( Resto 6 ) è 3.


baricentri
Significato sistemistico del Baricentro

Il baricentro è un numero che identifica la "posizione" di una colonna nell'ambito dei 30 numeri corrispondenti ai vari cavalli di una corsa.
Vediamo come vengono calcolati i tre tipi di baricentri gestiti dal programma :

Baricentro di tutti i numeri

Si ottiene dividendo la somma dei tre numeri della colonna per il numero 3. Dato che tale numero potrebbe non essere intero si prende in considerazione sempre il numero intero ottenuto troncando la parte decimale.

Baricentro dei numeri pari

E' dato dalla divisione tra la somma dei numeri pari presenti nella colonna ed il numero che specifica la quantità di tali numeri.

Baricentro dei numeri dispari

E' dato dalla divisione tra la somma dei numeri dispari presenti nella colonna ed il numero che specifica la quantità di tali numeri.

Consideriamo ad esempio la seguente colonna :

                                                            2 19 16

Baricentro di tutti i numeri :   (2+19+16)  / 3 =  12.33  ->  12

Baricentro dei numeri pari :   (2+16)/ 2 =  9

Baricentro dei numeri dispari :  19 /1 =  19


Baricentri

In questa finestra è possibile impostare i baricentri di tutti i numeri o dei soli numeri pari e dispari.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Resti

Questa finestra permette di impostare la condizione Resti, è necessario specificare il divisore ed il rispettivo resto della divisione.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Distanze Specifiche

In questa finestra si possono impostare le distanze che devono intercorrere tra i vari numeri della colonna.
Per selezionare le due posizioni sulle quali imporre la distanza è sufficiente agire sulle caselle Prima Posizione e Seconda Posizione.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Somme

In questa finestra è possibile impostare tre tipi di somme : somme di tutti i numeri, somme dei numeri pari e somme dei numeri dispari.
I punteggi che questa condizione deve realizzare vanno inseriti per intervalli e, per questo motivo, a fianco di ognuna delle tre condizioni viene sempre visualizzato il valore massimo e quello minimo ammesso.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Pronostico Statistico

Questa funzione permette di generare automaticamente il pronostico in base all'indice di convenienza di ogni singolo cavallo.
E' necessario selezionare soltanto il numero dei cavalli che dovrà comporre il pronostico specificando inoltre se si vuole o meno che il pronostico venga azzerato prima dell'inserimento dei nuovi cavalli.
Ad esempio se impostiamo il numero di cavalli a 10, verranno automaticamente selezionate i 10 cavalli che hanno l'indice di convenienza più elevato. In pratica il pronostico generato da questa funzione è quello più "conveniente" da un punto di vista statistico.


Distanze Globali

In questa finestra è possibile impostare le seguenti distanze globali  : Distanza Minima, Distanza Massima e Distanza Totale.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Editazione Concorso

Questa finestra viene visualizzata per modificare un concorso in memoria o per aggiungerne uno nuovo.
Per ogni concorso è necessario specificare il tipo , il numero, i primi tre caratteri della città ed il numero dei partecipanti.


Salvataggio delle Colonne su Disco

Grazie a questa funzione è possibile registrare le colonne, contenute in memoria, su file colonnare in modo da poterle poi riutilizzare per successive elaborazioni o per effettuare le operazioni di spoglio, visualizzazione, stampa etc. senza dover ripetere l'elaborazione che le ha generate.


Significato Sistemistico delle Posizioni

Grazie a questa condizione è possibile specificare quali numeri debbano essere presenti in una determintata posizione della colonna tris.
Ad esempio potremmo volere che nella seconda posizione delle colonne del nostro sistema debbano essere presenti solo i numero 2,3,4 o 5.
In questo caso la colonna

   9 3 8

soddisferebbe la condizione, mentre la colonna

  3 1 18

verrebbe scarta perchè alla seconda posizione presenta il numero 1 che non è incluso tra quelli prescelti.


Posizioni

Per specificare la posizione (1º, 2º o 3º) su cui deve agire la condizione è sufficiente cliccare su uno dei tre numeri presenti nella parte alta della finestra.
In seguito alla voce "Numeri in Gioco" si potrà specificare quali numeri debbano essere presenti nella posizione specificata.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Crescenze e Decrescenze

Questa condizione permette di impostare le crescenze e le decrescenze nelle colonne della tris.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Cadenze

All'interno di questa finestra è possibile impostare la condizione Cadenze.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


screscenze decrescenze
Significato sistemisitco delle crescenze e delle decrescenze

In una colonna si ha una crescenza se nel confronto  tra due numeri adiacenti , il secondo numero risulta superiore al primo. Analogamente si ha una decrescenza se il secondo numero risulta minore del primo.
Consideriamo i seguenti esempi :

Colonna  :   8 10 17

Crescenze : 2  (10 > 8 e 17 > 10)
Decrescenze : 0

Colonna : 9 4 19

Crescenze : 1  (19 > 4)
Decrescenze : 1  (4 < 9)


cadenze
Significato sistemistico delle cadenze

Le cadenze misurano il ripetersi delle ultime cifre dei numeri presenti nella colonna tris. Ad esempio le ultime cifre dei numeri 14 e 17 sono date rispettivamente da 4 e 7.

Esaminamo le seguenti colonne :

Colonna : 13 23 11

Abbiamo una cadenza della cifra 1 e due cadenze della cifra 3, quindi la precedente colonna ha una cadenza pari a 2.

Colonna : 1 11 21

In questo caso abbiamo 3 cadenze della cifra 1.

Colonna : 15 9 3

Ogni seconda cifra dei numeri si presenta una sola volta, quindi la cadenza è 1.


esporta in ascii
Esportazione delle colonne in formato ASCII

Questa funzione, accessibile dal menù Colonne, permette di salvare su disco le colonne  in formato testo.
Il file generato da questa funzione potrà essere letto con un qualsiasi programma di elaborazione testi o da programmi per la Tris che supportano tale formato.
Ecco un esempio di come vengono esportate le colonne :

 1 14 10
 3 14 15
 1 14 18
 1 14 30
 7 15  8
 1 15 10
 3 15 14
 1 15 18


importa da ascii
Importazione delle colonne da file in ASCII

Grazie a questa funzione è possibile caricare in memoria files di colonne in formato ASCII. Per tali files non esiste uno standard ASCII, ma molti programmi salvano le colonne in un formato del tipo :

  1    12  23
  14  1    29
  4     5   10
               4    10    3

Il programma accetta files composti esclusivamente da righe contenenti solo numeri, separati da un qualsiasi numero di spazi. Inoltre non sono ammesse righe vuote.


inserimento automatico colonne filtro
Inserimento automatico delle colonne filtro

Questa funzione permette di inserire, nel quadro corrente, fino a 99 colonne filtro, prelevandole automaticamente dall'archivio o da un file colonnare
Nel primo caso le corse potranno essere indicate specificando i due numeri (iniziali e finali) delle corse tris che delimitano questo intervallo. Ad esempio potremmo voler inserire tutte le tris dalla N. 2130 alla N. 2150.
Nel secondo caso sarà invece necessario specificare il nome di un file dal quale verranno poi prelevate le colonne da inserire.
Nella parte bassa della finestra è anche possibile specificare un punteggio da attribuire automaticamente alle colonne filtro da inserire.


menu internet
Menù Internet

Questo menù contiene le funzioni che permettono a TrisVision di aggiornarsi automaticamente collegandosi ad Internet.
Le voci contenute in esso sono :

Impostazioni

Aggiornamento


impostazioni internet
Impostazioni per il collegamento ad Internet

All'interno di questa finestra bisogna specificare alcune informazioni necessarie a TrisVision per collegarsi al proprio server.
Le informazioni da inserire sono :

Indirizzo di posta elettronica

In questo campo è necessario introdurre il proprio indirizzo di posta elettronica. Esempi : antonio@mbox.vol.it   rossi@ermes.it   m.bianchi@iol.it  etc.

Nome dell'host

Questo campo contiene l'indirizzo dell'host a cui TrisVision si collegherà.
Tale indirizzo è normalmente impostato a ftp.ermes.it e normalmente non dovrebbe essere cambiato.

Directory

Specifica in quale directory dell'host sono presenti i files di TrisVision.
Anche questo campo è preimpostato e non dovrebbe essere necessario modificarlo.


aggiornamento tramite internet
Aggiornamento di TrisVision tramite Internet

TrisVision è in grado di aggiornare automaticamente il proprio archivio tramite un collegamento ad internet.
Dopo aver effettuato la connessione con il proprio provider facendo un doppio click sull'icona della connessione di Windows 95, sarà sufficiente utilizzare il bottone <Aggiorna> e il programma si collegherà al proprio server prelevando in seguito i dati di cui ha bisogno. Prima di effettuare quest'operazione è indispensabile inserire il proprio indirizzo e-mail nel menu Internet | Impostazioni.