Sommario
TipVision 1.0

Sommario :

Requisiti Hardware

Descrizione generale

Menù

Per iniziare

Registrazione


Requisiti Hardware

  Processore                    : 386 Sx

  Memoria                          : 8 Mb

  Scheda Video               : Vga  ( Consigliata SuperVga )

  Scheda Sonora            : Opzionale

  Spazio su Hard Disk   : Almeno 10 Mb

  Stampante                      : Qualsiasi stampante supportata da Windows

  Sistema operativo       : Windows 95 o Windows NT


Descrizione Generale

TipVision 1.0 è un programma nativo per Windows 95/98/NT in grado di elaborare qualsiasi tipo di sistema condizionato e/o ridotto. I condizionamenti supportati sono :

 -   Numero Di Segni con consecutività
 -   Interruzioni Generali con consecutività e particolari
 -   Simmetrie dirette e inverse, con consecutività, e totali
 -   Consecutività differenziata a seconda del numero dei segni
 -   Ripetizioni ,con consecutività, sulle colonne precedenti
 -   Valori dei segni
 -   Formule Derivate
 -   Probabilità delle colonne ( mediante picchetto percentuale )
 -   Pari e dispari con consecutività
 -   Vortice diretto ed inverso con scelta della posizione, bracci e segno
 -   Sequele di ogni tipo : particolari, monotermine, bitermine, tritermine,
     generiche, a specchio, tutte  con consecutività e con qualsiasi passo.
-    Modulo somma e Modulo prodotto
 -   Punti tra i condizionamenti
 -   Quadri multicondizione con struttura ad albero ( con filtroriduzione )
 -   Recupero condizioni con 99 livelli di recupero e 26 link

Per ogni condizionamento è possibile effettuare un'analisi statistica ,grafica o tabellare,(frequenze, ritardi, indice di convenienza).
E' possibile inoltre verificare, per ogni condizionamento, le colonne filtrate  da ogni singolo punteggio o livello di recupero, con relativa convenienza statistico-economica.

TipVision è in grado di sviluppare un sistema partendo da un pronostico precedentemente immesso oppure da un file colonnare su disco.
Sulle colonne così generate è possibile effettuare i condizionamenti ed eventualmente l'autoriduzione N-1 ed N-2 : è possibile inoltre generare un file colonnare contenente il risultato di tale elaborazione.
Nel totip la riduzione di sistemi incondizionati verrà eseguita in maniera istantanea e con risultati di riduzione entusiasmanti.
Per i sistemi condizionati è possibile consultare l'archivio colonne per avere delle informazioni sulla frequenza storica dei condizionamenti imposti e sul loro ritardo (attuale , minimo, massimo e medio)  fattore di convenienza economica, ciclo medio etc.
Per quanto riguarda l'autoriduzione il programma fornisce informazioni sulle possibilità di incolonnamento del ridotto a pronostico verificato o con un errore sul pronostico in una qualsiasi posizione.
Le operazioni possibili sulle colonne sono : la visualizzazione , la dettatura a voce (richiede la scheda sonora), lo spoglio del sistema con un sofisticato debugger per individuare gli errori che hanno fatto perdere la vincita di prima categoria ed infine le operazioni di OR, AND e XOR su files colonnari per fondere o sottrarre sistemi. Tutte le operazioni sopracitate possono essere
effettuate sia sulle colonne in memoria che su quelle memorizzate su files colonnari.
TipVision contiene gli archivi del totip aggiornati dagli anni 50 in poi.
Naturalmente è possibile aggiornare tutti gli archivi settimana per settimana e visualizzare o stampare i concorsi con i relativi parametri statistici.
Vengono messe a disposizione funzioni per specificare quali tipi di concorsi debbano essere presi in considerazione per effettuare tutte le analisi statistiche che il programma mette a disposizione (ad esempio protremmo voler valutare la frequenza dei segni X negli ultimi due anni e solo per i concorsi di serie A).
Veniamo ora alle stampe : naturalmente è possibile stampare, su qualsiasi stampante supportata da windows un elegante prospetto del sistema , qualsiasi tabella visualizzata sullo schermo e le schedine in orizzontale ed in verticale del totip. Per quest'ultima stampa è disponibile una precisa funzione di taratura per ottenere una stampa perfetta.
Caratteristica unica di TipVision è la possibilità di aggiornare automaticamente, attraverso Internet, gli archivi dei concorsi.
E' possibile suddividere il sistema in quote ed assegnare i nomi dei vari soci del sistema.


Menu
il Menù Principale

Sistemi

Condizioni

Elaborazione

Colonne

Archivio

Impostazioni

Internet

Stampe

Colonne Filtro

Help


Per Iniziare

La prima cosa da fare è impostare il pronostico. Per fare questo  è sufficiente cliccare sui relativi segni nella  schedina che rimane sempre posizionata sul desktop.
A questo punto si deve scegliere che tipo di sistema si vuol giocare (condizionato e/o ridotto) : questa operazione è possibile da menù Elaborazione | Impostazioni.
Per sviluppare il sistema è sufficiente scegliere la funzione Calcolo
Colonne nel menù elaborazioni oppure è possibile cliccare sull'icona corrispondente (triangolo verde) sulla toolbar.


Nuovo
Nuovo Sistema

Scegliendo questa funzione tutti i dati relativi al sistema che si sta elaborando verranno distrutti è si potrà iniziare ad elaborare un nuovo sistema il cui nome di default è SENZANOM.
Prima di cancellare il sistema correntemente in memoria, se questo non è stato salvato, verrà chiesta la conferma dell'operazione.


Menu Sistemi

In questo menù sono contenute tutte le operazioni relative alla gestione dei sistemi memorizzati su disco.

Nuovo

Carica

Salva

Salva come

Cancella

Commento

Partecipanti


Condizioni

Questo menù è senz'altro il più importante in quanto contiene tutti i condizionamenti che il programma può gestire

Numero Di Segni

Consecutività

Interruzioni

Pari e Dispari

Simmetrie

Vortici

Modulo

Formule Derivate

Ripetizioni

Percentuali

Valori

Punti Squadra

Sequele

Quadri

Link

Tra


Elaborazione

Impostazioni

Calcolo Colonne

Analisi Statistica

Analisi Ridotto


Colonne

Quasi tutte le operazioni di questo menù sono in grado di agire sia sulle colonne in memoria che su quelle registrate su disco sotto forma di file colonnare.
Selezionando le prime tre voci di questo menù comparirà un sub menu mediante il quale si potrà scegliere la provenienza delle colonne.

Visualizza

Dettatura a Voce

Spoglio

Operazioni

Salva su disco

Importa da NTP

Esporta in NTP


Archivio

Aggiornamento

Visualizzazione

Impostazioni di Ricerca


Impostazioni

Mediante questo menù è possibile personalizzare TipVision

Accorpamento Automatico

Costo Colonna

Motivo di Sfondo


Stampe

Taratura Stampante

Stampa Colonne

Stampa Prospetto


Help

In questo menu sono disponibili le funzioni "Sommario" per visualizzare la pagina del sommario menu, "Cerca"  per cercare un argomento nell'help e "About" per visualizzare una finestra di informazioni sul programma.


Carica
Carica Sistema

Questa funzione permette di caricare un sistema precedentemente memorizzato su disco.
I files relativi ai sistemi hanno estensione .Tpv e  vengono memorizzati nella directory  Sistemi.
Se il sistema contenuto in memoria non è stato salvato, viene chiesta la conferma dell'operazione.


Salva
Salva Sistema

Selezionando questa funzione il sistema contenuto in memoria viene salvato su disco utilizzando il nome attuale.
I files relativi ai sistemi hanno estensione di default .Tpv e  vengono memorizzati nella directory  Sistemi.


Salva Come

La funzione salva come viene utilizzata per salvare un sistema con un nome diverso da quello attuale.
Selezionando questa funzione verrà chiesto il nome del sistema dopo di ché il sistema in memoria assumerà il nome immesso e verrà salvato su disco.


Cancella
Cancella Sistema

Questa funzione cancella i files relativi ai sistemi memorizzati su disco ed è utile per eliminare i  vecchi sistemi che non sono più necessari.


Commento
Commento al Sistema

Grazie a questa funzione è possibile associare un testo al sistema. Ad esempio si potrebbe voler annotare dei commenti relativi all'architettura del sistema oppure, nel caso si giochi in società, i nomi dei soci.


Lista Squadre


Costo Colonna

Questa funzione permette cambiare il costo attribuito ad una colonna.


Punti Per Vittoria


Motivo di Sfondo

E' possibile personalizzare il motivo di sfondo selezionando una qualsiasi delle immagini Bit Mapped proposte.
Per aggiungere ulteriori files BMP a quelli già messi a disposizione è sufficiente copiare i nuovi files nella directory Sfondi.


Impostazioni Di Sviluppo

Sorgente :

Se si seleziona la voce pronostico, le colonne saranno generate a partire dal pronostico immesso, altrimenti le colonne verranno lette dal file specificato dalla voce file sorgente.
Il nome di tale file può essere immesso direttamente da tastiera oppure cercato su disco mediante l'apposito bottone <Cerca>.
Se il file sorgente immesso non esiste verrà visualizzato un messaggio di errore all'atto della conferma delle modifiche.

Elaborazione :

Questo gruppo di opzioni permette di abilitare o meno l'utilizzo dei condizionamenti e dell'autoriduzione : in quest'ultimo caso sarà anche possibile specificare se si desidera effettuare l'autoriduzione N-1 o N-2
e se si vuole che vengano calcolate le possibilità di incolonnamento del ridotto.
Per l'autoriduzione è possibile scegliere tra due metodi : un primo metodo accurato ed un secondo metodo più veloce del primo ma meno accurato. Il calcolo delle percentuali di incolonnamento sarà possibile solo se si è scelto il metodo accurato.
E' possibile inoltre fare in modo che le colonne generate dallo sviluppo vengano automaticamente salvate su disco sotto forma di file colonnare. Anche qui è possibile specificare il nome da tastiera o mediante il bottone <Cerca>.


Calcolo Colonne

Il calcolo colonne ci permette di sviluppare il  sistema eliminando le colonne che non soddisfano i condizionamenti precedentemente imposti ed effettuare eventualmente l'autoriduzione.
L'attivazione di questa funzione è possibile, oltre che dal menù Elaborazione, mediante la pressione del tasto F5 o mediante l'utilizzo dell'apposita icona (triangolo verde) posta sulla tool bar.
Mediante il bottone <Annulla> è possibile interrompere lo sviluppo in qualsiasi momento.
La finestra è divisa in due parti :

Condizionamento :

In questa parte vengono visualizzate le colonne iniziali, quelle filtrate dai condizionamenti (la cui percentuale è evidenziata dal diagramma a torta) e quelle finali.

Autoriduzione :

Diviene attiva solo se si è impostato lo sviluppo con autoriduzione.
Vengono visualizzate le colonne filtrate dall'autoriduzione, quelle finali, il fattore di riduzione (pari alle colone iniziali diviso quelle finali) e le colonne rappresentate dalle colonne già prescelte man mano che l'elaborazione procede.
Se è stata scelta l'opzione Calcolo Percentuali mediante bottone <Informazioni> sarà possibile ottenere le informazioni sulle possibilità di incolonnamento del sistema.
Se il sistema è un ridotto incondizionato, il calcolo sarà istantaneo.


Analisi Statistica

Dalla funzione Analisi Statistica vengono fornite tutta una serie di informazioni relative alle possibilità di vincita di 1º, 2º o 3º categoria del nostro sistema.
Per selezionare la categoria di vincita da esaminare è sufficiente cliccare sul relativo bottone posto nella parte superiore della finestra. Tale bottone sarà abilitato solo se, mediante la funzione Impostazioni di Ricerca, sarà stata abilitata la ricerca in tale categoria.

Frequenza Storica :

Rappresenta la frequenza storica del nostro sistema, ovvero il rapporto tra il numero di concorsi presenti in archivio, che nel confronto con le condizioni del sistema avrebbero ottenuto la vincita della categoria selezionata, e il numero totale di concorsi esaminati.

Ciclo Medio :

E' simile alla frequenza storica, in pratica ci dice ogni quanti concorsi il sistema avrebbe dato la vincita della categoria selezionata.

Colonne Filtrate :

Rappresenta le colonne eliminate dai condizionamenti e compare solo se i è effettuato lo sviluppo e se si è scelto di visualizzare i dati relativi alla vincita di 1º categoria.

Fattore Di Convenienza :

E' il rapporto tra la percentuale di colonne filtrate e il rischio che il nostro sistema non dia la vincita di 1º categoria : tale rischio è dato dal numero 100-frequenza storica.
Questo dato compare solo se e presente il dato relativo alle colonne filtrate.

Ritardi Riferiti al Ciclo Medio :

Sono i ritardi (settimane di assenza) minimi, massimi, medi ed attuali della vincita selezionata, rispetto al ciclo medio.

Settimane di Assenza

Questo dato ci comunica da quante settimane la vincita selezionata non si presenta.

Concorsi esaminati :

Rappresenta il numero di concorsi presi in considerazione nell'analisi statistica. Questo numero è sempre inferiore al totale dei concorsi in archivio in quanto dall'analisi vengono esclusi i concorsi con uno o più risultati non validi e quelli che non sono stati selezionati nella  funzione Impostazioni Di Ricerca.


Analisi Ridotto

Grazie a questa funzione è possibile avere informazioni sulle possibilità di incolonnamento del ridotto a pronostico verificato o con un errore sul pronostico.
Nella parte superiore della finestra viene visualizzata una tabella contenente le possibilità che si verifichi, indovinando il pronostico,  una qualsiasi combinazione di vincite, mentre nella parte inferiore viene visualizzata una schedina nella quale è possibile selezionare con il mouse l'evento che non ha soddisfatto il pronostico. In base a questa selezione nella tabella a fianco verranno visualizzate le possibilità di vincita  (che saranno di 2º o 3º categoria).
Vengono fornite informazioni anche sulla possibilità media di incolonnamento
con una fissa o una doppia errate.
Naturalmente tutti questi dati possono essere stampati mediante l'apposito bottone.


Aggiornamento Archivio

In questa finestra è possibile modificare e/o aggiungere concorsi all'archivio.
Per ogni concorso vanno impostati i seguenti dati :

Tipo :

Anno e numero :

Indicano rispettivamente l'anno o stagione del concorso e il suo numero progressivo.

Colonna Vincente :

Contiene i 12 segni del concorso.

Per muoversi tra i concorsi, aggiungere o eliminare concorsi è sufficiente utilizzare i bottoni di navigazione.
Si rammenti che per confermare le modifiche effettuate è indispensabile uscire dalla finestra mediante il tasto <Ok>.


Visualizzazione Archivio

Selezionando questa funzione è possibile analizzare nel dettaglio l'archivio delle colonne.
Vengono visualizzati tutti i concorsi con il loro numero, la loro data e il loro tipo.
Oltre a queste informazioni è possibile visualizzare i più utilizzati parametri statistici relativi ad ogni concorso abilitando la loro visualizzazione mediante le opportune check box presenti nella parte superiore dello schermo.
E' anche possibile ottenere una stampa delle informazioni che si è scelto di visualizzare.


Stampa Archivio

In questa finestra vengono chiesti all'utente i due estremi (concorso iniziale e finale) dell'intervallo storico da stampare.


Impostazioni di Ricerca

La funzione Impostazioni di Ricerca permette di specificare alcune informazioni necessarie alle varie funzioni di analisi statistica del programma.
Queste informazioni sono :

Tipo di Concorso

Specifica quali concorsi debbano essere presi in esame nelle ricerche statistiche.

Cerca Vincite

E' necessaria alla funzione Analisi Statistica per sapere riguardo a quali tipi di vincite (1º, 2º o 3º) debbano essere cercate le informazioni statistiche (frequenze, ritardi etc)  che tale funzione fornisce.

Intervallo Storico di Ricerca

Specifica, mediante il concorso iniziale e finale, l'intervallo storico da prendere in considerazione in tutte le analisi statistiche.

Ignora i condizionamenti

Se i condizionamenti elencati in questo riquadro sono selezionati, vengono considerati sempre soddisfatti nella funzione analisi Statistica. Tale funzione si è resa necessaria perché quasi sempre questi condizionamenti non hanno alcuna rilevanza statistica e di conseguenza, se non venissero ignorati, la funzione Analisi Statistica darebbe dei risultati privi di significato.


Taratura Schedine Enalotto
Taratura per la Stampa delle Schedine totip

Questa funzione è necessaria per ottenere una perfetta stampa delle schedine.
Nella parte alta è necessario specificare quale tipo di stampa (orizzontale o verticale) si vuole tarare.
I valori da inserire, espressi in decimi di millimetro, sono i seguenti :

Coordinate Prima colonna

Sono le coordinate del segno 1 della prima partita nella prima colonna.

Distanza Orizzontale Colonne

E' la distanza tra il segno 2 di una colonna ed il segno 1 della colonna successiva.

Distanza Segni

Rappresenta la distanza tra due segni, in orizzontale ed in verticale, nell'ambito della stessa colonna.

Coordinate della Scritta

Sono le coordinate della scritta, posta sulla schedina, contenente il suo costo ed il suo numero progressivo.

Diametro Pallino

E' il diametro dei pallini utilizzati per evidenziare un dato segno.

Mediante il bottone <Test> è possibile stampare una schedina di prova per verificare l'effetto delle modifiche apportate.


Taratura Totip
Taratura per la Stampa delle Schedine totip

Questa funzione è necessaria per ottenere una perfetta stampa delle schedine totip da 4 o da 8 colonne.
Nella parte alta è necessario specificare quale tipo di stampa (orizzontale o vericale) si vuole tarare.
I valori da inserire, espressi in decimi di millimetro, sono i seguenti :

Coordinate Prima colonna

Sono le coordinate del segno 1 della prima estrazione nella prima colonna.

Coordinate della Scritta

Sono le coordinate della scritta, posta sulla schedina, contenente il suo costo ed il suo numero progressivo.

Distanza Segni

Rappresenta la distanza tra due segni, in orizzontale ed in verticale, nell'ambito della stessa colonna.

Dimensione Quadratino

Sono le dimensioni dei quadratini utilizzati per evidenziare un dato segno.

Mediante l'apposita box, posta in basso a sinistra, è possibile scegliere il tipo di schedina, da 4 o da 8 colonne, che si desidera utilizzare.
Mediante il bottone <Test> si può ottenere la stampa di una schedina di prova per verificare l'effetto delle modifiche apportate.


PopUpTaratura

Taratura per la stampa delle schedine totip

Taratura per la stampa delle schedine Totip+ ed totip


Stampa Prospetto

La funzione Stampa Prospetto produce una stampa di tutte le informazioni relative al sistema in memoria. Tali informazioni sono : la data, il tipo di sistema (condizionato e/o ridotto), il nome del sistema, le colonne integrali, le colonne finali, il pronostico, il picchetto percentuale, i valori e tutti i condizionamenti utilizzati.


Stampa Schedine

Selezionando questa funzione, dal menù o dall'apposita icona posta sulla tool bar, è possibile stampare le colonne presenti in memoria o memorizzate su disco.
E' possibile stampare le colonne su tabulato o su schedine : in quest'ultimo caso è possibile richiedere una pausa tra una schedina e l'altra ed impostare la stampa in verticale o in orizzontale.
Nella parte bassa della finestra bisogna selezionare le schedine da stampare. Per default vengono stampate tutte le schedine, ma è possibile stamparne anche un sottoinsieme specificando la schedina iniziale e quella finale di tale insieme.


Visualizzazione Colonne

In questa schermata vengono visualizzate le colonne contenute in memoria o su file colonnare.
Le colonne sono organizzate sempre in schedine da quattro colonne; se il numero di tali schedine è superiore a quattro è possibile visualizzare le altre agendo sulla scroll bar posta al di sotto delle schedine.


Dettatura Schedine
Dettatura a Voce Delle Schedine

La dettatura a voce delle schedine è una funzione utile agli utenti che non possiedono una stampante e che quindi sono costretti a copiare a mano le schedine del proprio sistema.
In basso sono posizionati i bottoni : <Play> (triangolo in verde), <Stop> (quadrato blu) e <Pausa> (doppia barra gialla) che permettono rispettivamente di iniziare, interrompere o sospendere la dettatura.
Man mano che i vari segni vengono dettati, sulla schedina posta in basso a destra vengono evidenziati i corrispondenti segni.
Inoltre, la dettatura può essere personalizzata mediante le seguenti funzioni poste sulla parte superiore della schermata :

Intervallo di Dettatura

E' possibile specificare l'insieme delle schedine da dettare mediante l'impostazione del numero della prima e dell'ultima schedina di tale insieme.

Dettatura per Righe o per Colonne

Questa opzione permette di scegliere la dettatura riga per riga, oppure colonna per colonna.

Pausa tra due Segni

Rappresenta l'intervallo, espresso in  decimi di secondi, tra la dettatura di due segni.

Pausa tra due Schedine

Se abilitata, fa si che la dettatura vada in pausa alla fine di ogni schedina.

Voce

Questa funzione permette di scegliere la voce che si preferisce tra l'elenco di quelle a disposizione.


Spoglio vincite
Spoglio delle Vincite e Debugging

La funzione spoglio permette di sapere quanti punti ha realizzato il sistema.
Per immettere la colonna vincente è sufficiente inserire i relativi segni nelle caselle che affiancano la schedina posta in alto a sinistra. Quando tutti i segni saranno stati inseriti comparirà in basso un grafico che ci dirà quante colonne contengono il 12, l'11 e via dicendo. Il numero di colonne che avranno realizzato il  punteggio di prima, seconda e terza categoria verrà evidenziato da tre pannelli.
Per visualizzare le schedine contenenti le vincite eventualmente realizzate è sufficiente cliccare sul bottone <Monitor> (rappresentato appunto da una monitor).
Oltre al tipo di vincita realizzata. Viene visualizzata anche la lista delle condizioni che la colonna vincente immessa non ha soddisfatto, inoltre cliccando sui nomi di queste condizioni viene immediatamente visualizzata la finestra  che li contiene.


Operazioni colonnari
Operazioni su Files Colonnari

Questa funzione è in grado di effettuare delle operazioni su due files colonnari e generare un nuovo file colonnare contenente il risultato di tale operazione.
E' possibile specificare i files di sorgente e di destinazione specificandone il nome o effettuando una ricerca su disco mediante gli appositi bottoni <Cerca>.
Alla voce Tipo Di Operazione è possibile selezionare una delle tre operazioni possibili : OR , AND e XOR

Operazione OR

Crea un file che  contiene le colonne che compaiono in almeno uno dei due files; le colonne che compaiono in entrambi vengono contate una sola volta.

Operazione AND

Il file che viene creato contiene solo le colonne presenti in entrambi i files colonnari.

Operazione XOR

Viene creato un file contenente solo le colonne che sono contenute in uno solo dei due files. In pratica i due files vengono sommati scartate però le colonne in comune tra i due files.


Visualizzazione Schedine Vincenti
Visualizzazione delle Schedine Vincenti

Selezionando questa funzione dalla finestra dello spoglio, è possibile vedere quali schedine abbiano realizzato un determinato punteggio che può essere selezionato attraverso i bottoni posti sulla parte alta della finestra.
Se il numero delle schedine visualizzate è superiore a quattro, è possibile utilizzare la scroll bar per visualizzare quelle che eccedono tale numero.


Analisi Archivio

Questa funzione può essere richiamata da qualsiasi finestra di condizionamento.
Vengono fornite informazioni relative alle frequenze ed ai ritardi di ogni singolo punteggio del condizionamento in esame.
Le frequenze possono essere visualizzate sotto forma di grafico oppure in forma tabellare, mentre per i ritardi è possibile la sola rappresentazione tabellare.
La finestra è divisa in due pagine : nella prima (attiva per default) vengono visualizzate le frequenze mentre nella seconda sono visualizzati i ritardi. Per passare da una pagina all'altra è sufficiente cliccare sulle linguette  poste sulla parte superiore delle pagine.
Le tabelle visualizzate sullo schermo possono sempre essere stampate mediante la pressione del bottone <Stampa> posto nella parte bassa della finestra.

Pagine delle frequenze

Le funzioni a disposizione in questa pagina (selezionabili mediante i bottoni posti in basso) sono le seguenti :

Bottoni dei condizionamenti :

Sono posti sulla sinistra e servono a selezionare il tipo di condizionamento desiderato (ad esempio la quantità dei segni 1 , X o 2).

<Pres>/ <Cons>

Selezionano la visualizzazione delle presenze o delle consecutività di una condizione.

<%>/<valori>

Selezionano la visualizzazione dei dati in percentuali o in valori effettivi.

<Grafico>/<Tabella>

Specificano se le frequenze debbano essere visualizzate sotto forma di grafico o tabella.

<Lente>

Se attivato provoca lo zoom del grafico.

Pagina dei ritardi

Nelle tabelle relative ai ritardi sono presenti le seguenti voci  :

Attuale

Rappresenta le settimane di ritardo delle presenze o delle consecutività.

Max

Ritardo massimo conseguito dalle presenze o dalle consecutività.

IC

Indice di convenienza del dato.

Nella parte bassa di questa pagina sono presenti i bottoni <Punti> e <Cons> per abilitare la presenza del valori o la loro consecutività


Analisi Colonnare

Questa funzione può essere richiamata da qualsiasi finestra di condizionamento e fornisce delle indicazioni riguardo la sua efficienza.
Le informazioni visualizzate possono riguardare un intero condizionamento, oppure le singole presenze o consecutività del condizionamento.
Per attivare i due tipi di analisi è necessario premere i corrispondenti bottoni <Singola> e <Globale>.

Analisi Singola

Nella finestra viene visualizzato un grafico (o una tabella) che contiene le seguenti informazioni :

Integrale

Rappresenta il numero di colonne facenti parte del sistema integrale e che contengono un determinato valore delle presenze o delle consecutività del condizionamento.
Esempio : se stiamo analizzando il condizionamento "Segni 1" questa parte del grafico ci darà informazione riguardo il numero di colonne del sistema integrale che contengono rispettivamente 0 segni 1, 1 segno 1, 2 segni 2 etc.

Condizionato Singolo

Come il precedente, ma l'analisi viene svolta sulle colonne del sistema che è stato condizionato utilizzando solo i condizionamenti presenti nella finestra che ha attivato la funzione "Analisi Colonnare".
Esempio : se la funzione viene richiamata dalla finestra di condizionamento "Interruzioni" (che contiene le interruzioni globali e particolari)  i dati forniti saranno relativi al sistema condizionato solo dalle interruzioni globali e particolari.

Colonne in memoria

Questi dati sono presenti nel grafico solo se ci sono delle colonne in memoria (ovvero se lo sviluppo è stato effettuato almeno una volta).
Il loro significato è analogo ai precedenti, con la differenza che le colonne analizzate sono quelle finali, ovvero quelle scaturite dall'elaborazione ottenuta utilizzando tutti i condizionamenti ed eventualmente l' autoriduzione.

Le funzioni a disposizione in questa pagina (selezionabili mediante i bottoni posti in basso) sono le seguenti :

Bottoni dei condizionamenti :

Sono posti sulla sinistra e servono a selezionare il tipo di condizionamento desiderato (ad esempio la quantità dei segni 1 , X o 2).

<Pres>/ <Cons>

Selezionano la visualizzazione delle presenze o delle consecutività di una condizione.

<%>/<valori>

Selezionano la visualizzazione dei dati in percentuali o in valori effettivi.

<Grafico>/<Tabella>

Specificano se i dati  debbano essere visualizzati sotto forma di grafico o tabella.

<Lente>

Se attivato provoca lo zoom del grafico.

Utilizzando il bottone <Stampa> è possibile ottenere una stampa in forma tabellare dei dati presenti sullo schermo.

Analisi Globale

In questa pagina vengono mostrate, sotto forma di diagramma a torta, le colonne filtrate dal condizionamento in esame (ad esempio dalle sole Simmetrie dirette) e la frequenza storica di tale condizionamento.
Inoltre queste due informazioni vengono confrontate per ottenere il fattore di convenienza pari al rapporto tra le colonne filtrate  dalla condizione (espresse in percentuale) e il rischio che questa non si verifichi (ovvero il numero dato da 100-la frequenza storica, espressa in percentuale, della condizione) .Tanto più questo numero è maggiore di uno, tanto più il condizionamento in  esame risulta efficiente.


Finestra Principale

La finestra principale è quella che compare all'avvio di TipVision : da questa finestra è possibile accedere a tutte le funzioni del programma mediante il menu principale. Alcune funzioni sono attivabili anche mediante la tool bar posta appena al disotto del menù. Tali funzioni sono nell'ordine : Nuovo sistema, Carica sistema, Salva sistema, Commento al sistema, Condizione Quadri, Calcolo colonne, Spoglio, Stampa schedine, Stampa prospetto, Help e Uscita.
Nella parte centrale è posizionata una schedina nella quale è possibile impostare i dati relativi al concorso che sono :

Numero Del Concorso

Per cambiare questo numero è sufficiente cliccare con il mouse sulla casella del numero del concorso, posta in alto a sinistra della schedina, e successivamente indicare il numero desiderato.

Pronostico

A fianco delle corse è presente una colonna nella quale è possibile includere o escludere un segno dal pronostico semplicemente facendo click su di esso.
Sotto al pronostico è presente un semaforo che ci indica (verde) che il pronostico è stato inserito completamente.

Picchetto e Valori

In queste due tabelle, aventi entrambe 12 righe e 3 colonne è possibile inserire il picchetto percentuale ed i valori dei segni delle corse.
Per inserire questi numeri è sufficiente fare click sulle caselle o muoversi in esse mediante i tasti cursori.
Nelle percentuali si può intervenire solo sulle prime due colonne in quanto la terza viene fissata automaticamente per ottenere una somma pari a 100, mentre nei valori si ha l'unica limitazione di inserire numeri inferiori a 10000.
Anche in questo caso un semaforo posto sotto le due tabelle segnala la completa immissione dei dati.

Nella parte inferiore è posizionata la barra di stato che contiene informazioni relative al numero di doppie e di triple contenute nel pronostico, le colonne iniziali (o integrali) e quelle finali con i relativi costi.


Bottoni di Navigazione

Questi Bottoni sono utilizzati per spostarsi o fare modifiche tra le condizioni di un condizionamento multiplo, oppure tra i concorsi dell'archivio.
La descrizione dei vari bottoni è la seguente :

Permette di spostarsi sulla condizione (o sul concorso) precedente.

Permette di spostarsi sulla condizione (o sul concorso) successiva.

Serve a posizionarsi sulla prima condizione (o sul primo concorso).

Serve a posizionarsi sull'ultima condizione (o sull'ultimo concorso).

Aggiunge una nuova condizione (o un nuovo concorso)

elimina la condizione (o il concorso) corrente.

Nel caso di utilizzo nelle condizioni multiple, al fianco di questi bottoni, compare un piccolo riquadro contenente il numero della condizione correntemente visualizzata ed un box di attivazione della condizione correntemente visualizzata .


Box di Attivazione

Questo box, generalmente posizionato in alto a sinistra nelle finestre di condizionamento, permette di attivare o disattivare le condizioni (o i gruppi di condizioni) contenute nelle finestre in cui compare.
Per rendere attiva la  condizione è necessario selezionare la  voce "Attivato" mentre per disattivarla bisogna selezionare la voce "Disattivato".


Finestre di Condizionamento

Queste finestre permettono di specificare i punteggi (o i punteggi per intervalli) delle condizioni contenute al loro interno.
L'accesso a queste finestre è possibile selezionando uno dei condizionamenti messi a disposizione nel menù Condizioni oppure aprendo le condizioni contenute nei Quadri Multicondizione.
In tutte le finestre di questo tipo sono sempre contenuti i seguenti bottoni :

Archivio

Permette di effettuare l'analisi dell'archivio.

Analisi

Effettua l'analisi colonnare del sistema

Azzera

Azzera tutte le condizioni contenute nella finestra

Inoltre nelle finestre dei condizionamenti multipli compaiono i bottoni di navigazione grazie ai quali è possibile muoversi all'interno delle condizioni, aggiungerne o eliminarne altre.
Le condizioni contenute in queste finestre possono essere abilitate o disabilitate mediante il box di attivazione contenuto in esse.
Si tenga presente che se si vuole chiudere una finestra di questo tipo, confermando i cambiamenti in essa effettuati, è indispensabile uscire con il bottone <OK> .


Condizionamento Multiplo

Questi tipi di condizionamenti consentono di inserire al loro interno più condizioni dello stesso tipo. Ad esempio nella Consecutività Differenziata è possibile inserire condizioni relative alla consecutività dei segni 1 nelle colonne del sistema che hanno 6  segni 1, oppure è possibile inserire condizioni relative alla consecutività dei segni X nelle colonne con 4 segni X e così via.
Nelle finestre che contengono questo condizionamento è possibile muoversi tra le varie condizioni con i bottoni di navigazione.
Si tenga presente che di tutti i condizionamenti multipli esistono anche le corrispondenti versioni singole, accessibili però solo dai quadri multicondizione.


Condizionamento Singolo

I condizionamenti di questo tipo permettono di inserire una sola condizione al loro interno.


Analisi segni
Analisi della Frequenza dei Segni

In questa finestra compare una tabella contenente, per ogni casella del pronostico, la frequenza dei segni 1, X e 2 nelle colonne presenti in memoria.
I dati sono visualizzati in una tabella  che è possibile stampare con il bottone <Stampa>.
Utilizzando i bottoni <%>/<Valori> è possibile avere i dati in percentuali o in valori effettivi.


Analisi del ritardo dei segni
Analisi dei Ritardi e delle Frequenze dei Segni

Questa finestra è divisa in tre pagine ognuna delle quali contiene informazioni relative alle frequenze ed ai ritardi dei segni 1, X e 2.
Mediante la pressione del bottone <Stampa> verranno stampate tutte e tre le tabelle contenute nelle pagine.
Le informazioni contenute nelle pagine sono :

Frequenza

Frequenza storica del segno, ovvero numero di apparizioni del segni nella casella.

Ritardo attuale

Settimane di ritardo del segno nella casella.

Ritardo massimo

Ritardo massimo conseguito dal segno nella casella.

IC

Rappresenta l'indice di convenienza della sortita del segno.

Frequenza annuale

E' il numero di sortite del segno nella casella dall'inizio della stagione.

Consecutività attuale

Rappresenta il numero di uscite consecutive del segno nella casella.

Consecutività massima

E' la consecutività massima avutasi nella casella.


Indice di Convenienza

Rappresenta la convenienza statistica di un dato e si calcola moltiplicando la frequenza storica  del dato (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale
Tanto maggiore è l'indice di convenienza tanto più probabile sarà la sua sortita nei prossimi concorsi.


Numero Di Segni
Numero dei Segni

Mediante questo condizionamento è possibile impostare la presenza e la consecutività dei segni 1, X e 2.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Significato sistemistico del Numero dei Segni

Il numero dei segni permette di imporre alle colonne del nostro sistema di  contenere una ben determinata quantità di segni 1 X e 2.
E' possibile inoltre specificare la consecutività nelle presenze dei vari segni ed il campo d'azione del condizionamento.
Ad esempio la colonna

                                       1 X  1 1 1 2 X  X  2  X  1  X

ha 5 presenze dei segni 1 con una consecutività pari a 3, 5 segni X di cui 2 consecutivi e 2 segni 2 nessuno dei quali è consecutivo (consecutività 1).


Consecutvità differenziata
Consecutività Differenziata

Per specificare su quale segno debba agire il condizionamento è sufficiente cliccare su uno dei tre bottoni <1>,<X> e <2> posti in alto a sinistra, impostare il numero dei segni nel box "Numero Dei Segni" e la consecutività ammessa, con un tale numero di segni, nel box dei punteggi "Consecutività".

Tipo : Singolo o multiplo.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


sscdiffenziata
Significato sistemistico della Consecutività Differenziata

Questo tipo di condizionamento permette di imporre alla colonne del sistema una ben precisa consecutività di un segno a seconda della quantità di segni presenti nella colonna in esame.
Ad esempio è possibile imporre che le colonne del sistema aventi 4,5 o 6 segni X debbano avere una consecutività di tale segno pari a 2,3 o 4.
In pratica il condizionamento entra in azione solo in presenza di colonne aventi un numero specificato di segni (nell'esempio 4,5 o 6).


Interruzioni

La finestra è divisa in due pagine : nella prima è possibile impostare le interruzioni generiche con la loro consecutività, mentre nella seconda sono presenti i box dei punteggi relativi alle interruzioni dei segni 1, dei segni X e dei segni 2.
Per passare da una pagina all'altra è sufficiente cliccare sulle etichette delle pagine poste nella parte alta della finestra.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


ssinterruzioni
Significato sistemistico delle interruzioni

In una colonna si ha  un'interruzione quando si ha un cambiamento di segno da una casella a quella successiva.

Interruzioni Globali

Le interruzioni sono globali se causate da un segno qualsiasi : per questo tipo di condizione è possibile considerare le consecutività delle presenze e il campo d'azione del condizionamento.

Interruzioni Particolari

Queste interruzioni sono differenziate a seconda del segno che le ha causate : avremo quindi le interruzioni dei segni 1,dei segni X e dei segni 2.Ad esempio nella sequenza XX1 è il segno 1 che causa l'interruzione. Per  le interruzioni particolari è possibile specificare  il solo campo d'azione.

Esempio

Consideriamo la seguente colonna :

                                          X  1 X 1 1 X 1 1 2 X 2 X
                                             i   i   i     i    i    i   i   i  i
in essa sono presenti  9 interruzioni generiche di cui 4 consecutive, 3 interruzioni causate dal segno 1, 4 dal segno X e 2 dal segno 2.


Pari e Dispari

In questa finestra possono essere impostate la presenze delle sequenze di lunghezza pari e dispari con le relative consecutività.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


sspari e dispari
Significato sistemistico della consecutività Pari e Dispari

In una colonna si conterà una consecutività pari (dispari) per ogni sequenza di segni uguali di lunghezza pari (dispari).
Per entrambi è possibile impostare la consecutività nella presenza di tali sequenze ed i campi d'azione dei due condizionamenti.
Prendiamo ad esempio la colonna :

                                           X  X  1  1  1  X  2  1 X  X  2  2
                                             P         D     D D D  P       P

in essa si contano 3 sequenze pari, di cui due consecutive, e 4 sequenze dispari  consecutive.


Simmetrie

In questa finestra si possono impostare, agendo sui rispettivi box dei punteggi, le simmetrie dirette, inverse e totali.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


sssimmetrie
Significato sistemistico delle simmetrie

Una simmetria è costituita da due caselle, in determinate posizioni della colonna, contenenti lo stesso segno.
A seconda delle coppie di caselle, utilizzate per i confronti, le simmetrie si dividono in dirette ed inverse.
Per le simmetrie dirette le coppie sono 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7, mentre per quelle inverse 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12.
Inoltre sommando le simmetrie dirette e quelle inverse si possono ottenere le simmetrie totali.
E' possibile impostare la consecutività ed il campo d'azione solo per le simmetrie dirette e per  quelle inverse.
Esempio :
                                        D                    D
                                         X   X  1 X  2  1  1  X  2  1  1  X
                                                       D                  D

                                         i    i                   i
                                         1  1  X   2   X  1  1  1  2  X  1 1
                                                                      i   i                i

le due colonne precedenti hanno rispettivamente 2 simmetrie dirette, nessuna delle quali consecutive (consecutività 1), e 3 simmetrie inverse due delle quali  consecutive.


vortice
Vortici

La finestra è divisa in due pagine, una per il vortice diretto e l'altra per  il vortice inverso. Per passare da una pagina all'altra è sufficiente un click sulle  rispettive linguette poste nella parte alta delle pagine.
In ogni pagina è possibile impostare la posizione,  il numero di bracci ed i segni del vortice.
Per impostare quest'ultima condizione sarà sufficiente fare click su (o su più di uno) dei bottoni <1>,<X>,<2> posti nella parte alta della finestra. Se nessuno di questi risulterà premuto, questa parte del condizionamento verrà esclusa.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


ssvortice
Significato sistemistico dei vortici

Si tratta di un concetto sistemistico alquanto bizzarro che permette di associare ad una colonna due numeri, detti rispettivamente  posizione e bracci del vortice ed un segno detto appunto segno del vortice.
Esistono due tipi di vortice : quello diretto e quello inverso.
Data una colonna, per calcolare la posizione del vortice diretto si prende inizialmente in considerazione il primo segno della colonna. Supponiamo ad esempio che si tratti di un segno 1 : si cerca il segno in questione partendo dalla fine  della colonna e si congiungono idealmente le due posizioni mediante una linea verticale. In seguito si cerca di nuovo il segno 1 partendo dalla parte alta (da una posizione successiva a quella iniziale) e si uniscono di nuovo le due caselle. La ripetizione alternativa di queste operazioni crea una ragnatela il cui centro è la posizione del vortice diretto, il numero di linee verticali tracciate rappresentano i bracci e il segno del vortice è quello presente nella casella data dalla posizione del vortice diretto.
La procedura di calcolo del vortice inverso è del tutto analoga alla precedente con l'unica differenza data dal fatto che si parte dalla fine della colonna invece che dall'inizio.
Esempio :

la precedente colonna possiede un vortice diretto alla posizione 6 (segno 1) e con un numero di bracci pari a 6.
Per il vortice inverso si consideri la colonna

e ha il vortice posizionato alla casella 10 (segno X) con 3 bracci.


Formule Derivate

In questa finestra sono presenti due liste di formule derivate : nella parte  sinistra sono presenti quelle escluse mentre nella parte destra vi sono quelle da includere nel sistema.
Per spostare una formula derivata, precedentemente selezionata con il mouse, da una lista all'altra si possono usare i bottoni ">" e "<"  posti fra le due finestre, mentre per spostare tutte le formule derivate devono essere utilizzati i bottoni ">>" e  "<<".
Questo condizionamento verrà preso in considerazione solo se la lista delle formule da includere non risulta vuota.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


ssformulederivate
Significato sistemistico delle Formule Derivate

Una formula derivata è semplicemente la terna di numeri corrispondente alla quantità dei segni 1 X e 2 presenti in una colonna.
Grazie a questo tipo di condizionamento si può imporre alle colonne del sistema di avere delle formule derivate facenti parte di una lista prefissata.
Ad esempio la formula derivata della colonna

                                            1  2  1  1  X   X   X   1  2  1   1  X

è la 6-4-2.


Ripetizioni

Questo condizionamento permette di impostare le ripetizioni, con le relative consecutività,  su una colonna precedente o su due colonne precedenti.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


ssripetizioni
Significato sistemistico delle Ripetizioni

Le ripetizioni scaturiscono dal confronto delle colonne del sistema con le colonne degli ultimi due concorsi presenti in archivio.
Ad esempio supponiamo che le colonne relative agli ultimi due concorsi presenti in archivio siano :

  Ultimo concorso          :  1  1  1  X  X  2  X  2  1  1  1  X

  Penultimo concorso   :  X  1  X  1  1  X  2  2  X  1  1  1

se la colonna da esaminare è

                                               1  1  X  1  1  X  2  X  1  X  1  X

avremo 5 ripetizioni, di cui 3 consecutive sull'ultimo concorso e 7  ripetizioni, con consecutività pari a 6 sul penultimo concorso.


Percentuali

Nella parte a sinistra compare la schedina con le relative percentuali sui segni. Per selezionare le corse sulle quali debba agire il condizionamento è sufficiente fare click sulle corse della schedina.
Nella parte destra della finestre verranno visualizzati due valori corrispondenti alle possibilità minime e massime degli eventi selezionati.
Data la natura dei numeri trattati da questo condizionamento i valori ammessi vanno inseriti per intervalli.
Questa finestra risulta accessibile solo se sono state precedentemente inserite le percentuali dei segni.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


valori
Valori dei Segni

Nella parte a sinistra compare la schedina con i valori dei segni 1 X e 2.
Per selezionare le corse sulle quali debba agire il condizionamento è sufficiente fare click sulle corse della schedina.
Nella parte destra della finestre verranno visualizzati due valori corrispondenti ai  minimi e massimi valori possibili per l'insieme delle corse selezionate. Data la natura dei numeri trattati da questo condizionamento i valori ammessi vanno inseriti per intervalli.
Questa finestra risulta accessibile solo se sono stati precedentemente inseriti i valori dei segni.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Punti Squadra


sspuntisquadra


sspercentuali
Significato sistemistico delle Percentuali

Mediante questo condizionamento è possibile associare ad ogni colonna un numero dato dalla probabilità, espressa in percentuali, che gli eventi selezionati nella colonna risultino verificati.
Per calcolare la probabilità del verificarsi di più eventi è necessario effettuare il prodotto delle rispettive probabilità.
Supponiamo ad esempio che gli eventi selezionati siano i primi tre e che le percentuali contenute nel picchetto alle prime tre righe siano :

                                    50   35   15
                                    35  40    25
                                    65  25    10

allora la colonna
                                     1 X 2 1 1 1 X 1 1 2 1 1 1

avrà una probabilità pari a 50*40*10 / (100*100) = 2%


ssvalori
Significato sistemistico dei Valori

Il condizionamento permette di associare ad ogni colonna un numero dato dalla somma dei valori associati ad ogni segno nelle corse selezionate.
Supponiamo ad esempio che le corse selezionate siano le prime tre e che i valori attribuiti ai segni, contenuti nella schedina posta sul desktop, per le prime tre corse siano :

                                   250  345   109
                                   135  240   250
                                   165  125   105

allora alla colonna
                                     X  1 2 1 1 1 X 1 1 2 1 1 1

sarà associato il numero 345+135+105.


Sequele

In questa finestra è possibile condizionare la presenza e la consecutività di 6 tipi diversi di sequele aventi qualsiasi passo e lunghezza.
La scelta del tipo di sequela è possibile tramite un click sui bottoni <P>,<M>,<N>,<T>,<J> ed <S> a cui sono associate, rispettivamente, le sequele particolari, monotermine, bitermine, tritermine, generiche ed a specchio.
Per quanto riguarda il passo è possibile selezionare uno dei bottoni <2>,<3>,<4> e <5> per avere sequele con passo rispettivamente 2,3,4 e 5,mentre selezionando i bottoni <N> o <X> si ottengono sequele a passo N o a passo qualsiasi. In quest'ultimo caso è possibile impostare il Passo Trovata e il Passo non Trovata tramite le rispettive caselle poste appena al di sopra di questi bottoni.
Se il tipo di sequela selezionata è quella particolare, nella parte sinistra della finestra appaiono delle caselle destinate a contenere la sequela (tale inserimento può essere effettuato mediante tastiera con i tasti 1 per il segno 1, X e 3 per il segno X e 2 per il segno 2).
E' possibile impostare la lunghezza della sequela mediante l'apposita casella per tutti i tipi tranne che per quelle particolari in quanto per queste ultime la lunghezza dipende dal numero di segni inseriti.
Per le sequele a specchio non è possibile inserire la consecutività delle presenze.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


quadri
Quadri multicondizione

Nella parte inferiore di questa finestra sono posti i pannelli verticali destinati a contenere le condizioni il cui numero massimo all'interno di un unico quadro è di 99 condizioni. Per visualizzare le condizioni contenute oltre il 7º pannello è necessario agire sulla barra di scorrimento posta sotto ai pannelli.
La condizione contenuta in un pannello è visualizzabile mediante un doppio click sul pannello stesso.

In alto a sinistra è necessario specificare in quale relazione debbano essere messe le condizioni inserite all'interno del quadro, le possibili scelte sono :

AND : tutte le condizioni devono essere verificate

OR    : almeno una condizione deve essere verificata

XOR : soltanto una condizione deve essere verificata

NOT : nessuna delle condizioni deve essere verificata

Se si vogliono creare nuovi tipi di relazioni è sufficiente cliccare sul bottone preset e mediante un box dei punteggi sarà possibile specificare quante condizione dovranno essere verificate.

Alcune operazioni richiedono di selezionare delle condizioni. Tale selezione avviene mediante un click sul relativo pannello e, se si vuole selezionare più di una condizione, tenendo premuto il tasto shift. Oltre alle condizioni può essere necessario selezionare delle corse mediante un click sulla schedina posta a fianco dei pannelli.

Appena al di sopra della schedina è possibile trovare il nome, modificabile a proprio piacimento,  e quattro bottoni il cui significato è il seguente :

Carica un intero quadro da disco.

Salva il quadro corrente su disco.

Torna al quadro che precede quello attuale nell'albero delle condizioni.

Visualizza l'albero delle condizioni.

Veniamo ora alle operazioni relative alle condizioni contenute nei pannelli.
Effettuando un click con il bottone destro su un qualsiasi pannello compare un menu pop up che contiene le seguenti voci :

Nuova

Questa voce permette di selezionare un condizionamento da inserire nel primo pannello vuoto.

Inserisci da archivio

Selezionando questa funzione è possibile inserire automaticamente le colonne dell'archivio come colonne filtro nel quadro corrente attribuendo anche un punteggio ad ogni colonna filtro. Ad esempio protremmo voler inserire le ultime 30 colonne vincenti e chiedere che almeno dieci di esse realizzino più di 7 punti rispetto alle colonne del nostro sistema.

Taglia

Copia nel buffer le condizioni selezionate e contemporaneamente le elimina dal quadro.

Copia

Copia nel buffer le condizioni selezionate senza eliminarle dal quadro.

Incolla

Inserisce, nel punto dove si è fatto click, le condizioni contenute nel buffer.

Elimina

Elimina dal quadro le condizioni selezionate

Salva

Salva in un file su disco le condizioni selezionate

Carica

Carica un file contenente delle condizioni  precedentemente salvate.

Adatta

Questa funzione adatta al pronostico il riduttore presente nel quadro. Prima di selezionare questa funzione è necessario selezionare le corse sulle quali si desidera che agisca il riduttore. Se il numero di doppie e triple selezionate dal pronostico non corrisponde a quelle del riduttore verrà visualizzato un messaggio d'errore.

Commento

Permette di inserire un commento al quadro corrente.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


tra
Punti Tra

Per selezionare uno dei 30 gruppi tra è sufficiente utilizzare i bottoni posti al di sopra e al disotto del numero del Gruppo Tra attuale.
Per ogni Gruppo Tra selezionato vengono visualizzate tutte le condizioni che ne fanno parte e con un doppio click sui relativi nomi è possibile visualizzare il contenuto delle condizioni.
I punteggi vanno inseriti per intervalli i cui valori minimi a massimi vengono visualizzati nelle apposite caselle Min e Max.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Link

In questa finestra è possibile impostare il numero di errori ammessi in una link ed il numero di errori ammessi tra tutte le link utilizzate.
Per selezionare una delle 26 link è sufficiente utilizzare i bottoni <A>..<Z> posti a destra. In corrispondenza di ogni selezione verranno visualizzate le condizioni contenute nella link ed inoltre con un doppio click sui nomi di tali condizioni sarà possibile visualizzarne il contenuto.
Sulla destra dei box punteggi "Errori ammessi nella link" e "Errori ammessi tra tutte le link" vengono visualizzati il numero massimo di errori possibili.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Colonna Filtro

Si tratta di un condizionamento che permette di inserire una o più colonne filtro.
Per inserire la colonna ( o parte di essa ) da condizionare è sufficiente impostare i segni desiderati (mediante i tasti 1 per il segno 1, X e 3 per il segno X e 2 per il segno 2) nelle caselle che compaiono a fianco della schedina.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


sssequele
Significato sistemistico delle Sequele

Una sequela non è altro che una sequenza contigua di segni di lunghezza arbitraria.
Le sequele sono caratterizzate dal modo con il quale vengono cercate all'interno della colonna da analizzare e dai segni che contengono.
La ricerca di una sequela di lunghezza Y in una colonna avviene nella seguente maniera :
1) si confronta la sequela in esame con quella presente ai primi Y posti della colonna.
2) se la sequela viene trovata si incrementa la posizione della casella nella quale cercare la sequela di un valore detto "Passo Trovata".
3) se la sequela non viene trovata l'incremento è dato dal "Passo non Trovata".
4) si ritorna al punto 1) cercando però la sequela non dalla 1º posizione ma da quella calcolata con i passi precedenti.
Alcune  passi hanno dei nomi particolari, i più noti sono :

Passo 2,3,4,5, etc

I passi Trovata e non Trovata sono entrambi pari a 2,3,4,5, etc.

Passo N

Corrisponde ad un valore pari ad 1 per il Passo non Trovata ed a un  valore pari alla lunghezza della sequela per il Passo Trovata

Per quanto riguarda la caratterizzazione in base ai segni abbiamo i seguenti tipi di sequele :

Particolari

Sono sequele di costruzione arbitraria. Esempi : 1XX ;  21XX1;   X1;

Monotermine

Contengono un solo tipo di segno. Esempi : XXX ; 11 ; 222 ; 1111 ;

Bitermine

Contengono esattamente due tipi di segni. Esempi : 1XX ; X22 ; 21; 1122

Tritermine

Contengono tutti e tre i segni. Esempi : 2X1; XX12; 22X1;

Generiche

Queste sequele sono caratterizzate dal fatto di essere quelle con presenza maggiore nella colonna in esame. Ad esempio se consideriamo le sequele a passo 2 di lunghezza 2 nella colonna

                  1 1 X 1 2 2 1 1 X 1 1X 1
                    *                  *         *

avremo 3 presenze della sequela 11 che è quella maggiormente presente.

Specchi

Gli specchi sono coppie di sequele di uguale lunghezza aventi i segni disposti a specchio fra loro. Esempio :
                                          ++++          ++++
                               1 X 2 1 1 X 2 X 1 X 1 1
                                *****            *****

nella colonna in esame sono contenuti due specchi di lunghezza 3 dati dalle coppie (1X2, 2X1) e (11X, X11).


sscolonnafiltro
Significato sistemistico delle Colonne Filtro

Questo condizionamento viene utilizzato per confrontare le colonne del sistema con una colonna, detta appunto filtro, immessa dall'utente, ed imporre che le tali colonne abbiano un certo numero di segni in comune con la colonna filtro.
Una colonna filtro non deve essere necessariamente composta da tutti i 12 segni e può inoltre contenere doppie e triple.
Esempi di colonne filtro sono :

                      1                                  2                              1
                      X                                                                  X
                      1X                               X                             12
                      X                                  1
                      1
                      1                                 X2
                      X2                                1
                      X                                  2
                      1
                      X
                      12                               1X
                      2                                  2


ssquadri
Significato sistemistico dei Quadri Multicondizioni

Un quadro multicondizione è un particolare tipo di condizionamento che al suo interno può contenere un gruppo di condizioni di qualsiasi tipo, compresi ulteriori quadri, con la possibilità di imporre alle colonne del sistema di verificare un numero arbitrario di queste condizioni.
Le principali applicazioni di questa struttura sono :

Quadri AND

Sono quadri che al loro interno contengono altri quadri che devono essere tutti verificati (sono in relazione AND fra loro)

Quadri OR

Contengono al loro interno quadri, dei quali almeno uno deve essere verificato (sono in relazione OR fra loro).

Riduttori

Sono quadri che contengono colonne filtro in grado di generare un sistema ridotto mediante la tecnica delle filtroriduzione.


Albero delle condizioni

In questa finestra compare una rappresentazione grafica ad albero del quadro multicondizione nella quale la radice è rappresentata dal quadro principale e le foglie rappresentano le condizioni che possono essere a loro volta quadri.
Con un doppio click sui nomi delle condizioni visualizzate è possibile aprire le rispettive finestre per visualizzarne il contenuto. Se il doppio click viene effettuato su un quadro, quest'ultimo diventerà il quadro corrente (riconoscibile mediante una colorazione blu).


sslink
Significato sistemistico delle Link

Una link non è altro che un insieme, individuato da una lettera dalla A alla Z, di condizioni che contengono al loro interno almeno un recupero condizione a qualsiasi livello.
E' possibile condizionare il numero di errori che possono essere recuperati nell'ambito delle condizioni contenute in una stessa link e nell'ambito di tutti i condizionamenti contenuti in tutte le link utilizzate.


sstra
Significato sistemistico dei Punti Tra

I punti tra sono ottenuti sommando i punteggi realizzati nelle presenze o nelle consecutività di un gruppo di condizionamenti.
Ogni gruppo è individuato da un numero compreso tra 1 e 30 : per far si che una condizione sia contenuta in un certo gruppo è necessario che nel box dei punteggi del condizionamento si specifichi il numero del gruppo desiderato.
Supponiamo ad esempio che nel Gruppo Tra 1 siano contenute le presenze dei segni 1 e quelle delle interruzioni globali : se le prime realizzano 7 punti e le seconde 6, il punteggio tra realizzato dal gruppo 1 sarà semplicemente 7+6=13.


Analisicflink
Analisi delle colonne filtrate dalle link

Questa finestra contiene 3 tabelle che contengono il numero di colonne filtrate rispettivamente dai livelli di recupero della link in esame, dal condizionamento "Errori Ammessi nella Link" e dal condizionamento "Errori ammessi tra tutte le link".
I dati possono essere visualizzati in percentuali o in valori effettivi mediante i bottoni <%>/<Valori> e stampati mediante il bottone <Stampa>.


Filtroriduzione

La filtroriduzione è una tecnica per ottenere sistemi ridotti utilizzando particolari colonne filtro, dette appunto riduttori, adatte allo scopo.
Dato che le colonne filtro dei riduttori sono riferite ad un particolare pronostico , è necessario adattarle al proprio mediante la funzione Adatta disponibile nel menù pop up dei quadri multicondizione.
Sono stati scoperti una vasta gamma di riduttori e molti di questi sono disponibili in TipVision mediante files di condizioni (in questo caso solo colonne filtro) aventi il seguente formato : nella prima colonna è contenuto il pronostico (o parte di esso) rispetto al quale le colonne del riduttore sono riferite e nelle successive colonne sono contenute le colonne filtro vere e proprie. La colonna contenente il pronostico verrà automaticamente eliminata dopo l'adattamento.
Consideriamo ad esempio il classico riduttore 7 doppie :

1X	 X
1X	1 	X
1X	    	1
1X	1 	1	X
1X	1	1
1X	1
1X	1	1

          Punti  :  1,3       1,3        1,3

Come si vede il precedente riduttore è riferito ad un pronostico formato da sette doppie 1X posizionate nelle prime 7 posizioni. Mediante la funzione Adatta potrà essere facilmente adattato ad un pronostico che ha le doppie di qualsiasi tipo e in qualsiasi posizione. Chiaramente se abbiamo un pronostico formato da più di 7 doppie, il riduttore sarà comunque utilizzabile, infatti sarà sufficiente specificare le 7 doppie sulle quali deve agire il riduttore ed utilizzare poi la funzione Adatta.


punteggi
Box dei Punteggi

Mediante questo strumento è possibile specificare le presenze , le consecutività ed i campi d'azione di tutti condizionamenti gestiti dal programma.
Il box dei punteggi può avere fino a 3 sezioni diverse : sezione presenze, sezione consecutività e sezione campo d'azione.
Le prime due sono sostanzialmente identiche e verranno esaminate in un esempio successivo, mentre l'ultima consta di due caselle contenenti gli estremi, modificabili a proprio piacimento,  del campo d'azione.
Consideriamo ad esempio il box dei punteggi relativo alle presenze delle simmetrie dirette :

Nella parte superiore, disposti orizzontalmente, compaiono i vari punteggi (in questo caso presenze) : quelli ammessi sono evidenziati in blu mentre quelli ammessi in recupero sono di colore celeste.
Cliccando sui punteggi una o più volte è possibile evidenziarli (o renderli non evidenziati) nel modo desiderato.
Sotto ogni punteggio sono presenti delle caselle abilitate solo se il corrispondente punteggio è ammesso in recupero  contenenti il livello di recupero del punteggio che può essere modificato agendo sui bottoni posti al di sotto e al di sopra di tali caselle.
Nella parte destra del box sono presenti il Gruppo Tra e il Link di appartenenza della  condizione, per default il Gruppo Tra  è quello numero zero (ovvero non fa parte di nessun gruppo) ed il Link di appartenenza è A.
Infine, in basso a sinistra sono posti i tre bottoni <P> (presenze),<Cs> (consecutività), <Cm> (campo d'azione) mediante i quali è possibile passare alle tre diverse sezioni. Il colore di questi bottoni è nero o verde a seconda se le rispettive sezioni siano utilizzate o meno.
Il significato dell'esempio esaminato è il seguente : sono ammesse 1,2,3 simmetrie dirette , 0 e 4 simmetrie sono in recupero rispettivamente ai livelli 2 e 1, il link di appartenenza è A ed il Gruppo Tra è il numero 2.


punteggiint
Punteggi per Intervalli

Grazie a questa struttura, divisa in due pagine, è possibile inserire i punteggi di un condizionamento per intervalli.
La prima pagina è destinata a contenere tutti gli intervalli ammessi, mentre la seconda  contiene tutti gli intervalli ammessi in recupero, il cui livello può essere  specificato mediante le caselle poste sotto ad ogni intervallo.
Nella seconda pagina, oltre agli intervalli, è possibile specificare a quale link debba appartenere il condizionamento.
In entrambe le pagine sono presenti delle barre di scorrimento mediante le quali è possibile visualizzare tutti gli intervalli contenuti nelle pagine.
Esempio :

Nella struttura precedente è attiva la pagina "Intervalli ammessi" contenente gli intervalli : 30-38 e 42-49.
Per passare da una pagina all'altra è sufficiente un click sulle rispettive linguette.


campo
Campo d'azione di una condizione

Il campo d'azione di una condizione è costituito da una coppia di numeri che specificano su quale sezione della colonna debba agire  il condizionamento.
Ad esempio se il campo d'azione delle interruzioni globali è 3-10, nel calcolo delle interruzioni verranno considerate solo quelle presenti tra le caselle 3-10.
In pratica è come se la schedina fosse composta solo dalle corse che vanno dalla 3 all 10.


livello
Livello di recupero

Il livello di recupero di un punteggio specifica quanti errori possono essere recuperati tra tutti i punteggi ammessi in recupero a tale livello.
Ad esempio se un punteggio di una condizione è ammesso in recupero al livello X e la colonna in esame consegue proprio tale punteggio, l'errore eventualmente occorso verrà recuperato solo se tra tutti i punteggi,  di qualsiasi condizionamento contenuto nella link, ammessi in recupero allo stesso livello, saranno già stati effettuati non più di X-1 recuperi.


registrazione
Informazioni sulla Registrazione

Per ottenere la versione registrata del programma, il cui costo è di L. 75.000 è necessario contattare la SoftVision ai numeri :

Tel.       0863/411704

Fax       0863/411704

oppure via Internet all'indirizzo :

      info@softvision.it

o mediante una form di ordinazione all'indirizzo :

    http://www.softvision.it

La spedizione sarà effettuata in contrassegno postale per un importo di L. 75.000 + 13.000 per spese postali.

La versione registrata comprende un manuale su disco in formato Doc contenete un'appendice di sistemistica ed una serie di esempi di sistemi. E' anche possibile acquistare la versione su carta di tale manuale ad un costo di lire 20.000.

Disponibili anche analoghi programmi per Totocalcio, Lotto, Totogol, Totosei, Tris e Super Enalotto.


licenza
Licenza di Utilizzo di TipVision

La versione registrata del programma può essere utilizzata solo dalla persona  alla quale è intestata.
Il programma può anche essere installato su più computer,  ma  comunque è sempre l'intestatario l'unica persona che può utilizzare il programma sui vari computer.
Si declinano ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti del programma.

                                                         Mauro De Ioris


internet
Menu Internet

Questo menu contiene le funzioni che permettono a TipVision di aggiornarsi automaticamente collegandosi ad Internet.
Le voci contenute in esso sono :

Impostazioni

Aggiornamento


salvacolonne
Salva le Colonne

Questa funzione, accessibile solo se è stato effettuato lo sviluppo, permette di salvare le colonne presenti in memoria su files colonnare.
Successivamente è possibile effettuare alcune operazioni, come lo spoglio o la stampa, utilizzando questo files senza dover ripetere lo sviluppo.


importadantp


esportainntp


impInternet
Impostazioni per il collegamento ad Internet

All'interno di questa finestra bisogna specificare alcune informazioni necessarie a TipVision per collegarsi al proprio server.
Le informazioni da inserire sono :

Indirizzo di posta elettronica

In questo campo è necessario introdurre il proprio indirizzo di posta elettronica. Esempi : antonio@mbox.vol.it   rossi@ermes.it   m.bianchi@iol.it  etc.

Nome dell'host

Questo campo contiene l'indirizzo dell'host a cui TipVision si collegherà.
Tale indirizzo è normalmente impostato a www.softvision.it e normalmente non dovrebbe essere cambiato.

Directory

Specifica in quale directory dell'host sono presenti i files di TipVision.
Anche questo campo è preimpostato e non dovrebbe essere necessario modificarlo.


agginternet
Aggiornamento di TipVision tramite Internet

TipVision è il primo programma di sistemistica computerizzata in grado di "aggiornarsi" automaticamente mediante un collegamento ad Internet.
Dopo aver effettuato la connessione con il proprio provider facendo un doppio click sull'icona della connessione di Windows 95, sarà sufficiente utilizzare il bottone <Aggiorna> e TipVision si collegherà al proprio server prelevando in seguito i dati di cui ha bisogno.


accautomatico
Accorpamento automatico

Se questa voce del menù Impostazioni risulta evidenziata, le colonne verranno automaticamente accorpate prima di ogni operazione di visualizzazione, stampa, etc.
Per sistemi di grandi dimensioni può essere conveniente attivare questa opzione solo prima di effettuare la stampa delle schedine.


Modulo

Questa finestra permette di impostare le condizioni Modulo Somma e Modulo prodotto.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


ssmodulo
Significato sistemisitco del Modulo

Il modulo è un condizionamento, con due varianti, assolutamente inedito ed ideato da Mauro De Ioris.
La tecnica con la quale viene calcolato può sembrare un po complessa, ma si ricordi che in pratica non è indispensabile saper calcolare una condizione, in quanto l'unica cosa veramente importante è conoscere la sua frequenza storica, in base alla quale si potranno poi impostare i valori statisticamente più convenienti.
Lo spirito di questo condizionamento è quello di associare, ai vari segni della colonna, un "peso" diverso da quello normalmente attribuito da altre condizioni come ad esempio il Numero dei Segni.
Analizziamo in dettaglio i due tipi di modulo :

Modulo Somma

Il valore di questa condizione si calcola sostituendo ai segni 1, X e 2 della colonna, rispettivamente  i numeri 1, 2 e 4. Così facendo al posto della normale colonna si otterrà una  speciale colonna formata da 12  numeri. Un tale gruppo di numeri viene denominato Vettore.
A questo punto si calcola il modulo (in senso geometrico) del Vettore così determinato. L'operazione modulo si calcola effettuando la radice quadrata della somma dei quadrati dei tredici numeri. Il risultato viene poi arrotondato all'intero più vicino.
Chiariamo il tutto con un esempio :

Calcoliamo il modulo somma per la colonna :

                                        1 1 X 2 X X  1 12 X X 2 2

a tale colonna associamo il vettore :

                                        1 1 2 4 2 2 1 1 4 2 2 4 4

ed infine calcoliamo il modulo :

A questo effettuaiamo un'analisi statistica sulla sua frequenza ed un'analisi colonnare su un sistema di 12 triple :

Analisi statistica :

Analisi Colonnare delle 12 triple :

Modulo prodotto

In questo caso ai segni 1, X e 2 si associano rispettivamente i numeri 1, 2 e 3.
Successivamente si esegue il prodotto dei 12 numeri e si effettua due volte la radice quadrata.
Come nel caso precedente il risultato andrà arrotondato all'intero più vicino.
Analizziamo il seguente esempio :

Colonna da esaminare :

                                                      1 1 X 2 X X 1 1 2 X  X 2

associamo il vettore :

                                                      1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 2 3

Il modolo prodotto è quindi :

Analisi statistica :

Analisi colonnare delle 12 triple :


partecipanti
Partecipanti al Sistema

Questa funzione permette di specificare il numero dei soci che partecipano al sistema ed il loro nomi.
Se il numero dei soci è impostato ad 1 non è necessario inserire il nome del socio.
Se invece si hanno più soci, ad esempio 5, quando il programma visualizza i costi finali del sistema apparirà il simbolo 1/5 affianco al costo per indicare il fatto che tale cifra rappresenta un quinto del costo totale del sistema.


email