Copyright: by Softvision 1996-1999


Sommario
GolVision 4.0

Benvenuti in Golvision 4.0, il programma che vi permetterà di creare facilmente i vostri sistemi vincenti

 Requisiti Hardware

 Descrizione Generale

 I menù di Golvision

 Per iniziare

 Licenza di utilizzo

 Softvision

Web : www.softvision.it

E-Mail : info@softvision.it


Requisiti Hardware

Processore	: Pentium 90

Memoria	: 8 Mb

Scheda Video	: Vga  (Consigliata SuperVga)

Scheda sonora	: Opzionale

Spazio su Hard Disk	: Almeno 10 Mb

Sistema operativo	: Windows 95 / 98 / NT / 2000

Stampante	: Qualsiasi stampante supportata da Windows


Descrizione Generale

Il programma è in grado di elaborare qualsiasi tipo di sistema condizionato e/o ridotto. I condizionamenti supportati sono :

•	Somme

•	Numeri pari e dispari con consecutività

•	Consecutività differenziata dei numeri pari e dispari

•	Consecutività Numerica

•	Numero di Sequenze

•	Distanza minima, massima e totale

•	Distanze specifiche

•	Resti

•	Posizioni

•	Baricentri di tutti i numeri, dei numeri pari e di quelli disparii

•	Interruzioni numeriche e pari dispari

•	Simmetrie dirette, inverse e totali

•	Vortice diretto ed inverso con scelta della posizione e dei bracci

•	Formule Derivate

•	Picchetti somma o prodotto

•	Ripetizioni sulla colonna precedente e su due colonne precedenti con consecutività

•	Sequele di ogni tipo : particolari, monotermine, bitermine, generiche,  a specchio, tutte  con consecutività e con qualsiasi passo.

•	Colonne filtro

•	Punti tra i condizionamenti

•	Quadri multicondizione con struttura ad albero

•	Recupero condizioni con 99 livelli di recupero e 26 link

Per ogni condizionamento è possibile effettuare un'analisi statistica, grafica o tabellare, (frequenze, ritardi, indice di convenienza).
E' possibile inoltre verificare, per ogni condizionamento, le colonne filtrate da ogni singolo punteggio o livello di recupero, con relativa convenienza statistico-economica.

GolVision è in grado di sviluppare un sistema partendo da un pronostico precedentemente immesso oppure da un file colonnare su disco.
Sulle colonne così generate si possono applicare delle condizioni ed eventualmente l'autoriduzione N-1 e N-2 che può essere ottimizzata, a vincite plurime o a distanza minima.
E'  possibile inoltre generare un file colonnare contenente il risultato di tale elaborazione che può eventualmente essere rifiltrato con nuove condizioni.

Mediante la funzione Ricalcolo Automatico sarà possibile valutare l’effetto delle modifiche al sistema, dopo qualunque cambiamento, senza dover lanciare manualmente lo sviluppo del sistema.
Grazie all'utility di conversione dei formati colonnari è possibile importare o esportare i files colonnari in alcuni formati colonnari tra i più diffusi.
Per i sistemi condizionati è possibile consultare l'archivio colonne per avere delle informazioni sulla frequenza storica dei condizionamenti imposti, sul loro ritardo (attuale, minimo, massimo e medio)  fattore di convenienza economica, ciclo medio etc. Le operazioni possibili sulle colonne sono : la visualizzazione , la dettatura a voce (richiede la scheda sonora), lo spoglio del sistema con un sofisticato debugger per individuare gli errori che hanno fatto perdere la vincita di prima categoria ed infine le operazioni di AND, OR , XOR e Copertura su files colonnari per fondere o sottrarre sistemi. Tutte le operazioni sopracitate possono essere effettuate sia sulle colonne in memoria che su quelle memorizzate su files colonnari.
Il programma contiene delle funzioni per calcolare il rendimento dei sistemi ridotti e per trovare le eventuali colonne che un ridotto può lasciare scoperte.
Per il ricevitore sono disponibili moltissimi ridotti immediati ed una funzione per generare automaticamente dei sistemi da banco.

Golvision fornisce tutta una serie di funzioni di aggiornamento tramite internet grazie alle quali è possibile prelevare automaticamente la schedina, gli archivi, l’elenco delle squadre di calcio e le versioni più recenti del programma (piccoli aggiornamenti).

Per quanto riguarda la sezione statistica, Golvision contiene gli archivi del Totogol aggiornati dagli anni 94 in poi.
Naturalmente è possibile aggiornare tali archivi settimana per settimana e visualizzare o stampare i concorsi con i relativi parametri statistici.

Vengono messe a disposizione funzioni per specificare quali tipi di concorsi debbano essere presi in considerazione per effettuare tutte le analisi statistiche che il programma mette a disposizione (ad esempio protremo voler valutare la frequenza dei segni Pari negli ultimi sei mesi e solo per i concorsi di serie A).
Grazie alla funzione Spoglio Storico sarà possibile confrontare le colonne del sistema con quelle presenti in archivio per ottenere un resoconto delle vincite che il sistema avrebbe conseguito nei precedenti concorsi.

Veniamo ora alle stampe : naturalmente è possibile stampare, su qualsiasi stampante supportata da windows, un elegante prospetto del sistema , qualsiasi tabella visualizzata sullo schermo e le schedine (o il tabulato delle colonne) del Totogol in orizzontale ed in verticale. Per quest'ultima stampa è disponibile una precisa funzione di taratura per ottenere una stampa perfetta.
GolVision può essere personalizzato modificando il costo della colonna, il motivo di sfondo del desktop e la lista delle squadre di calcio a disposizione.
Il programma dispone di una procedura semiautomatica di inserimento delle 32 partite della schedina grazie alla quale è possibile selezionare le squadre direttamente dalla lista dei campionati  di serie A, B, C1 e C2.


Menù Principale

Sistemi

Condizioni

Elaborazione

Colonne

Archivio

Internet

Stampe

Ricevitoria

Impostazioni

Help


Per Iniziare

Se non avete conoscenze di sistemistica è consigliabile consultare l'introduzione alla sistemistica della guida in linea, in caso contrario potrete rapidamente creare il vostro primo sistema con Golvision seguendo i seguenti passi :

 Impostazione del pronostico : per eseguire quest’operazione  è sufficiente cliccare sui relativi numeri nella  schedina che rimane sempre posizionata sulla finestra principale.

 Selezione del tipo di sistema : selezionando la voce Impostazioni dal menù Elaborazione è possibile impostare il tipo di sistema desiderato (condizionato, ridotto etc..)

 Scelta delle eventuali condizioni : se avete scelto un sistema condizionato sarà necessario impostare una o più condizioni dal menù omonimo.

 Sviluppo del sistema : per sviluppare il sistema è sufficiente scegliere la funzione Calcolo Colonne nel menù elaborazioni oppure è possibile cliccare sull'icona corrispondente (triangolo verde) sulla toolbar della finestra principale.

 Stampa delle schedine : dopo aver elaborato il sistema sarà possibile stampare le colonne su schedine o su tabulato mediante l’apposita funzione presente nel menù colonne. Prima di effettuare la stampa è indispensabile effettuare la taratura delle schedine per ottenere una stampa perfettamente centrata.


Nuovo Sistema

Scegliendo questa funzione tutti i dati relativi al sistema che si sta elaborando verranno distrutti è si potrà iniziare ad elaborare un nuovo sistema il cui nome di default è SENZANOME.
Prima di cancellare il sistema correntemente in memoria, se questo non è stato salvato, verrà chiesta la conferma dell'operazione.


Menù Sistemi

In questo menù sono contenute tutte le operazioni relative alla gestione dei sistemi memorizzati su disco.

Nuovo

Carica

Salva

Salva come

Cancella

Commento

Partecipanti

Carica Schedina

Salva Schedina

Uscita


Menù condizioni

Questo menù è senz'altro il più importante in quanto contiene tutti i condizionamenti che il programma può gestire

Somme

Consecutività Numerica

Numero di Sequenze

Consecutività Differenziata

Distanze Globali

Distanze Specifiche

Posizioni

Resti

Baricentri

Interruzioni

Simmetrie

Vortice

Formule Derivate

Ripetizioni

Picchetti

Sequele

Colonne Filtro

Quadri

Link

Punti Tra


Menù Elaborazione

Impostazioni

Calcolo Colonne

Analisi Statistica

Pronostico Statistico

Analisi Gruppi di Numeri

Calcolo Garanzie


Menù Colonne

Alcune operazioni contenute in questo menù sono in grado di agire sia sulle colonne in memoria che su quelle registrate su disco sotto forma di file colonnare.
Selezionando tali voci comparirà un sub menù mediante il quale si potrà scegliere la provenienza delle colonne.

Visualizza

Dettatura a Voce

Accorpa

Spoglio

Spoglio Storico

Salva su Disco

Conversione Formati

Operazioni

Editor di Colonne


Archivio

Aggiornamento

Visualizzazione

Impostazioni di Ricerca


Menù Impostazioni

Mediante questo menù è possibile personalizzare GolVision

Lista Squadre

Varie


Menù Stampe

Taratura Stampante

Stampa Colonne

Stampa Prospetto

Imposta Stampante


Imposta Stampante

Permette di richiamare le impostazioni del driver della stampante per selezionare la risoluzione di stampa, la velocità ed altre opzioni che variano da stampante a stampante.


Menù Help

In questo menù sono disponibili le funzioni "Sommario" per visualizzare la pagina del sommario menù e "About" per visualizzare una finestra di informazioni sul programma.


Carica Sistema

Questa funzione permette di caricare un sistema precedentemente memorizzato su disco.
I files relativi ai sistemi hanno estensione .Gvs e  vengono memorizzati nelle directory  Sistemi.
Se il sistema contenuto in memoria non è stato salvato, viene chiesta la conferma dell'operazione.


Salva Sistema

Selezionando questa funzione il sistema contenuto in memoria viene salvato su disco utilizzando il nome attuale.
I files relativi ai sistemi hanno estensione di default .Gvs e  vengono memorizzati nelle directory  Sistemi.


Salva Come

La funzione Salva Come viene utilizzata per salvare un sistema con un nome diverso da quello attuale.
Selezionando questa funzione verrà chiesto il nome del sistema dopo di ché il sistema in memoria assumerà il nome immesso e verrà salvato su disco.


Cancella Sistema

Questa funzione cancella i files relativi ai sistemi memorizzati su disco ed è utile per eliminare i  vecchi sistemi che non sono più necessari.


Commento al Sistema

Grazie a questa funzione è possibile associare un testo al sistema. Ad esempio potremmo annotare dei commenti relativi all'architettura del sistema oppure, nel caso si giochi in società, i nomi dei soci.


Lista Squadre

Questa finestra permette di impostare l'elenco delle squadre dei campionati di seria A, B, C1 e C2 grazie ai quali sarà poi possibile inserire semi-automaticamente le 32 partite della schedina.
Per selezionare il campionato sul quale si vuole operare è sufficiente agire su uno dei quattro bottoni recanti le diciture "A", "B", "C1" e "C2".
Nella parte destra sono presenti i bottoni <Aggiungi>, <Elimina> e <Modifica> il cui utilizzo e rispettivamente quello di aggiungere , eliminare o modificare una squadra nel campionato selezionato.


Selezione delle Partite

In questa finestra è possibile selezionare automaticamente le squadre da inserire in schedina.
Le squadre verranno inserite in schedina nella posizione evidenziata da una barra blu. E' possibile spostare la barra mediante le quatto frecce poste in basso.
Le squadre già utilizzate saranno contraddistinte dal loro colore azzurro.
Per cambiare campionato è sufficiente agire sui quattro bottoni <A>, <B>, <C1> e <C2> posti in alto.


Impostazioni di Sviluppo

In questa finestra sono presenti alcune opzioni riguardanti il modo con il quale deve avvenire lo sviluppo delle colonne. Si hanno quattro sezioni :

Elaborazione

Questo gruppo di opzioni permette di abilitare o disabilitare l'utilizzo dei condizionamenti e dell'autoriduzione.
Se si abilita l'autoriduzione sarà necessario specificare anche il tipo di autoriduzione scegliendo tra quelle a garanzia del sei o del sette oppure quella a distanza minima.
Le riduzioni a garanzia del sei o del sette servono a garantire la vincita di seconda o terza categoria a pronostico ed eventuali condizioni esatte.
Agendo sull'opzione "Riduzione Ottimizzata" è possibile impostare un'autoriduzione di tipo ottimizzato o normale. Una riduzione ottimizzata ha il vantaggio di sviluppare meno colonne ma il tempo di elaborazione del sistema è molto più alto e, per questa ragione, si può utilizzare solo per sistemi non troppo grandi.
Quando GolVision prevede un tempo di elaborazione troppo alto provvede ad avvisare l'utente richiedendo una conferma prima di procedere allo sviluppo.
Se non si utilizza la riduzione ottimizzata è possibile richiedere delle vincite multiple specificando la quantità minima di vincite di seconda o terza categoria che si desiderano.
L'altra modalità di riduzione è quella a distanza minima. Abilitando questa modalità le colonne finali del sistema avranno la proprietà di differire tra loro della quantità di numeri specificata.
Questa funzione è utile per ottenere i cosiddetti sistemi a massima rappresentatività nei quali vengono messe in gioco solo le colonne che coprono la maggior quantità di colonne possibili.
La massima rappresentatività del sei e del sette si ottengono utilizzando rispettivamente la distanza minima 5 e 3.
Si tenga presente che questa modalità di elaborazione, in generale, non garantisce al 100% la vincita di seconda o terza categoria.

Sorgente

Se si seleziona la voce pronostico, le colonne saranno generate a partire dal pronostico immesso, altrimenti le colonne verranno lette dal file specificato dalla voce file sorgente.
Il nome di tale file può essere immesso direttamente da tastiera oppure cercato su disco mediante l'apposito bottone <Cerca>.
Se il file sorgente immesso non esiste verrà visualizzato un messaggio di errore all'atto della conferma delle modifiche.

Destinazione

E’ possibile fare in modo che le colonne generate dallo sviluppo siano salvate su disco anziché in memoria : in questo modo sarà possibile sviluppare sistemi il cui numero di colonne finali è superiore a quello consentito dalla RAM.

Ricalcolo Automatico

Abilitando il ricalcolo automatico, il numero di colonne verrà automaticamente ricalcolato dopo ogni modifica al sistema. Il risultato del ricalcolo verrà mostrato in una piccola finestra, presente sempre in primo piano, all’interno della quale verrà visualizzato il numero di colonne ottenute e la variazione percentuale rispetto al precedente sviluppo. Grazie a questo dato sarà possibile dedurre l’apporto, in termini di taglio colonnare percentuale, di ogni piccola modifica effettuata sul sistema.

Questa funzione ha due modalità operative :

•	Calcolo reale : dopo ogni modifica al sistema verrà effettuato un vero e proprio sviluppo. E’ conveniente utilizzare questa funzione solo quando il tempo di calcolo di un sistema è di pochi secondi altrimenti si perde il vantaggio di apprezzare il risultato delle modifiche in tempo reale.

•	Calcolo stimato : in questo caso il numero di colonne finali viene solo stimato e non effettivamente calcolato. L’errore di stima dipende dalle quantità di condizioni inserite ed è dell’ordine dell’1%. Il tempo di ricalcolo con questa funzione è notevolmente inferiore al caso precedente ma lo svantaggio è che non è possibile utilizzare questa modalità per sistemi ridotti.


Calcolo Colonne

Il calcolo colonne ci permette di sviluppare il  sistema eliminando le colonne che non soddisfano i condizionamenti precedentemente imposti ed effettuare eventualmente l'autoriduzione.
L'attivazione di questa funzione è possibile, oltre che dal menù Elaborazione, mediante la pressione del tasto F5 o mediante l'utilizzo dell'apposita icona (triangolo verde) posta sulla tool bar.
Mediante il bottone <Annulla> è possibile interrompere lo sviluppo in qualsiasi momento.
La finestra è divisa in due parti :

Condizionamento : in questa parte vengono visualizzate le colonne iniziali, quelle filtrate dai condizionamenti (la cui percentuale è evidenziata dal diagramma a torta) e quelle finali.

Autoriduzione : diviene attiva solo se si è impostato lo sviluppo con autoriduzione. Vengono visualizzate le colonne iniziali, quelle finali ed il fattore di riduzione, pari alle colone iniziali diviso quelle finali .


Analisi Statistica

Dalla funzione Analisi Statistica vengono fornite tutta una serie di informazioni relative alle possibilità di vincita di 1º e 2º categoria del nostro sistema.
Per selezionare la categoria di vincita da esaminare è sufficiente cliccare sul relativo bottone posto nella parte superiore della finestra. Tale bottone sarà abilitato solo se, mediante la funzione Impostazioni di Ricerca, sarà stata abilitata la ricerca in tale categoria.

Frequenza Storica : rappresenta la frequenza storica del nostro sistema, ovvero il rapporto tra il numero di concorsi presenti in archivio, che nel confronto con le condizioni del sistema avrebbero ottenuto la vincita della categoria selezionata, ed il numero totale di concorsi esaminati.

Ciclo Medio : è simile alla frequenza storica, in pratica ci dice ogni quanti concorsi il sistema avrebbe dato la vincita della categoria selezionata.

Colonne Filtrate : rappresenta le colonne eliminate dai condizionamenti e compare solo se si è effettuato lo sviluppo e se si è scelto di visualizzare i dati relativi alla vincita di 1º categoria.

Fattore Di Convenienza : è il rapporto tra la percentuale di colonne filtrate ed il rischio che il nostro sistema non dia la vincita di 1º categoria : tale rischio è dato dal numero 100-frequenza storica.
Questo dato compare solo se è presente il dato relativo alle colonne filtrate.

Ritardi Riferiti al Ciclo Medio : sono i ritardi (settimane di assenza) minimi, massimi, medi ed attuali della vincita selezionata, rispetto al ciclo medio.

Settimane di Assenza : questo dato ci comunica da quante settimane la vincita selezionata non si presenta.

Concorsi esaminati : rappresenta il numero di concorsi presi in considerazione nell'analisi statistica : questo numero è sempre inferiore al totale dei concorsi in archivio in quanto dall'analisi vengono esclusi i concorsi con uno o più risultati non validi e quelli che non sono stati selezionati nella  funzione Impostazioni Di Ricerca.


Aggiornamento Archivio

In questa finestra è possibile modificare e/o aggiungere concorsi all'archivio.
Per ogni concorso vengono visualizzati i seguenti dati :

Tipo : Indica se un concorso è di Serie A, B, C o è di altro tipo (coppa Italia, etc).

Anno e numero : indicano rispettivamente l'anno o stagione del concorso ed il suo numero progressivo.

Colonna Vincente : Contiene gli otto numeri del concorso.

Per muoversi tra i concorsi  è sufficiente utilizzare i bottoni di navigazione, mentre per aggiungere, modificare o eliminare dei concorsi si possono utilizzare i rispettivi bottoni <Aggiungi>, <Modifica> ed <Elimina> posti in alto a destra. Le funzioni <Modifica> ed <Elimina> agiscono sul concorso visualizzato in quel momento.
Se si vogliono aggiungere dei nuovi concorsi è sufficiente utilizzare il bottone <Aggiungi>
Si rammenti che per confermare le modifiche effettuate è indispensabile uscire dalla finestra mediante il tasto <Ok>.


Visualizzazione Archivio

Selezionando questa funzione è possibile analizzare nel dettaglio l'archivio delle colonne.
Vengono visualizzati tutti i concorsi con il loro numero, la loro data ed il loro tipo.
Oltre a queste informazioni è possibile visualizzare i più utilizzati parametri statistici relativi ad ogni concorso abilitando la loro visualizzazione mediante le opportune check box presenti nella parte superiore dello schermo.
E' anche possibile ottenere una stampa delle informazioni che si è scelto di visualizzare.


Stampa Archivio

In questa finestra vengono chiesti all'utente i due estremi (concorso iniziale e finale) dell'intervallo storico da stampare.


Impostazioni di Ricerca

La funzione Impostazioni di Ricerca permette di specificare alcune informazioni necessarie alle varie funzioni di analisi statistica del programma.
Queste informazioni sono :

Tipo di Concorso : specifica quali concorsi debbano essere presi in esame nelle ricerche statistiche.

Cerca Vincite : è necessaria alla funzione Analisi Statistica per sapere riguardo a quali tipi di vincite (1º o  1º e 2º) debbano essere cercate le informazioni statistiche (frequenze, ritardi etc)  che tale funzione fornisce.

  Intervallo Storico di Ricerca : specifica, mediante il concorso iniziale e finale, l'intervallo storico da prendere in considerazione in tutte le analisi statistiche.

Ignora i condizionamenti : se i condizionamenti elencati in questo riquadro sono selezionati, vengono considerati sempre soddisfatti nella funzione analisi Statistica. Tale funzione si è resa necessaria perché quasi sempre questi condizionamenti non hanno alcuna rilevanza statistica e di conseguenza, se non venissero ignorati, la funzione Analisi Statistica darebbe dei risultati privi di significato.


Impostazioni Varie

All'interno di questa finestra è possibile effettuare alcune impostazioni per l'utilizzo del programma.

Costo della schedina : permette di specificare il costo di ogni colonna utilizzando le lire oppure l'euro. In quest'ultimo caso sarà necessario specificare sia il numero di euro (presumibilmente 0) che il numero di centesimi di euro (attualmente impostato a 41)

Salva le colonne unitamente al sistema : normalmente il salvataggio del sistema (pronostico e condizioni, file Gvs) e delle colonne (file Col) sono indipendenti, ma se questa opzione è abilitata le colonne del sistema (se ve ne sono in memoria) verranno salvate e caricate unitamente al sistema (file Gvs). In questo modo non sarà necessario effettuare lo sviluppo dopo il caricamento del sistema. Questa funzione può far risparmiare tempo ma aumenta la dimensione dei files del sistema ed è quindi conveniente utilizzarla solo se non si elaborano sistemi enormi (milioni di combinazioni finali).

Ricarica automaticamente l’ultima schedina : se si abilita quest’opzione, ad ogni avvio del programma, verrà automaticamente ricaricata l’ultima schedina utilizzata dal programma (quella presente in memoria alla precedente chiusura del programma).

Motivo di sfondo : permette di selezionare il motivo di sfondo nella finestra principale del programma. Per selezionare il file Bmp desiderato è sufficiente utilizzare il bottone <Cerca>.


Taratura per la Stampa delle Schedine Totogol

Questa funzione è necessaria per ottenere una perfetta stampa delle schedine Totogol.
Nella parte destra delle finestra è possibile specificare il tipo di stampa da tarare scegliendo tra orizzontale e verticale.

I valori da inserire, espressi in decimi di millimetro, sono i seguenti :

Posizione del numero Uno : sono le coordinate del numero uno della prima colonna della schedina. In pratica rappresentano le distanze (margini) di tale numero dai bordi della schedina. I valori vanno modificati agendo sulle quattro frecce rosse che in pratica "spostano la stampa" nelle rispettive direzioni. Questi due  valori sono quelli che è necessario modificare per primi.

Posizione della Scritta : sono le coordinate della scritta, posta sulla schedina, contenente il nome del sistema ed il numero della schedina. La stampa di questa scritta può anche essere disabilitata agendo sull'opzione "Stampa scritta".

Distanza tra le Colonne : specifica la distanza che intercorre tra l’inizio di due colonne adiacenti.

Distanza Numeri : rappresenta la distanza tra due Numeri, in orizzontale ed in verticale, nell'ambito della stessa colonna.

Dimensione dei Quadratini : sono le dimensioni dei quadratini utilizzati per evidenziare un dato segno.

Mediante il bottone <Test> si può ottenere la stampa di una schedina di prova per verificare l'effetto delle modifiche apportate.

Dopo ogni modifica nella parte alta della finestra comparirà un'anteprima il cui scopo è di apprezzare l'effetto di ogni cambiamento apportato ai vari parametri.


Stampa Prospetto

La funzione Stampa Prospetto è in grado di produrre una stampa di tutte le informazioni relative al sistema in memoria. La stampa può essere effettuata in modo selettivo scegliendo le informazioni da stampare.

Le informazioni che possono essere stampate sono le seguenti :

Informazioni sul sistema : comprende il costo del sistema, il numero di partite e di fisse, la data di stampa etc.

Schedina : comprende le 32 partite, il numero del concorso ed il picchetto.

Condizioni utilizzate : include, se ve ne sono, tutte le condizioni utilizzate dal sistema.

Tabulato delle colonne : include nel prospetto la stampa del tabulato delle colonne il cui aspetto può essere personalizzato con il bottone <Impostazioni>.

Tutte le precedenti informazioni possono essere stampate su più copie specificandone semplicemente il numero oppure richiedendo la stampa di una copia per ogni partecipante al sistema. Quest’ultima opzione è abilitata solo se sono stati inseriti i nomi dei partecipanti al sistema. Su ognuna delle copie stampate comparirà il nome di un partecipante.


Stampa Colonne

Selezionando questa funzione, dal menù o dall'apposita icona posta sulla tool bar, è possibile stampare le colonne presenti in memoria o memorizzate su disco.

La stampa può essere effettuata su schedina o su tabulato. Nel primo caso sarà possibile indicare l’orientamento delle schedine e l’eventuale pausa tra due schedine, mentre nel secondo, mediante il bottone <Impostazioni> ,sarà possibile richiamare la funzione Personalizzazione del Tabulato grazie alla quale sarà possibile personalizzare l’aspetto delle schedine da stampare.
Nella parte bassa della finestra bisogna selezionare le schedine da stampare. Per default vengono stampate tutte le schedine, ma è possibile stamparne anche un sottoinsieme specificando la schedina iniziale e quella finale di tale insieme. E' anche possibile stampare un numero di colonne arbitrario per ogni schedina modificando il valore alla voce "Colonne per Schedina".


Visualizzazione Colonne

In questa schermata vengono visualizzate le colonne contenute in memoria o su file colonnare.
Se il numero delle schedine da visualizzare è superiore a quattro è possibile visualizzare le altre agendo sulla scroll bar posta al di sotto delle schedine.


Dettatura a Voce delle Schedine

La dettatura a voce delle schedine è una funzione utile agli utenti che non possiedono una stampante e che quindi sono costretti a copiare a mano le schedine del proprio sistema.
In basso sono posizionati i bottoni : <Play> (triangolo in verde), <Stop> (quadrato blu) e <Pausa> (doppia barra gialla) che permettono rispettivamente di iniziare, interrompere o sospendere la dettatura.
Man mano che i vari segni vengono dettati, sulla schedina posta in basso a destra vengono evidenziati i corrispondenti segni.
Inoltre, la dettatura può essere personalizzata mediante le seguenti funzioni poste sulla parte superiore della schermata :

Intervallo di Dettatura : è possibile specificare l'insieme delle schedine da dettare mediante l'impostazione del numero della prima e dell'ultima schedina di tale insieme.

Dettatura per Righe o per Colonne : questa opzione permette di scegliere la dettatura riga per riga, oppure colonna per colonna.

Pausa tra due Numeri : rappresenta l'intervallo, espresso in  decimi di secondi, tra la dettatura di due Numeri.

Pausa tra due Schedine : se abilitata, fa sì che la dettatura vada in pausa alla fine di ogni schedina.


Spoglio delle Vincite e Debugging

La funzione spoglio permette di sapere quanti punti ha realizzato il sistema.
Per immettere la colonna vincente è sufficiente inserire i relativi segni nelle caselle che affiancano la schedina posta in alto a sinistra. Quando tutti i segni saranno stati inseriti comparirà in basso un grafico che ci dirà quante colonne contengono l'8, il 7, l'6 e via dicendo. Il numero di colonne che avranno realizzato il punteggio di prima, seconda e terza categoria verrà evidenziato da tre pannelli.
L'ottina vincente può essere inserita anche sfruttando la funzione Gol dopo Gol accessibile mediante l'apposito bottone.
Per visualizzare le schedine contenenti le vincite eventualmente realizzate è sufficiente cliccare sul bottone <Monitor> (rappresentato appunto da una monitor).
Oltre al tipo di vincita realizzato, viene visualizzata anche la lista delle condizioni che la colonna vincente immessa non ha soddisfatto e cliccando sui nomi di queste condizioni viene immediatamente visualizzata la finestra  che li contiene.


Operazioni su Files Colonnari

Questa funzione è in grado di effettuare delle operazioni su due files colonnari e generare un nuovo file colonnare contenente il risultato di tale operazione.
E' possibile specificare i files di sorgente e di destinazione specificandone il nome o effettuando una ricerca su disco mediante gli appositi bottoni <Cerca>.
Alla voce Tipo Di Operazione è possibile selezionare una delle due operazioni possibili :  OR , AND, XOR, Copertura N-1, Copertura N-2 e Disordinatore.

Operazione OR : crea un file che  contiene le colonne che compaiono in almeno uno dei due files; le colonne che compaiono in entrambi vengono contate una sola volta.

Operazione AND : il file che viene creato contiene solo le colonne presenti in entrambi i files colonnari.

Operazione XOR : viene creato un file contenente solo le colonne che sono contenute in uno solo dei due files. In pratica i due files vengono sommati scartando però le colonne in comune tra i due files.

Copertura N-1 : questa operazione serve per ottenere le eventuali colonne che un file di un ridotto N-1 ( garanzia del sette) ha lasciato scoperte. E' necessario specificare il nome del file del ridotto e quello del corrispondente sviluppo integrale. In output avremo le colonne dell'integrale che non sono rappresentate da nessuna colonna del ridotto, ovvero quelle colonne che hanno una distanza pari almeno a due, da tutte le colonne del ridotto.

Copertura N-2 : è simile alla precedente ma serve a verificare ridotti a garanzia del sei.
In questo caso si otterranno le colonne dell'integrale che distano almeno tre punti da tutte le colonne del ridotto.

Disordinatore : questa funzione necessita di un solo file in input. Le colonne del file in input verranno inserite nel file di destinazione in ordine casuale. Verrà quindi creato un file che avrà le stesse colonne del file iniziale ma in un ordine diverso. Il disordinatore è utile se si vuole evitare che, durante la stampa delle schedine, si abbiano colonne simili nell'ambito della stessa schedina.


Visualizzazione delle Schedine Vincenti

Selezionando questa funzione dalla finestra dello spoglio, è possibile vedere quali schedine abbiano realizzato un determinato punteggio che può essere selezionato attraverso i bottoni posti sulla parte alta della finestra.
Se il numero delle schedine visualizzate è superiore a quattro, è possibile utilizzare la scroll bar per visualizzare quelle che eccedono tale numero.


Analisi Archivio

Questa funzione può essere richiamata da qualsiasi finestra di condizionamento.
Vengono fornite informazioni relative alle frequenze ed ai ritardi di ogni singolo punteggio del condizionamento in esame.
Le frequenze possono essere visualizzate sotto forma di grafico oppure in forma tabellare, mentre per i ritardi è possibile la sola rappresentazione tabellare.
La finestra è divisa in due pagine : nella prima (attiva per default) vengono visualizzate le frequenze mentre nella seconda sono visualizzati i ritardi. Per passare da una pagina all'altra è sufficiente cliccare sulle linguette  poste sulla parte superiore delle pagine.
Le tabelle visualizzate sullo schermo possono sempre essere stampate mediante la pressione del bottone <Stampa> posto nella parte bassa della finestra.

Pagine delle frequenze

Le funzioni a disposizione in questa pagina (selezionabili mediante i bottoni posti in basso) sono le seguenti :

Bottoni dei condizionamenti : sono posti sulla sinistra e servono a selezionare il tipo di condizionamento desiderato (ad esempio la quantità dei segni P o D).

<Pres>/ <Cons> : selezionano la visualizzazione delle presenze o delle consecutività di una condizione.

<%>/<valori> : selezionano la visualizzazione dei dati in percentuali o in valori effettivi.

<Grafico>/<Tabella> : specificano se le frequenze debbano essere visualizzate sotto forma di grafico o tabella.

<Lente> : se attivato provoca lo zoom del grafico.

Pagina dei ritardi

Nelle tabelle relative ai ritardi sono presenti le seguenti voci  :

Attuale : rappresenta le settimane di ritardo delle presenze o delle consecutività.

Max : ritardo massimo conseguito dalle presenze o dalle consecutività.

IC : Indice di convenienza del dato.

Nella parte bassa di questa pagina sono presenti i bottoni <Punti> e <Cons> per abilitare la presenza dei valori o la loro consecutività.


Analisi Colonnare

Questa funzione può essere richiamata da qualsiasi finestra di condizionamento e fornisce delle indicazioni riguardo la sua efficienza.
Le informazioni visualizzate possono riguardare un intero condizionamento, oppure le singole presenze o consecutività del condizionamento.
Per attivare i due tipi di analisi è necessario premere i corrispondenti bottoni <Singola> e <Globale>.

Analisi Singola

Nella finestra viene visualizzato un grafico (o una tabella) che contiene le seguenti informazioni :

Integrale : rappresenta il numero di colonne facenti parte del sistema integrale e che contengono un determinato valore delle presenze o delle consecutività del condizionamento.
Esempio : se stiamo analizzando il condizionamento "Segni Pari" questa parte del grafico ci darà informazione riguardo le colonne del sistema integrale che contengono rispettivamente 0 segni P, 1 segno P, 2 segni P etc.

Condizionato Singolo : come il precedente, ma l'analisi viene svolta sulle colonne del sistema che è stato condizionato utilizzando solo i condizionamenti presenti nella finestra che ha attivato la funzione "Analisi Colonnare".
Esempio : se la funzione viene richiamata dalla finestra di condizionamento "Interruzioni" (che contiene le interruzioni globali e particolari)  i dati forniti saranno relativi al sistema condizionato solo dalle interruzioni globali e particolari.

Colonne in memoria : questi dati sono presenti nel grafico solo se ci sono delle colonne in memoria (ovvero se lo sviluppo è stato effettuato almeno una volta).Il significato di questi dati è analogo ai precedenti, con la differenza che le colonne analizzate sono quelle finali, ovvero quelle scaturite dall'elaborazione ottenuta utilizzando tutti i condizionamenti ed eventualmente l'autoriduzione.

Le funzioni a disposizione in questa pagina (selezionabili mediante i bottoni posti in basso) sono le seguenti :

Bottoni dei condizionamenti : sono posti sulla sinistra e servono a selezionare il tipo di condizionamento desiderato (ad esempio la quantità dei segni P  o D).

<Pres>/ <Cons> : selezionano la visualizzazione delle presenze o delle consecutività di una condizione.

<%>/<valori> : selezionano la visualizzazione dei dati in percentuali o in valori effettivi.

<Grafico>/<Tabella> : specificano se i dati  debbano essere visualizzati sotto forma di grafico o tabella.

<Lente> : se attivato provoca lo zoom del grafico.

Utilizzando il bottone <Stampa> è possibile ottenere una stampa in forma tabellare dei dati presenti sullo schermo.

Analisi Globale

In questa pagina vengono mostrate, sotto forma di diagramma a torta, le colonne filtrate dal condizionamento in esame (ad esempio dalle sole Simmetrie dirette) e la frequenza storica di tale condizionamento.
Inoltre queste due informazioni vengono confrontate per ottenere il fattore di convenienza pari al rapporto tra le colonne filtrate  dalla condizione (espresse in percentuale) ed il rischio che questa non si verifichi (ovvero il numero dato da 100-la frequenza storica, espressa in percentuale, della condizione) .Tanto più questo numero è maggiore di uno, tanto più il condizionamento in  esame risulta efficiente.


Finestra Principale

La finestra principale è quella che compare all'avvio di GolVision : da questa finestra è possibile accedere a tutte le funzioni del programma mediante il menù principale. Alcune funzioni sono attivabili anche mediante la tool bar posta appena al disotto del menù. Tali funzioni sono nell'ordine : Nuovo sistema, Carica sistema, Salva sistema, Commento al sistema, Condizione Quadri, Calcolo colonne, Visualizza Colonne, Stampa schedine, Stampa prospetto, Aggiornamento della schedina e degli archivi, Help e Uscita.
Nella parte centrale è posizionata una schedina nella quale è possibile impostare i dati relativi al concorso che sono :

Numero Del Concorso : per cambiare questo numero è sufficiente cliccare con il mouse sulla casella del numero del concorso, posta in alto a sinistra della schedina, e successivamente indicare il numero desiderato.

Partite : per inserire le partite basta cliccare sulle caselle destinate a contenere le squadre e successivamente inserire il nome della squadra. E' possibile spostarsi tra le caselle mediante i tasti cursore.
Esiste anche un metodo per effettuare un inserimento rapido delle squadre. Utilizzando il bottone <Carica Squadre> è possibile accedere ad una comoda funzione per selezionare direttamente le squadre da una lista predefinita.

Pronostico : a fianco delle partite è presente una colonna nella quale è possibile includere o escludere una partita dal pronostico semplicemente facendo click sul corrispondente numero.  Tale numero diventerà prima azzurro ed, in seguito ad un ulteriore click, di colore rosso.
Il colore azzurro indica che la partita è inserita nel pronostico, mentre il rosso indica che la stessa va considerata come una fissa.

Picchetto : al fianco di ogni partita è presente una casella destinata a contenere il picchetto (ovvero la probabilità) della partita in questione.
Per inserire questi numeri è sufficiente fare click sulle caselle o muoversi al loro interno mediante i tasti cursori.
I numeri inseriti dovranno essere sempre inferiori a 100.

Sono inoltre disponibili i seguenti bottoni :

<Azzera>	: Azzera tutti i dati contenuti nella schedina

<Archivio>	: Richiama l'archivio per ottenere informazioni circa i ritardi dei vari numeri.

<Analisi>	: Mostra la distribuzione percentuale dei numeri nell'ambito delle colonne in memoria.

Nella parte inferiore è posizionata la barra di stato che contiene informazioni relative al numero di partite del pronostico, le colonne iniziali (o integrali) e quelle finali con i relativi costi.


Bottoni di Navigazione

Questi Bottoni sono utilizzati per spostarsi o fare modifiche tra le condizioni di un condizionamento multiplo, oppure tra i concorsi dell'archivio.
La descrizione dei vari bottoni è la seguente :

 Permette di spostarsi sulla condizione precedente(o sul concorso).

 Permette di spostarsi sulla condizione (o sul concorso) successiva.

 Serve a posizionarsi sulla prima condizione (o sul primo concorso).

 Serve a posizionarsi sull'ultima condizione (o sull'ultimo concorso).

 Aggiunge una nuova condizione (o un nuovo concorso)

 Elimina la condizione (o il concorso) corrente.

Se i Bottoni di Navigazione sono utilizzati nelle Condizioni Multiple compare al loro fianco un piccolo riquadro contenente il numero della condizione correntemente visualizzata ed un box di attivazione della condizione correntemente visualizzata .


Box di Attivazione

Questo box, generalmente posizionato in alto a sinistra nelle finestre di condizionamento, permette di attivare o disattivare le condizioni (o i gruppi di condizioni) contenute nelle finestre in cui compare.
Per rendere attiva la  condizione è necessario selezionare la  voce "Attivato" mentre per disattivarla bisogna selezionare la voce "Disattivato".


Finestre di Condizionamento

Queste finestre permettono di specificare i punteggi (o i punteggi per intervalli) delle condizioni contenute al loro interno. L'accesso a queste finestre è possibile selezionando uno dei condizionamenti messi a disposizione nel menù Condizioni oppure aprendo le condizioni contenute nei Quadri Multicondizione.
In tutte le finestre di questo tipo sono sempre contenuti i seguenti bottoni :

Archivio : permette di effettuare l'analisi dell'archivio.

Analisi : effettua l'analisi colonnare del sistema.

Azzera : azzera tutte le condizioni contenute nella finestra.

Inoltre nelle finestre dei condizionamenti multipli compaiono i bottoni di navigazione grazie ai quali è possibile muoversi all'interno delle condizioni, aggiungerne o eliminarne altre.
Le condizioni contenute in queste finestre possono essere abilitate o disabilitate mediante il box di attivazione.
Si tenga presente che se si vuole chiudere una finestra di questo tipo, confermando i cambiamenti effettuati, è indispensabile uscire con il bottone <OK> .


Condizionamento Multiplo

Questi tipi di condizionamenti consentono di inserire al loro interno più condizioni dello stesso tipo. Ad esempio nella Consecutività Differenziata è possibile inserire condizioni relative alla consecutività dei segni pari nelle colonne del sistema che hanno 6  segni pari, oppure è possibile inserire condizioni relative alla consecutività dei segni pari nelle colonne con 4 segni pari e così via.
Nelle finestre che contengono questo condizionamento è possibile muoversi tra le varie condizioni con i bottoni di navigazione.
Si tenga presente che di tutti i condizionamenti multipli esistono anche le corrispondenti versioni singole, accessibili però solo dai quadri multicondizione.


Condizionamento Singolo

I condizionamenti di questo tipo permettono di inserire una sola condizione al loro interno.


Analisi della Frequenza dei Numeri

In questa finestra compare una tabella contenente, per ogni casella del pronostico, la frequenza dei vari numeri nelle colonne presenti in memoria.
I dati sono visualizzati in una tabella  che è possibile stampare con il bottone <Stampa>.
Utilizzando i bottoni <%>/<Valori> è possibile avere i dati in percentuale o in valori effettivi.


Analisi Ritardo Numeri
Analisi dei Ritardi e delle Frequenze dei Numeri

Questa finestra è divisa in due pagine che contengono informazioni relative alle frequenze ed ai ritardi dei numeri 1-16 e 17-32.
Mediante la pressione del bottone <Stampa> verranno stampate tutte e tre le tabelle contenute nelle pagine.
Le informazioni contenute nelle pagine sono :

Frequenza : frequenza storica del numero, ovvero numero di apparizioni del numero.

Ritardo attuale : settimane di ritardo del numero.

Ritardo massimo : ritardo massimo conseguito dal numero.

IC : rappresenta l'indice di convenienza della sortita del numero.

Frequenza annuale : è il numero di sortite del numero dall'inizio della stagione.

Consecutività attuale : rappresenta il numero di uscite consecutive del numero.

Consecutività massima : è la consecutività massima avutasi dal numero.


Indice di Convenienza

Rappresenta la convenienza statistica di un evento e si calcola moltiplicando la frequenza storica  dell’evento  (espressa in valori compresi tra 0 ed 1) per il suo ritardo attuale.
Tanto maggiore è l'indice di convenienza, tanto più probabile sarà la sua sortita nei prossimi concorsi.

Consideriamo ad esempio l’indice di convenienza dei 32 numeri del totogol : se un numero ha una frequenza pari a 70/220 (è sortito 70 volte su 220 concorsi) ed un ritardo pari a 6 concorsi, il suo indice di convenienza sarà dato da 70/223*6=1.8 e, poiché tale valore è maggiore di uno, la sua uscita sarà probabile nei prossimi concorsi.


Significato delle Simmetrie Numeriche
Significato Sistemistico delle  Simmetrie Numeriche

Una simmetria numerica è costituita da una coppia di numeri disposti in determinate posizioni della colonna. A seconda di tali posizioni, utilizzate per i confronti, le simmetrie si dividono in dirette ed inverse.
Per le simmetrie dirette le coppie di posizioni sono 1-32, 2-31, 3-30, 4-29, ...........16-17, mentre per quelle inverse 1-17, 2-18, 3-19,......... 16-32.
Inoltre sommando le simmetrie dirette e quelle inverse si possono ottenere le simmetrie totali.
E' possibile impostare la consecutività ed il campo d’azione solo per le simmetrie dirette e per  quelle inverse.

Esempio :

2 8 10 14 20 23 28 29

Nella colonna precedente abbiamo due simmetrie numeriche dirette ,entrambe consecutive  date dalle coppie 2-29, 8-23 ed abbiamo una sola simmetria inversa data dalla coppia 14-29. Le simmetrie totali saranno quindi 2+1 = 3.


Consecutività Differenziata

Per specificare su quale segno debba agire il condizionamento è sufficiente cliccare su uno dei due bottoni <P> e <D>  posti in alto a sinistra, impostare il numero dei segni nel box "Numero Dei Segni" e la consecutività ammessa, con un tale numero di segni, nel box dei punteggi "Consecutività".

Tipo : Singolo o multiplo.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Significato della Consecutività Differenziata
Significato Sistemistico della Consecutività Differenziata

Questo tipo di condizionamento permette di imporre alla colonne del sistema una ben precisa consecutività dei segni pari o dispari a seconda della loro quantità nella colonna in esame.
Ad esempio è possibile imporre che le colonne del sistema aventi 4,5 o 6 segni P ( pari ) debbano avere una consecutività di tale segno pari a 2,3 o 4.
In pratica il condizionamento entra in azione solo in presenza di colonne aventi un numero specificato di segni (nell'esempio 4,5 o 6).

Consideriamo la seguente colonna pari dispari contenente 5 segni pari :

D D P P D P P P

In questo caso la colonna non viene scartata perché presenta una consecutività del segno P pari a 3.


Interruzioni

In questa finestra è possibile impostare le interruzioni globali e le interruzioni dei segni pari e dispari.
Nella parte destra della finestra è presente il riquadro "Tipo" mediante il quale è possibile specificare il tipo di interruzione ( pari dispari o numerica ) desiderata.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico delle Interruzioni Pari Dispari

Significato sistemistico delle Interruzioni Numeriche

Finestre di condizionamento


Significato delle Interruzioni Pari Dispari
Significato Sistemistico delle Interruzioni Pari Dispari

In una colonna pari dispari si ha  un'interruzione quando si ha un cambiamento di segno da una casella a quella successiva.

Interruzioni Globali : le interruzioni sono globali se causate da un segno qualsiasi ( P o D ) : per questo tipo di condizione è anche possibile utilizzare la consecutività ed il campo d’azione del condizionamento.

Interruzioni Pari e Dispari : queste interruzioni sono differenziate a seconda del segno che le ha causate : avremo quindi le interruzioni dei segni P e quelle dei segni D. Ad esempio nella sequenza PPD è il segno D che causa l'interruzione. Per  le interruzioni pari e dispari è possibile specificare  il solo campo d’azione.

Esempio

Consideriamo la seguente colonna :

P P D P D P P P
   i i i i

in essa sono presenti  4 interruzioni globali (tutte consecutive), 2 interruzioni causate dal segno P e 2 dal segno D.


Pari e Dispari

In questa finestra possono essere impostate le presenze e le consecutività dei segni pari e dispari nella colonna pari dispari.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Significato dei Pari e Dispari
Significato Sistemistico dei Pari e Dispari

I pari e dispari esprimono semplicemente la quantità di numeri pari e dispari contenuti in una colonna.

Prendiamo ad esempio la colonna pari dispari :

DDPPDPPP

In essa sono contenuti 5 segni pari, di cui 3 consecutivi, e 3 segni dispari di cui 2 consecutivi.


Simmetrie

In questa finestra si possono impostare, agendo sui rispettivi box dei punteggi, le simmetrie dirette, inverse e totali.
Nella parte destra della finestra è presente il riquadro "Tipo" mediante il quale è possibile specificare il tipo di simmetria ( pari dispari o numerica ) desiderata.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico delle simmetrie pari dispari

Significato sistemistico delle simmetrie numeriche

Finestre di condizionamento


Signficato delle simmetrie Pari Dispari
Significato Sistemistico delle Simmetrie Pari Dispari

Una simmetria pari dispari è costituita da due caselle, in determinate posizioni della colonna pari dispari, contenenti lo stesso segno.
A seconda delle coppie di caselle, utilizzate per i confronti, le simmetrie si dividono in dirette ed inverse.
Per le simmetrie dirette le coppie sono 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, mentre per quelle inverse 1-5, 2-6, 3-7, 4-8.
Inoltre sommando le simmetrie dirette e quelle inverse si possono ottenere le simmetrie totali.
E' possibile impostare la consecutività ed il campo d’azione solo per le simmetrie dirette e per  quelle inverse.

Esempio :

ddd
PPDDPDPP
     ddd

i  i
PPDDPDPD
    i  i

le due colonne precedenti hanno rispettivamente 3 simmetrie dirette, di cui 2 consecutive, e 2 simmetrie inverse nessuna delle quali  consecutiva.


Vortici

La finestra è divisa in due pagine, una per il vortice diretto e l'altra per  il vortice inverso. Per passare da una pagina all'altra è sufficiente un click sulle  rispettive linguette poste nella parte alta delle pagine.
In ogni pagina è possibile impostare la posizione ed  il numero di bracci vortice.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Significato dei Vortici
Significato Sistemistico dei Vortici

Si tratta di un concetto sistemistico alquanto bizzarro che permette di associare ad una colonna pari dispari due numeri, detti rispettivamente  posizione e bracci del vortice.
Esistono due tipi di vortice : quello diretto e quello inverso.
Data una Colonna Pari Dispari per calcolare la posizione del vortice diretto si prende inizialmente in considerazione il primo segno della colonna. Supponiamo ad esempio che si tratti di un segno P : si cerca il segno in questione partendo dalla fine  della colonna e si congiungono idealmente le due posizioni mediante una linea verticale. In seguito si cerca di nuovo il segno P partendo dalla parte alta (da una posizione successiva a quella iniziale) e si uniscono di nuovo le due caselle. La ripetizione alternativa di queste operazioni crea una ragnatela il cui centro è la posizione del vortice diretto ed il numero di linee verticali tracciate rappresentano i bracci.
La procedura di calcolo del vortice inverso è del tutto analoga alla precedente con l'unica differenza data dal fatto che si parte dalla fine della colonna invece che dall'inizio.
Esempio :

la precedente colonna possiede un vortice diretto alla posizione 4 (segno P) e con un numero di bracci pari a 5.
Per il vortice inverso si consideri la colonna

che ha il vortice posizionato alla casella 3 (segno P) con 5 bracci.


Formule Derivate

In questa finestra sono presenti due liste di formule derivate : nella parte  sinistra sono presenti quelle escluse mentre nella parte destra vi sono quelle da includere nel sistema.
Per spostare una formula derivata, precedentemente selezionata con il mouse, da una lista all'altra, si possono usare i bottoni ">" e "<"  posti fra le due finestre, mentre per spostare tutte le formule derivate devono essere utilizzati i bottoni ">>" e  "<<".
Questo condizionamento verrà preso in considerazione solo se la lista delle formule da includere non risulta vuota.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Significato delle Formule Derivate
Significato Sistemistico  delle Formule Derivate

Una formula derivata è semplicemente la coppia di numeri corrispondente alla quantità dei segni pari e dispari presenti in una colonna.
Grazie a questo tipo di condizionamento si può imporre alle colonne del sistema di avere delle formule derivate facenti parte di una lista prefissata.
Ad esempio la formula derivata della colonna

1 2 7 10 17 20 25 29

è la 3-5. ( 3 numeri pari e 5 numeri dispari )


Ripetizioni

Questo condizionamento permette di impostare le ripetizioni, con le relative consecutività,  su una colonna precedente o su due colonne precedenti.
Mediante il riquadro "Tipo" mediante il quale è possibile specificare il tipo di ripetizione ( pari dispari o numerica ) desiderata.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico delle Ripetizioni Numeriche

Significato sistemistico delle Ripetizioni Pari Dispari

Finestre di condizionamento


Significato delle ripetizioni numeriche
Significato Sistemistico delle Ripetizioni Numeriche

Le ripetizioni numeriche scaturiscono dal confronto delle colonne del sistema con le colonne degli ultimi due concorsi presenti in archivio.
Ad esempio supponiamo che le colonne relative agli ultimi due concorsi presenti in archivio siano :

  Ultimo concorso	: 1  2  7  9 10 15 19 25

  Penultimo concorso	: 3  5  6  9 12 15 20 26

se la colonna da esaminare è

  4  5  6  9 10 20 26 25

avremo 3 ripetizioni, di cui 2 consecutive, sull'ultimo concorso e 4  ripetizioni, con consecutività pari a 3 sul penultimo concorso.


Picchetti

Nella parte in alto a sinistra di questa finestra compare la schedina, divisa in due parti (1-16 e 16-32), con i valori delle varie partite. Per selezionare le partite sulle quali debba agire il condizionamento è sufficiente fare click sulle rispettive partite contenute nella schedina.
Nella parte destra della finestra verranno visualizzati due valori corrispondenti ai  minimi e massimi valori possibili per l'insieme di partite selezionate. Data la natura dei numeri trattati da questo condizionamento i valori ammessi vanno inseriti per intervalli.
In basso a destra è presente un'opzione che permette di specificare se i valori debbano essere sommati o moltiplicati.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Significato del Picchetto
Significato Sistemistico del Picchetto

Questo condizionamento permette di associare ad ogni colonna un numero dato dalla somma o dal prodotto dei valori ( specificati mediante il picchetto ) associati ad ogni numero nelle partite selezionate.
Nel caso del picchetto "prodotto" il numero ottenuto verrà diviso per 100, N-1 volte, dove N è la quantità di numeri di cui è stato effettuato il prodotto.
In pratica tale numero rappresenta la probabilità che gli eventi ( partite ) selezionati siano tutti  contenuti nell'ottina vincente.

Esempio :

Supponiamo che le partite selezionate siano la 2º , la 4º, la 9º e la 15º e che i valori attribuiti a queste partite mediante il picchetto siano nell'ordine 24, 33, 19, 39.

allora alla colonna

1 2 4 9 10 16 19 22
  * * *

sarà associato il numero 24+33+19 = 76 nel caso del picchetto "somma" e
24*33*19 / (100 * 100 ) = 1.5 nel caso del picchetto "prodotto".


Sequele

In questa finestra è possibile condizionare la presenza e la consecutività di 6 tipi diversi di sequele pari dispari aventi qualsiasi passo e lunghezza.
La scelta del tipo di sequela è possibile tramite un click sui bottoni <P>,<M>,<N>,<J> ed <S> a cui sono associate, rispettivamente, le sequele particolari, monotermine, bitermine, generiche ed a specchio.
Per quanto riguarda il passo è possibile selezionare uno dei bottoni <2>,<3>,<4> e <5> per avere sequele con passo rispettivamente 2,3,4 e 5,mentre selezionando i bottoni <N> o <X> si ottengono sequele a passo N o a passo qualsiasi. In quest'ultimo caso è possibile impostare il Passo Trovata e il Passo non Trovata tramite le rispettive caselle poste appena al di sopra di questi bottoni.
Se il tipo di sequela selezionata è quella particolare, nella parte sinistra della finestra appaiono delle caselle destinate a contenere la sequela (tale inserimento può essere effettuato mediante tastiera con i tasti P per il segno pari e D per il segno dispari).
Se viene selezionata le sequela di tipo particolare, la lunghezza della sequela sarà determinata dal numero di segni inseriti, mentre negli altri casi sarà necessario specificarla nell'apposita casella.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Quadri Multicondizione

Nella parte inferiore di questa finestra sono posti i pannelli verticali destinati a contenere le condizioni il cui numero massimo, all'interno di un unico quadro, è di 999 condizioni. Per visualizzare le condizioni contenute oltre il 7º pannello è necessario agire sulla barra di scorrimento posta sotto ai pannelli.
La condizione contenuta in un pannello è visualizzabile mediante un doppio click sul pannello stesso.

In alto a sinistra è necessario specificare in quale relazione debbano essere messe le condizioni inserite all'interno del quadro. Le possibili scelte sono :

AND	: tutte le condizioni devono essere verificate

OR	: almeno una condizione deve essere verificata

XOR	: soltanto una condizione deve essere verificata

NOT	: nessuna delle condizioni deve essere verificata

Se si vogliono creare nuovi tipi di relazioni è sufficiente cliccare sul bottone preset e, mediante un box dei punteggi, sarà possibile specificare quante condizioni dovranno essere verificate.

Alcune operazioni richiedono di selezionare delle condizioni. Tale selezione avviene mediante un click sul relativo pannello e, se si vuole selezionare più di una condizione, tenendo premuto il tasto shift. Oltre alle condizioni può essere necessario selezionare delle partite mediante un click sulla schedina posta a fianco dei pannelli.

Appena al di sopra della schedina è possibile trovare il nome, modificabile a proprio piacimento,  e quattro bottoni il cui significato è il seguente :

Carica un intero quadro da disco.

Salva il quadro corrente su disco.

Torna al quadro che precede quello attuale nell'albero delle condizioni.

Visualizza l'albero delle condizioni

Veniamo ora alle operazioni relative alle condizioni contenute nei pannelli.
Effettuando un click con il bottone destro su un qualsiasi pannello compare un menù pop up che contiene le seguenti voci :

Nuova : questa voce permette di selezionare un condizionamento da inserire nel primo pannello vuoto.

Taglia : copia nel buffer le condizioni selezionate e contemporaneamente le elimina dal quadro.

Copia : copia nel buffer le condizioni selezionate senza eliminarle dal quadro.

Incolla : inserisce, nel punto dove si è fatto click, le condizioni contenute nel buffer.

Elimina : elimina dal quadro le condizioni selezionate

Salva : salva in un file su disco le condizioni selezionate

Carica : carica un file contenente delle condizioni  precedentemente salvate.

Adatta : questa funzione adatta al pronostico il riduttore presente nel quadro. Prima di selezionare questa funzione è necessario selezionare le partite sulle quali si desidera che agisca il riduttore. Se il numero di doppie e triple selezionate dal pronostico non corrisponde a quelle del riduttore verrà visualizzato un messaggio d'errore.

Commento : permette di inserire un commento al quadro corrente.

Ins. automatico colonne : richiama la funzione di inserimento automatico delle colonne filtro

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Punti Tra

Per selezionare uno dei 30 gruppi tra è sufficiente utilizzare i bottoni posti al di sopra e al disotto del numero del Gruppo Tra attuale.
Per ogni Gruppo Tra selezionato vengono visualizzate tutte le condizioni che ne fanno parte e con un doppio click sui relativi nomi è possibile visualizzare il contenuto delle condizioni.
I punteggi vanno inseriti per intervalli i cui valori minimi a massimi vengono visualizzati nelle apposite caselle Min e Max.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Link

In questa finestra è possibile impostare il numero di errori ammessi in una link ed il numero di errori ammessi tra tutte le link utilizzate.
Per selezionare una delle 26 link è sufficiente utilizzare i bottoni <A>..<Z> posti a destra. In corrispondenza di ogni selezione verranno visualizzate le condizioni contenute nella link ed inoltre con un doppio click sui nomi di tali condizioni sarà possibile visualizzarne il contenuto.
Sulla destra dei box punteggi "Errori ammessi nella link" e "Errori ammessi tra tutte le link" vengono visualizzati il numero massimo di errori possibili.

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Colonne Filtro

All'interno di questa finestra è possibile inserire un numero qualunque di colonne filtro. Per ognuna di queste è necessario impostare una serie di partite ed un numero (i punti) che specifica quante partite, tra quelle selezionate, devono essere presenti in ogni colonna del sistema.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Significato delle Sequele
Significato Sistemistico delle Sequele

Una sequela pari dispari non è altro che una sequenza contigua di segni ( P o D ) di lunghezza arbitraria. Le sequele sono caratterizzate dal modo con il quale vengono cercate all'interno della colonna pari dispari da analizzare e dai segni che contengono. La ricerca di una sequela di lunghezza Y in una colonna avviene nella seguente maniera :
1) si confronta la sequela in esame con quella presente ai primi Y posti della colonna.
2) se la sequela viene trovata si incrementa la posizione della casella nella quale cercare la sequela di un valore detto "Passo Trovata".
3) se la sequela non viene trovata l'incremento è dato dal "Passo non Trovata".
4) si ritorna al punto 1) cercando però la sequela non dalla 1º posizione ma da quella calcolata con i passi precedenti.
Alcuni  passi hanno dei nomi particolari. I più noti sono :

Passo 2,3,4,5, etc : i passi Trovata e non Trovata sono entrambi pari a 2,3,4,5, etc.

Passo N : corrisponde ad un valore pari ad 1 per il Passo non Trovata ed a un  valore pari alla lunghezza della sequela per il Passo Trovata

Per quanto riguarda la caratterizzazione in base ai segni abbiamo i seguenti tipi di sequele :

Particolari : sono sequele di costruzione arbitraria. Esempi : PDD ; PDPPD;  DP;

Monotermine : contengono un solo tipo di segno. Esempi : PP ; DD ; PPP ; DDDD;

Bitermine : contengono esattamente due tipi di segni. Esempi : PDD; DPP ; PD; PPDD

Generiche : queste sequele sono caratterizzate dal fatto di essere quelle con presenza maggiore nella colonna in esame. Ad esempio se consideriamo le sequele a passo 2 di lunghezza 2 nella colonna

PPDPPDPD
 	 *  * *

avremo 3 presenze della sequela PD che è quella maggiormente presente.

Specchi : gli specchi sono coppie di sequele di uguale lunghezza aventi i segni disposti a specchio fra loro.

Esempio :

PDPPDPPD
 	*   *

nella colonna in esame è contenuto uno specchio dato dalla coppia di sequele DP e PD.


Significato delle Colonne Filtro
Significato Sistemistico delle Colonne Filtro

Questo condizionamento viene utilizzato per confrontare le colonne del sistema con una colonna, detta appunto filtro, immessa dall'utente, ed imporre che tali colonne abbiano un certo numero di segni in comune con la colonna filtro.
Una colonna filtro può essere composta da una quantità arbitraria di numeri compresi tra 1 a 32
Esempi di colonne filtro sono :

1 10 19

3 5 10 20 26 29 32

1 2 4 6 9 10 12 15 19 20 24 26 29 30

Ad esempio possiamo imporre una condizione che richieda la presenza di uno o due partite scelte tra le partite  1  16  25  30. In questo modo le colonne dello sviluppo integrale vengono confrontate con la colonna filtro e, in ogni confronto, viene contata una presenza se un qualsiasi numero è presente in ambedue le colonne. Se il numero di tali presenze risulta diversa da uno o due, la colonna viene scartata.

Una colonna filtro può essere utilizzata anche in modalità "flag di posizione". In questo caso il suo funzionamento è leggermente differente : durante il confronto tra la colonna filtro e la generica colonna del sistema integrale, verrà contata una presenza solo se un numero è presente in entrambe le colonne e nelle stesse posizioni.
Facciamo un esempio : supponiamo che la colonna filtro

2 10 15 20 25

venga confrontata con la colonna dell'integrale

2 3 10 14 16 19 22 25

queste due colonne hanno il 2 ed il 10 in comune e quindi, in un confronto con il flag di posizione spento, la colonna filtro realizza due punti.
Se invece viene acceso il flag di posizione la colonna filtro realizza solo un punto dato dalla presenza del numero 2 che è in comune alle due colonne ed inoltre si trova in prima posizione in entrambe, mentre il numero 10 si trova in seconda posizione nella colonna filtro ed in terza nella colonna dell'integrale.


Signficato dei Quadri Multicondizioni
Significato Sistemistico dei Quadri Multicondizione

Un quadro multicondizione è un particolare tipo di condizionamento che al suo interno può contenere un gruppo di condizioni di qualsiasi tipo, compresi ulteriori quadri, con la possibilità di imporre alle colonne del sistema di verificare un numero arbitrario di queste condizioni.
Le principali applicazioni di questa struttura sono :

Quadri AND : sono quadri che al loro interno contengono altri quadri ( o condizioni ) che devono essere tutti verificati (sono in relazione AND fra loro)

Quadri OR : contengono al loro interno quadri ( o condizioni ), dei quali almeno uno deve essere verificato (sono in relazione OR fra loro).

Riduttori : sono quadri che contengono colonne filtro in grado di generare un sistema ridotto mediante la tecnica delle filtroriduzione


Albero delle condizioni

In questa finestra compare una rappresentazione grafica ad albero del quadro multicondizione nella quale la radice è rappresentata dal quadro principale e le foglie rappresentano le condizioni che possono essere a loro volta quadri.

Con un doppio click sui nomi delle condizioni visualizzate è possibile aprire le rispettive finestre per visualizzarne il contenuto. Se il doppio click viene effettuato su un quadro, quest'ultimo diventerà il quadro corrente (riconoscibile mediante una colorazione blu).


Significato sistemistico dei livelli di recupero e delle link

Il livello di recupero di un punteggio specifica quanti errori possono essere recuperati tra tutti i punteggi ammessi in recupero a tale livello. Ad esempio se un punteggio di una condizione è ammesso in recupero al livello 2 e la colonna in esame consegue proprio tale punteggio, l'errore eventualmente occorso verrà recuperato solo se tra tutti i punteggi,  di qualsiasi condizionamento contenuto nella link, ammessi in recupero allo stesso livello, saranno stati effettuati non più di 2 recuperi. Una link non è altro che un insieme, individuato da una lettera dalla A alla Z, di condizioni che contengono al loro interno almeno un recupero punteggio a qualsiasi livello. E' possibile condizionare il numero di errori che possono essere recuperati nell'ambito delle condizioni contenute in una stessa link e nell'ambito di tutti i condizionamenti contenuti in tutte le link utilizzate.

Cerchiamo di chiarire meglio questi concetti con un esempio pratico :

consideriamo un semplice sistema formato da due sole condizioni : i numeri pari e la distanza massima.

Il numero dei segni pari è impostato nel seguente modo :

con i punteggi 2 e 3 ammessi e con il 4 posto in recupero a livello 1.

Il bottone P risulta selezionato, il che indica che stiamo utilizzando la presenza (quantità) dei segni pari.

La distanza massima è impostata da 3 a 5 e con il punteggio 2 in recupero sempre a livello 1.

In questo caso entrambe le condizioni sono contenute nella Link A e non vengono utilizzati i punti Tra poiché in entrambe le condizioni il gruppo Tra è impostato a zero (nessun gruppo).

Consideriamo i seguenti casi :

Supponiamo che la colonna in esame abbia le seguenti caratteristiche :

a)	3 numeri pari e distanza massima 5

b)	4 numeri pari e distanza massima 4

c)	4 numeri pari e distanza massima 2

Nel primo caso la colonna non viene scartata perché i punteggi 3 e 5 sono entrambi ammessi (colore blu) nelle rispettive condizioni.

Nel caso b) la distanza massima è ammessa (colore blu) mentre i 4 numeri pari sono in recupero (colore azzurro). La colonna non viene scartata perché l’errore commesso viene recuperato in quanto nella Link A al livello 1 è stato commesso un solo errore.

Infine nel caso c) abbiamo entrambi i valori in recupero e, siccome si trovano a livello 1, la colonna viene scartata perché nella Link A sono stati commessi due errori nel livello 1. In pratica tra tutti i punteggi a recupero a livello 1 se ne può sbagliare al massimo uno nell’ambito della stessa link.


Signficato dei Punti Tra
Significato Sistemistico dei Punti Tra

I Punti Tra sono ottenuti sommando i punteggi realizzati nelle presenze o nelle consecutività di un gruppo di condizionamenti.
Ogni gruppo è individuato da un numero compreso tra 1 e 30 : per far sì che una condizione sia contenuta in un certo gruppo è necessario che nel box dei punteggi del condizionamento si specifichi il numero del gruppo desiderato.
Supponiamo ad esempio che nel Gruppo Tra 1 siano contenute le presenze dei segni pari e quelle delle interruzioni globali : se le prime realizzano 5 punti e le seconde 3, il punteggio realizzato dal gruppo 1 sarà semplicemente 5+3=8.


Analisi delle colonne filtrate dalle link

Questa finestra contiene 3 tabelle che contengono il numero di colonne filtrate rispettivamente dai livelli di recupero della link in esame, dal condizionamento "Errori Ammessi nella Link" e dal condizionamento "Errori ammessi tra tutte le link".
I dati possono essere visualizzati in percentuali o in valori effettivi mediante i bottoni <%>/<Valori> e stampati mediante il bottone <Stampa>.


Box dei Punteggi

Mediante questo strumento è possibile specificare le presenze , le consecutività ed i campi d'azione di tutti i condizionamenti gestiti dal programma.
Il box dei punteggi può avere fino a 3 sezioni diverse : sezione presenze, sezione consecutività e sezione campo d’azione .Le prime due sono sostanzialmente identiche e verranno esaminate in un esempio successivo, mentre l'ultima consta di due caselle contenenti gli estremi, modificabili a proprio piacimento,  del campo d’azione .
Consideriamo ad esempio il box dei punteggi relativo alle presenze dei segni pari :

Nella parte superiore, disposti orizzontalmente, compaiono i vari punteggi (in questo caso presenze) : quelli ammessi sono evidenziati in blu mentre quelli ammessi in recupero sono di colore celeste.
Cliccando sui punteggi una o più volte è possibile evidenziarli (o renderli non evidenziati) nel modo desiderato.
Sotto ogni punteggio sono presenti delle caselle, abilitate solo se il corrispondente punteggio è ammesso in recupero, contenenti il di recupero del punteggio che può essere modificato agendo sui bottoni posti al di sotto e al di sopra di tali caselle.
Nella parte destra del box sono presenti il Gruppo Tra e il Link di appartenenza della  condizione, per default il Gruppo Tra  è quello numero zero (ovvero non fa parte di nessun gruppo) ed il Link di appartenenza è A.
Infine, in basso a sinistra sono posti i tre bottoni <P> (presenze),<Cs> (consecutività), <Cm> (campo d’azione ) mediante i quali è possibile passare alle tre diverse sezioni. Se la sezione è stata utilizzata il corrispondente bottone sarà di colore verde, mentre nel caso contrario sarà di colore nero.

Il significato dell'esempio esaminato è il seguente : sono ammesse 3,4 numeri pari , mentre 2 e 5 sono ammessi solo in recupero rispettivamente ai livelli 1 e 2, il link di appartenenza è A ed il Gruppo Tra è il numero 0.


Punteggi per intervalli

Grazie a questa struttura, divisa in due pagine, è possibile inserire i punteggi di un condizionamento per intervalli.
La prima pagina è destinata a contenere tutti gli intervalli ammessi, mentre la seconda  contiene tutti gli intervalli ammessi in recupero, il cui livello può essere  specificato mediante le caselle poste sotto ad ogni intervallo.
Nella seconda pagina, oltre agli intervalli, è possibile specificare a quale link debba appartenere il condizionamento.
In entrambe le pagine sono presenti delle barre di scorrimento mediante le quali è possibile visualizzare tutti gli intervalli contenuti nelle pagine.
Esempio :

Nella struttura precedente è attiva la pagina "Intervalli ammessi" contenente gli intervalli : 30-38 e 42-49.
Per passare da una pagina all'altra è sufficiente un click sulle rispettive linguette.


Campo d'azione di una condizione

Il campo d'azione di una condizione è costituito da una coppia di numeri che specificano su quale sezione della colonna debba agire  il condizionamento.
Ad esempio se il campo d'azione delle simmetrie numeriche globali è 3-19, nel calcolo delle simmetrie verranno considerate solo quelle presenti tra le caselle 3-19.
In pratica è come se la schedina fosse composta solo dalle partite che vanno dalla 3 alla 19.


Licenza

Acquistando questo programma, in versione registrata, si acquisisce il diritto all'uso legale con licenza del programma GolVision.
La versione registrata del programma può essere utilizzata solo dalla persona  alla quale è intestata.
Il programma può anche essere installato su più computers,  ma  in ogni caso è sempre l'intestatario l'unica persona che può utilizzare il programma sui vari computers.
L'intestatario può duplicare i dischetti per scopi di backup ad uso proprio, ma è espressamente vietata la duplicazione per qualsiasi altro scopo e la distribuzione ad altri, a qualsiasi titolo effettuata.
L'autore di questo software ha posto la massima cura nella preparazione del software  e nell'inserimento dei dati degli archivi. Tuttavia l'autore non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per l'eventuale malfunzionamento del software.
L'aggiornamento tramite internet è un servizio completamente gratuito, pertanto l'autore declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio. Inoltre l'autore si riserva la possibilità di non supportare più questo servizio nel corso degli anni a venire.


Significato delle Somme
Significato Sistemistico delle Somme

Mediante le somme è possibile imporre delle limitazioni sulla somma dei numeri presenti in una colonna.

Consideriamo ad esempio la seguente colonna :

1 4 6 8 10 17 20 27

la somma è pari a 1+4+6+8+17+20+27 = 93

Nella precedente somma abbiamo preso in considerazione qualunque numero presente nella colonna, ma è anche possibile prenderne in considerazione solo alcuni.

Ad esempio potremmo voler effettuare la somma dei soli numeri pari presenti nella colonna. In questo caso il valore della somma della colonna vista prima sarebbe pari a 4+6+8+10+20 = 48.


Colonna Pari Dispari

Una colonna pari dispari si ottiene sostituendo agli otto numeri della colonna Totogol, i segni P e D in corrispondenza dei numeri pari e dispari.

Esempi :

3 5  8 10 15 20 24 28    ->   DDPPDPPP

6 9 10 14 18 23 27 30    ->   PDPPPDDP


Significato delle Distanze Globali
Significato Sistemistico delle Distanze Globali

La distanza tra due numeri presenti nell'ottina Totogol è data semplicemente dalla loro differenza.
Le distanze globali si dividono in tre categorie :

Distanza minima : è la minima differenza che deve aversi tra due numeri adiacenti.

Distanza massima : rappresenta la massima distanza tra gli otto numeri della colonna.

Distanza totale : è data dalla somma delle sette distanze tra i numeri adiacenti dell'ottina.

Ad esempio consideriamo la colonna :

1 4 6 10 14 18 20 25

Distanza minima	: 2  ( 20-18 o 6-4 )

Distanza massima	: 5  ( 25-20 )

Distanza totale	: 3+2+4+4+4+2+5 = 24


Significato delle Distanze Specifiche
Significato Sistemistico delle Distanze Specifiche

Per distanza specifica si intende la differenza tra due numeri in determinate posizioni nella colonna Totogol.

Esempio :

2 4 8 10 15 18 19 22

La distanza specifica tra le posizioni 3 e 6 è data dalla differenza dei numeri posizionati in 6º ed in 3º posizione, ovvero 18-8 = 10.


Significato dei Resti
Significato Sistemistico dei Resti

Il resto di una colonna dì colonna si ottiene sommando gli otto numeri della colonna e prendendo il resto della divisione per un certo numero.
Ad esempio avremo il resto 6 dato dal resto della divisione della somma dei numeri per il numero 6.

Esempio :

4 5 8 10 15 20 22 26

La somma dei precedenti è 110, ed il resto della divisione per 6 ( Resto 6 ) è 2


Significato dei Baricentri
Significato Sistemistico dei Baricentri

Il baricentro è un numero che identifica la "posizione" di una colonna nell'ambito delle 32 partite del Totogol.
Vediamo come vengono calcolati i tre tipi di baricentri gestiti dal programma :

Baricentro di tutti i numeri : si ottiene dividendo la somma degli otto numeri per il numero 8. Dato che tale numero potrebbe non essere intero si prende in considerazione sempre il numero intero ottenuto troncando la parte decimale.

Baricentro dei numeri pari : è dato dalla divisione tra la somma dei numeri pari presenti nella colonna ed il numero che specifica la quantità di tali numeri.

Baricentro dei numeri dispari : è dato dalla divisione tra la somma dei numeri dispari presenti nella colonna ed il numero che specifica la quantità di tali numeri.

Consideriamo ad esempio la seguente colonna :

2 4 7 11 12 14 18 24 30

Baricentro di tutti i numeri	:  (2+4+7+11+12+14+18+24+30) / 8 =  13.5   -> 13

Baricentro dei numeri pari	:  (2+4+12+14+18+24+30) / 6 = 15

Baricentro dei numeri dispari	:  (7+11) / 2 =  9


Baricentri

In questa finestra è possibile impostare i baricentri di tutti i numeri o dei soli numeri pari o dispari.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Resti

Questa finestra permette di impostare la condizione Resti. E’ necessario specificare il divisore ed il rispettivo resto della divisione.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Distanze Specifiche

In questa finestra si possono impostare le distanze che devono intercorrere tra i vari numeri dell'ottina.
Per selezionare le due posizioni sulle quali imporre la distanza è sufficiente agire sulle caselle Prima Posizione e Seconda Posizione.

Tipo : Singolo e Multiplo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Somme

Questa condizione permette di sommare le partite presenti nell’ottina. E’ necessario specificare quali numeri debbano essere presi in considerazione nella somma cliccando sui 32 numeri presenti nella parte superiore della finestra. Utilizzando i bottoni <Tutti>, <Pari> e <Dispari> sarà possibile specificare rapidamente tutti i numeri, i numeri pari o i numeri dispari.

Nella parte bassa della finestra sarà possibile indicare l’intervallo ammesso per la somma.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Pronostico Statistico

Questa funzione permette di generare automaticamente il pronostico in base all'indice di convenienza di ogni singola partita.
E' necessario selezionare soltanto il numero di partite che dovrà comporre il pronostico specificando inoltre se si vuole o no che il pronostico, presente in quel momento in memoria, venga azzerato prima di inserire le nuove partite.
Ad esempio se impostiamo il numero di partite a 15, verranno automaticamente selezionate le 15 partite che hanno l'indice di convenienza più elevato. In pratica il pronostico generato da questa funzione è quello più "conveniente" da un punto di vista statistico.


Distanze Globali

In questa finestra è possibile impostare le seguenti distanze globali  : Distanza Minima, Distanza Massima e Distanza Totale.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Editazione Concorso

Questa finestra viene visualizzata per modificare un concorso in memoria o per aggiungerne uno nuovo.
E' necessario selezionare il tipo, l'anno ed il numero del concorso. Per inserire le otto partite della colonna vincente del concorso è sufficiente cliccare sui rispettivi numeri posti in basso in modo che questi assumano il colore celeste.


Significato delle Ripetizioni Pari Dispari
Significato Sistemistico delle Ripetizioni Pari Dispari

Le ripetizioni pari dispari scaturiscono dal confronto delle colonne pari dispari del sistema, con le colonne pari dispari degli ultimi due concorsi presenti in archivio.
Ad esempio supponiamo che le colonne relative agli ultimi due concorsi presenti in archivio siano :

Ultimo concorso	: 1  2  7  9 10 15 19 25  ->  DPDDPDDD
  	                     **  *
Penultimo concorso	: 3  5  6  9 12 15 20 26  ->  DDPDPDPP
             **** *
se la colonna da esaminare è

  4  5  6  9 10 20 26 25  ->  PDPDPPPD

avremo 3 ripetizioni, di cui 2 consecutive, sull'ultimo concorso e 5 ripetizioni, con consecutività pari a 4, sul penultimo concorso.


Significato delle Interruzioni Numeriche
Significato Sistemistico delle Interruzioni Numeriche

In una colonna si ha un'interruzione quando la differenza tra due numeri adiacenti è maggiore di uno.

Interruzioni Globali : le interruzioni sono globali se causate indifferentemente da un numero pari o da un numero dispari : per questo tipo di condizione è anche possibile utilizzare la consecutività ed il campo d’azione della condizione.

Interruzioni Pari e Dispari : queste interruzioni sono differenziate a seconda del segno che le ha causate : avremo quindi le interruzioni causate dai segni pari e quelle causate dai segni dispari. Ad esempio nella sequenza 7 8 10 11 è il numero 10 (pari) che causa l'interruzione. Per  le interruzioni pari e dispari è possibile specificare  il solo campo d’azione .

Esempio

Consideriamo la seguente colonna :

1 2 5 6 8 10 18 25
   i   i i  i  i

in essa sono presenti  5 interruzioni globali, di cui 3 consecutive, 3 interruzioni causate dai numeri pari e 2 dai numeri dispari.


Accorpa
Accorpamento delle Colonne

Questa funzione, accessibile dal menù Colonne, permette di accorpare le ottine in novine, decine etc. permettendo così una diminuzione delle schedine da stampare.
L'accorpamento viene effettuato in più passi al termine dei quali verrà visualizzato l'indice di accorpamento ed il numero di schedine ottenute.

Si tenga presente che l’accorpamento dà risultati apprezzabili sono in presenza di sistemi poco condizionati.


Salva Colonne su disco

Grazie a questa funzione è possibile registrare le colonne, contenute in memoria, su file colonnare in modo da poterle poi riutilizzare per successive elaborazioni o per effettuare le operazioni di spoglio, visualizzazione, stampa etc. senza dover ripetere l'elaborazione che le ha generate.


Goal dopo Goal

All'interno di questa finestra è possibile inserire i risultati delle 32 partite in modo da ottenere immediatamente la colonna vincente.

Alla chiusura di questa finestra l'ottina vincente verrà immediatamente inserita nello spoglio per visualizzare le vincite ottenute.


Signficato delle Posizioni
Significato Sistemistico delle Posizioni

Grazie a questa condizione è possibile specificare quali numeri debbano essere presenti in una determinata posizione dell'ottina.
Ad esempio potremmo volere che nella seconda posizione delle colonne del nostro sistema debbano essere presenti solo i numero 2,3,4 o 5.
In questo caso la colonna

1 4 8 10 12 17 19 20

soddisferebbe la condizione, mentre la colonna

3 9 10 11 19 20 26 30

verrebbe scarta perché alla seconda posizione presenta il numero 9.


Posizioni

Per specificare la posizione su cui deve agire la condizione è sufficiente cliccare su uno degli otto numeri presenti nella parte alta della finestra.
In seguito alla voce "Numeri in Gioco" si potrà specificare quali numeri debbano essere presenti nella posizione specificata.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Partecipanti al Sistema

Questa funzione permette di specificare il numero dei soci che partecipano al sistema ed eventualmente i loro nomi.
Se il numero dei soci è impostato al valore uno, non è necessario inserire il nome del socio, in caso contrario, se l’opzione “Specifica i nomi dei partecipanti” è accesa, sarà necessario specificare un nome (su ogni riga) per ogni partecipante al sistema.

L’inserimento dei nomi del partecipanti al sistema è facoltativo perché spesso è necessario creare un sistema diviso in quote senza conoscere a priori quali saranno gli acquirenti del sistema.
Se ad esempio si hanno cinque partecipanti, quando il programma visualizza i costi finali del sistema apparirà il simbolo 1/5 vicino al costo per indicare il fatto che tale cifra rappresenta un quinto del costo totale del sistema. I nomi dei partecipanti verranno anche stampati sul prospetto del sistema.


Inserimento Automatico delle Colonne Filtro

Questa funzione permette di inserire, nel quadro corrente, fino a 999 colonne filtro, prelevandole automaticamente dall'archivio o da un file colonnare.
Nel primo caso sarà sufficiente specificare l'intervallo storico contenente i concorsi che ci interessano, mentre nel secondo bisognerà specificare il file colonnare che contiene le colonne da inserire.
Nella parte bassa della finestra è possibile specificare anche un punteggio da attribuire automaticamente alle colonne filtro da inserire.


Consecutività Numerica

All'interno di questa finestra è possibile specificare la consecutività dei numeri presenti nell'ottina totogol.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Significato della Consecutività Numerica
Significato Sistemistico della Consecutività Numerica

Due numeri, in colonna totogol, si dicono consecutivi se differiscono di un'unità. All'interno di una colonna possono essere presenti una o più sequenze di numeri consecutivi. Questo tipo di condizionamento permette di condizionare la lunghezza della sequenza di numeri consecutivi più lunga.

Esempio :

La colonna :

      *********
1   2   6   7   8   10   17  19
*****

ha due sequenze di numeri consecutivi : la "1  2", composta da due numeri e la "6  7  8", composta da tre numeri. La precedente colonna avrà quindi consecutività 3.


Numero di Sequenze

Questa finestra permette di impostare il numero di sequenze di numeri consecutivi presenti nelle colonne del sistema.
Mediante i bottoni <1>,..<4> è possibile specificare la lunghezza delle sequenze di numeri consecutivi.

Tipo : Singolo

Vedi Anche :

Significato sistemistico

Finestre di condizionamento


Signficato delle Numero di sequenze
Significato Sistemistico del Numero di sequenze

Una colonna del totogol può contenere al suo interno delle sequenze di numeri consecutivi.
Vediamo un esempio :

1  2  5  6  7  20  21  22

La colonna presa in considerazione contiene tre sequenze di numeri consecutivi : la sequenza 1 2 di lunghezza due, la sequenza 5  6  7 di lunghezza 3 e la sequenza 20  21  22 sempre di lunghezza 3.
Grazie a questa condizione è possibile specificare quante sequenze, di una certa lunghezza, possono essere contenute nelle colonne del sistema.
Ad esempio, si potrebbe imporre di non aver più di una sequenza di lunghezza 3 nella stessa colonna : con una condizione di questo tipo la colonna vista in precedenza, avendo due sequenze di lunghezza 3, verrebbe scartata.

Vediamo un altro esempio :

4  7  10  11  18  20  29  32

Questa colonna ha sei sequenze di lunghezza 1 (4, 7, 18, 20, 29 e 32) ed una sequenza di lunghezza 2 (10 11)


Conversione Formati

Questa utility, accessibile dal menù colonne, consente di importare ed esportare dei files colonnari in differenti formati in modo da poter utilizzare con altri programmi i files generati da GolVision e viceversa.
I formati attualmente supportati  sono : Txt, Asc, Stg, Cln, Gol, Ctl, Bgp,  e Col (GolVision).
La finestra è divisa in due parti : nella parte sinistra è necessario specificare il tipo di files da convertire ed il loro percorso sul disco. Per selezionare i files da convertire sarà sufficiente evidenziarli mediante un click con il mouse oppure agire sui bottoni <Seleziona Tutti> per selezionare tutti i files, o <Azzera Selezione> per azzerare tutte le selezioni precedentemente effettuate.
Nella parte destra della finestra è possibile specificare il formato dei files da creare e la directory sul disco destinata a contenerli.
Per iniziare la conversione, che potrà essere interrotta in qualsiasi momento con il bottone <Interrompi>, sarà necessario cliccare sul bottone <Converti>.


Calcolo Garanzie

Sappiamo che un sistema ridotto, ad esempio a garanzia del sei, a pronostico e condizioni verificate garantisce almeno un sei, ma ovviamente restano possibili altri tipi di vincite come ad esempio il sette, l'otto e le vincite con più di un sei.
La funzione Calcolo Garanzie serve a calcolare la possibilità di ottenere le vincite sopraindicate ovvero a calcolare le cosiddette percentuali di "incolonnamento" del sistema ridotto. In pratica questa funzione confronta le colonne del sistema ridotto con quelle del sistema integrale calcolando le vincite in ogni singolo confronto.
Le colonne del sistema ridotto possono essere prelevate da un file colonnare o dalle colonne presenti in memoria in quel momento, mentre le colonne del sistema integrale possono provenire dallo sviluppo del pronostico oppure da un file colonnare. Per specificare la provenienza delle suddette colonne si possono utilizzare le opzioni contenute nei riquadri "Colonne da Esaminare" e "Colonne da usare per il confronto".
Grazie ai bottoni <Calcola> e <Interrompi> è possibile avviare o interrompere il calcolo delle garanzie.
Abilitando le voci "Un errore sul pronostico" o "Due errori sul pronostico" verranno calcolate anche le possibilità di incolonnamento con uno o due errori sul pronostico.
Al termine dell'elaborazione, nella parte bassa della finestra, comparirà l'elenco dei tipi di vincite con le relative possibilità di incolonnamento e nella parte destra sarà possibile scegliere se visualizzare i dati relativi al caso del pronostico indovinato o del pronostico con uno o due errori.
Unitamente a questi dati, verranno anche visualizzate alcune percentuali riepilogative grazie alle quali si avrà una più immediata interpretazione dei dati. Tali percentuali raggruppano i tipi di vincite dello stesso tipo come ad esempio tutte le vincite con uno o più sei, oppure vincite con lo stesso numero di sette ma diversi sei etc.
Sull'ultima riga verrà anche visualizzato il totale, di solito pari a 100, delle possibilità di incolonnamento di tutti i tipi di vincite che il sistema può realizzare.
La tabella contenente questi dati potrà anche essere stampata con il bottone <Stampa>.
Nel caso dei sistemi condizionati ridotti può essere necessario, mediante l'opzione "Applica le Condizioni", applicare le condizioni presenti in memoria alle colonne del sistema integrale in modo da  confrontare le colonne del condizionato ridotto solo con le colonne del condizionato.


Ridotti Immediati
Ridotti Immediati (Solo versione Professional)

Grazie a questa funzione, particolarmente utile per il ricevitore, è possibile creare e stampare rapidamente dei sistemi ridotti incondizionati o con fisse.
Nella parte sinistra della finestra compare l'elenco di tutti i sistemi ridotti che il programma ha in memoria. Tali sistemi non sono altro che files colonnari memorizzati nella cartella Matrici.
Per ogni sistema viene visualizzato il numero di partite e di fisse che mette in gioco, la garanzia minima di vincite ed il numero di colonne.
E' possibile selezionare il sistema da utilizzare semplicemente cliccando con il mouse sul suo nome dopo di ché sarà necessario impostare le partite del sistema con le eventuali fisse, il numero del concorso ed il nome da stampare sulla cedolina. Queste ultime due voci sono facoltative. A questo punto si potrà decidere di stampare direttamente su schedine il sistema unitamente ad una cedolina riepilogativa, salvarlo in un file colonnare o mettere semplicemente in memoria le colonne adattate al pronostico inserito.
Le impostazioni contenute in questa finestra, comprendenti il sistema selezionato, le partite del pronostico ed il numero del concorso, possono essere salvate e caricate mediante i bottoni <Carica> e <Salva>.
Infine, grazie al bottone <Stampa Elenco>, è possibile produrre una stampa di tutti i ridotti gestiti dal programma con le relative caratteristiche.
GolVision contiene un gran numero di sistemi già memorizzati ma, se lo si desidera, è possibile aggiungerne altri semplicemente creando il relativo file colonnare e posizionandolo nella cartella Matrici.
I nomi dei files colonnari devono rispettare il seguente formato :

<numero di partite> "F" <numero di fisse> "R" o "B" <numero di vincite>

La lettere “F”, “R" e "B" stanno rispettivamente per Fisse, Ridotti e Biridotti.
Facciamo un esempio : supponiamo di voler creare un sistema di 20 partite ridotto a garanzia di 2 sette con 3 fisse. Il nome dovrà essere 20F3R2.Col
I sistemi così creati si chiamano matrici e vanno creati utilizzando sempre le prime partite e mettendo le eventuali fisse nelle prime posizioni. Ad esempio nel caso del sistema con fisse visto in precedenza, le partite in gioco dovranno essere le prime 20 e le 3 fisse dovranno essere i numeri 1,2 e 3.
Se vogliamo che, in corrispondenza di ogni sistema selezionato, venga visualizzata una piccola descrizione del sistema, dovremo creare un file con lo stesso nome del sistema ridotto, ma con estensione Txt (es. 20F3R2.Txt) contenente il testo da visualizzare.


Sistemi Automatici
Sistemi Automatici (Solo versione Professional)

La funzione Sistemi Automatici, presente solo nella versione Professional di GolVision, è di notevole utilità per il ricevitore in quanto permette di generare e stampare in modo automatico un numero arbitrario di sistemi ridotti o integrali. Per ogni sistema verrà stampata una cedolina riepilogativa contenente alcune informazioni sul sistema come ad esempio, il pronostico, il costo, il numero del concorso etc.

I pronostici dei sistemi possono essere generati con le seguenti modalità :

Casuale : in questa modalità le colonne saranno generate in modo completamente casuale.

Casuale con picchetto : le colonne verranno generate in modo casuale ma tenendo anche conto dei valori immessi nel picchetto. In questo modo la frequenza dei numeri presenti nelle colonne sarà proporzionale ai valori assegnati alle 32 partite mediante il picchetto.
Questa modalità è accessibile solo se è stato precedentemente immesso il picchetto nella schermata principale.

Statistica : le colonne verranno generate in base all'indice di convenienza statistica di ogni partita. Tanto maggiore sarà la probabilità statistica di uscita di un numero, tanto più sarà alta la sua frequenza nelle colonne generate.

Abilitando l'opzione "Usa partite nel pronostico" sarà possibile scegliere, in base sempre ai criteri precedenti, solo le colonne le cui partite sono contenute nel pronostico immesso nella schermata principale. Tale opzione sarà accessibile solo se il pronostico immesso contiene almeno 12 partite.

Infine, mediante l’opzione “Stampa il concorso sulle schedine”, sarà possibile decidere se stampare o no il numero del concorso sulla cedolina riepilogativa.

La finestra è divisa in due pagine : una per i sistemi ridotti ed una per i sistemi integrali.

Pagina dei sistemi ridotti

In questa pagina è possibile generare sistemi ridotti a costo fisso o a costo casuale. Nel primo caso sarà necessario specificare il numero di partite e di fisse per ogni sistema, mentre nel secondo sarà necessario specificare il costo minimo e massimo dei sistemi da generare. In tutti e due i casi bisognerà anche specificare la garanzia dei sistemi (del sei o del sette).

Pagina dei sistemi integrali

Anche in questo caso è possibile stampare sistemi a costo fisso, specificando la quantità di numeri, e sistemi a costo casuale specificando la quantità minima e massima di numeri del sistema.

Al fianco delle quantità di numeri specificati verranno sempre visualizzati i corrispondenti costi.


Carica Schedina

Mediante la funzione Carica Schedina è possibile ricaricare le schedine precedentemente salvate con la funzione Salva Schedina. Questi files contengono le partite ed il numero del concorso, hanno estensione Gsc e vengono salvati nella cartella Schedine.


Salva Schedina

Questa funzione è accessibile dal menù Sistemi e consente di salvare su file la schedina (partite e numero del concorso) presente in memoria.

I files di questo tipo hanno estensione Gsc e vengono salvati nella cartella Schedine


Uscita
Consente l’uscita dal programma.


Analisi di Gruppi di Numeri

Molto spesso, specialmente durante la creazione del pronostico di un sistema, è necessario avere informazioni sull'andamento statistico di un gruppo di numeri. Ad esempio potrebbe essere utile sapere quante volte un certo gruppo di 20 numeri ha fornito la vincita del sei, del sette etc.

Questa funzione richiede l'inserimento di un gruppo di numeri da analizzare e fornisce i dati relativi all'uscita delle combinazioni da zero a otto estratti.

In particolare i dati forniti sono i seguenti :

Uscite : indica quante volte si è verificata l'uscita di una certa quantità di numeri. Esempio : il dato presente nella riga del punteggio sei, specifica in quanti concorsi sono sortiti sei numeri tra quelli inseriti per l'analisi.

Frequenza : è un dato simile al precedente ma espresso in termini di frequenza, in pratica ci dice ogni quanti concorsi si verifica l'evento in esame.

Ritardo Attuale : rappresenta il numero di concorsi di ritardo dell'evento in esame.

Ritardo Massimo :  ritardo massimo conseguito dall’evento.

IC : indice di convenienza del dato in esame.

Una volta inseriti i numeri, per effettuare l'analisi è sufficiente premere il bottone <Calcola>. Per inserire direttamente i numeri prelevandoli dal pronostico del sistema è sufficiente utilizzare il bottone  “<-- Pronostico”, mentre l'operazione inversa potrà essere effettuata con il “bottone --> Pronostico”. Infine, mediante il bottone <Stampa>, si può produrre una stampa dei dati visualizzati.


Spoglio Storico

La funzione Spoglio Storico, presente nel menù colonne, è in grado di confrontare le colonne presenti in memoria, o contenute in un file, con le colonne presenti in archivio e di fornire informazioni sul numero di vincite conseguite dalle colonne esaminate.

Tutti i dati forniti da questa funzione possono essere esportati in Excel mediante l’apposito bottone posto nella parte bassa della finestra.

La finestra è divisa in due pagine :

Analisi Globale

Questa pagina è quella che viene inizialmente visualizzata all’apertura della finestra e contiene informazioni generali sulle vincite realizzate dalle colonne esaminate.

All’interno di una tabella, formata da nove righe (una per ogni categoria di vincita, da 0 a 8), sono contenute le seguenti informazioni :

Punteggio : specifica un punteggio da 0 a 8

Vincite : indica il numero di vincite, della categoria indicata nella voce punteggio, conseguite dalle colonne analizzate. Ad esempio se ci troviamo nella riga della categoria del sette ed abbiamo tre vincite, avremo che le nostre colonne, nel confronto con le colonne presenti in archivio, avranno conseguito tre volte il punteggio del sette. In altri termini possiamo dire che se avessimo giocato le colonne esaminate in tutti i concorsi presenti in archivio avremmo realizzato tre sette.

Frequenza : specifica la frequenza della vincita. Ad esempio un dato pari a due indica che la vincita si ottiene mediamente ogni due concorsi.

Ritardo Attuale : numeri di concorsi di ritardo per la vincita in esame.

Ritardo Massimo : massimo ritardo storico della vincita.

IC : indice di convenienza della vincita. Un valore maggiore di uno indica che la vincita è probabile nei prossimi concorsi.

Analisi Dettagliata per Concorso

In questa pagina vengono mostrate, concorso per concorso, le informazioni sulle vincite conseguite dalle colonne esaminate.

Le informazioni sono contenute in una tabella contenente tante righe quanti sono i concorsi presenti in archivio. In ogni riga verranno visualizzate le vincite conseguite nel concorso dalle colonne esaminate. In particolare verranno indicati il numero di 8, di 7, di 6 etc. realizzati.

All’interno di questa pagina è anche disponibile una funzione per salvare su file colonnare (bottone <Salva>) le colonne che hanno conseguito un certo punteggio. Ad esempio sarà possibile salvare tutte le colonne, scelte tra quelle prese in esame, che hanno realizzato almeno un volta sei o sette punti.


Editor di Colonne

Spesso può rivelarsi utile creare dei files colonnari contenenti delle colonne inserite manualmente.

Tali colonne possono costituire una matrice di un ridotto o delle giocate personali. Le colonne del fil così creato potranno essere stampate, visualizzate a video, rielaborate etc. mediante le numerose funzioni, presenti nel programma, che operano su files colonnari.

Grazie alla funzione Editor di Colonne, presente nel menù colonne, è possibile creare in modo semplice dei files di colonne sui quali è anche possibile effettuare tutta una serie di operazioni, come ad esempio la stampa, direttamente all’interno della finestra dell’editor.

I numeri delle colonne possono essere inseriti semplicemente digitandoli nelle rispettive caselle di ogni colonna. Le righe sono contrassegnate da un numero da 1 a 8 che indica la posizione del numero nell’ottina, mentre ogni colonna è contrassegnata da un numero progressivo che identifica la colonna nell’ambito del file colonnare su cui si lavora. Quando si posiziona il cursore su una della otto caselle di una colonna, il numero che identifica la colonna si evidenzia per segnalare quale colonna si sta modificando.

Sulla tool bar presente in questa finestra sono disponibili le seguenti funzioni :

 Azzera : elimina tutte le colonne contenute nella finestra.

 Carica : carica un file di colonne.

 Inserisce : carica un file colonnare inserendolo nel punto su cui si trova il cursore.

 Salva : registra le colonne su file.

 Salva con Nome : come la precedente, ma permette di specificare un nuovo nome per il file.

 Inserisce colonna : inserisce una colonna vuota nel punto in cui si trova il cursore.

 Cancella colonna : elimina la colonna indicata dalla posizione del cursore.

 Salta alla prima : posiziona il cursore sulla prima colonna del file.

 Salta alla colonna : richiede il numero della colonna su cui posizionarsi.

 Salta all’ultima : posiziona il cursore sull’ultima colonna del file.

 Stampa : stampa su schedine o tabulato il file presente in memoria.

 Ordina : ordina le colonne presenti in memoria.


Aggiornamenti Tramite Internet

Nel menù internet sono presenti una serie di funzioni grazie alle quali è possibile aggiornare Golvision tramite un collegamento ad internet.

Prima di utilizzare queste funzioni è indispensabile aver stabilito una connessione telefonica con il proprio provider.

Le funzioni di aggiornamento di Golvision sono le seguenti :

Aggiornamento Schedina : permette di prelevare da internet la schedina (contenente le 32 partite ed il numero del concorso) della settimana.

Aggiornamento Archivi : aggiorna gli archivi delle colonne vincenti.

Aggiornamento Lista Squadre : preleva da internet l’elenco aggiornato delle squadre di Serie A, B, C1 e C2.

Aggiornamento di Golvision : permette di scaricare automaticamente da internet la versione più aggiornata disponibile del programma. Ad esempio questa funzione permette di passare dalla versione 4.0 alla versione 4.1 di Golvision.

Importante : mediante questa funzione non è possibile effettuare aggiornamenti completi del programma, ad esempio non sarà possibile passare dalla versione 4.0 alla versione 5.0

Lo scopo di questa funzione è di mettere l’utente in condizione di prelevare aggiornamenti relativi ad eventuali bug o piccole imperfezioni contenute nel programma.


Personalizzazione del Tabulato

L’aspetto del tabulato delle colonne può essere personalizzato a piacimento in modo da ottenere una stampa più o meno compatta. Tale funzione si rileva particolarmente utile quando è necessario stampare tabulati contenenti un elevato numero di colonne e che quindi richiedono molti fogli.

I parametri sui quali è possibile intervenire sono il font dei caratteri con la relativa dimensione e la spaziatura tra le schedine. Per ottenere una stampa estremamente compatta è consigliabile utilizzare il font Small Font che ben si presta allo scopo.


Menù Ricevitoria
Menù Ricevitoria (Solo versione Professional)

Le funzioni contenute in questo menù sono particolarmente utili per il ricevitore e sono disponibili solo nella versione Professional di Golvision.

Ridotti Immediati

Sistemi Automatici

Schedine Automatiche

Archivio Giocate

Dati Ricevitoria


Dati Ricevitoria
Dati Ricevitoria (Solo versione Professional)

All’interno di questa finestra è necessario impostare i dati della ricevitoria. Tali dati sono : l’indirizzo, la città ed il numero di telefono. I dati inseriti verranno stampati sulle cedoline dei sistemi ridotti e sul prospetto dei sistemi. Non è obbligatorio inserire tutti i campi : i campi lasciati vuoti non verranno stampati.


Archivio Giocate
Archivio Giocate (Solo versione Professional)

Questa innovativa funzione è in grado di mostrare, concorso per concorso, tutte le giocate effettuate con le funzioni Ridotti Immediati, Schedine Automatiche e Sistemi Automatici. Ogni volta che, utilizzando una di queste funzioni, viene stampata una schedina o un sistema, il programma registra automaticamente la giocata stampata e, nel caso dei sistemi, altre informazioni come l'ora e la data di stampa, la quantità di numeri ed il numero di colonne del sistema.

Nella parte alta della finestra sarà necessario selezionare il numero del concorso che si desidera esaminare. Per ogni concorso verranno visualizzate due tabelle : una tabella riepilogativa ed una tabella contenente l'elenco dettagliato dei sistemi giocati.

Nella tabella riepilogativa verrà mostrato un elenco di tutte le giocate effettuate. In particolare viene mostrato il numero di schedine normali, il numero di schedine integrali ed il numero di sistemi ridotti stampati. L'ultima voce della tabella di riepilogo mostra il volume totale di gioco ovvero la somma di tutti gli importi delle giocate stampate.

Nella tabella dei sistemi giocati viene visualizzato l'elenco di tutti i sistemi ridotti stampati. Per ogni sistema vengono visualizzati il numero di colonne, il numero di partite utilizzate ed il giorno e l’ora nel quale è stato stampato il sistema.

Infine, utilizzando i bottoni <Stampa> e <Spoglio>, potremo rispettivamente produrre una stampa dei dati visualizzati ed effettuare lo spoglio globale dei sistemi stampati nel concorso in esame.


Spoglio Globale

Questa funzione può essere richiamata dalla finestra dell'archivio giocate ed è in grado di calcolare tutte le vincite, categoria per categoria, relative alle schedine stampate dal menù Ricevitoria nel concorso in esame.

Dopo aver inserito la colonna vincente verranno visualizzate due tabelle simili a quelle contenute nella finestra dell'archivio giocate. Nella tabella del riepilogo verrà visualizzato il numero di vincite realizzate da ogni tipo di giocata ed il numero totale di vincite realizzate tra tutti i tipi di giocate. Nella tabella dei sistemi verranno mostrate, sistema per sistema, le vincite realizzate da tutti i sistemi stampati con le funzioni Ridotti Immediati e Sistemi Automatici.


Schedine Automatiche
Schedine Automatiche (Solo versione Professional)

Questa funzione permette di generare automaticamente un numero arbitrario di schedine.

La generazione delle colonne contenute nelle schedine avviene secondo le stesse modalità della generazione dei pronostici nei Sistemi Automatici

Possono essere generate schedine a costo fisso o a costo casuale. Nel primo caso sarà necessario scegliere il costo di ogni schedina, mentre nel secondo bisognerà indicare un costo minimo e massimo entro il quale sarà contenuto il costo di ogni schedina generata.

Le schedine così generate potranno essere stampate con il bottone <Genera e Stampa> o potranno essere immesse in memoria o salvate mediante i bottoni <Generazione in memoria> e <Generazione su file>. Queste ultime due voci saranno abilitate solo se le schedine da generare contengono colonne della stessa lunghezza (ad esempio tutte con otto numeri).


Introduzione alla Sistema
Introduzione alla Sistemistica

Nel gioco del totogol è necessario individuare gli otto numeri che contraddistinguono le partite nelle quali sono stati segnati il maggior numero di goal. Se in due partite sono state segnate lo stesso numero di reti, sarà preferita la partita nella quale la squadra che gioca in trasferta ha segnato più goal. In caso di ulteriore parità avrà la precedenza la partita con il numero più basso.

La giocata minima al totogol è costituita da una colonna contenente 8 numeri. Naturalmente è possibile giocare una quantità maggiore di numeri come nel seguente esempio :

2  3  4  6 10 12 14 15 18

Questa colonna contiene 9 partite ed è facile convincersi che giocare questa colonna equivale a giocare le seguenti 9 che si ottengono sviluppando la precedente :

2  3  4  6  10 12 14 15

2  3  4  6  10 12 14 18

2  3  4  6  10 12 15 18

2  3  4  6  10 14 15 18

2  3  4  6  12 14 15 18

2  3  4  10 12 14 15 18

2  3  6  10 12 14 15 18

2  4  6  10 12 14 15 18

3  4  6  10 12 14 15 18

Queste colonne formano il cosiddetto “sviluppo integrale” delle 9 partite. All’aumentare del numero di partite le colonne crescono molto rapidamente come mostra la seguente tabella :

Partite	Colonne
8	8
9	9
10	45
11	165
12	495
13	1287
14	3003
15	6435

Superando le 11-12 partite si hanno già dei costi notevoli. E’ qui che entra in gioco la sistemistica il cui scopo è di eliminare dallo sviluppo integrale il maggior numero di colonne possibili in modo tale da rendere alla portata di tutti le giocate con pronostici molto ampi.

Le colonne possono essere eliminate con tre metodi diversi :

Sistema condizionato

Utilizzando questa tecnica sono eliminate dallo sviluppo integrale tutte quelle colonne che non soddisfano determinate condizioni. Facciamo un esempio : analizzando le colonne vincenti degli ultimi anni si nota immediatamente che queste contengono una quantità di numeri pari che, nella maggioranza dei casi, va da 3 a 5. In uno sviluppo integrale contenente molte partite saranno sicuramente presenti delle colonne che contengono una quantità di numeri pari molto bassa (ad esempio 1 o 2). E’ chiaro che la sortita di questo tipo di colonne è estremamente improbabile. Di conseguenza tali colonne possono essere eliminate dallo sviluppo integrale mantenendo, se il pronostico risulta corretto, pressappoco intatte le probabilità di centrare la vincita di prima categoria.

Facciamo un esempio, supponiamo di avere il seguente pronostico :

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 24 26 27

Lo sviluppo integrale del pronostico precedente genera 6435 colonne che possono essere ridotte a sole 792 colonne imponendo al sistema la seguente condizione :

“Le colonne del sistema devono avere 3, 4 o 5 numeri pari”

In questo modo verranno scartate tutte le colonne che contengono meno di 3 numeri pari  o più di 5 numeri pari. Esistono decine di modi diversi per imporre delle condizioni ad un sistema. Una descrizione dettagliata di queste condizioni è contenuta in questa guida in linea.

Sistema ridotto

Un altro metodo estremamente efficace per abbattere il costo di un sistema è di eliminare le colonne dallo sviluppo integrale utilizzando il seguente criterio : scartare il maggior numero possibile di colonne dallo sviluppo integrale facendo in modo che, nel caso in cui il pronostico consegua l’otto, il sistema ridotto contenga almeno un 7 nel caso dei sistemi ridotti o, almeno un sei, nei sistemi biridotti.

Facciamo un esempio, consideriamo un sistema di 12 partite il cui sviluppo integrale è composto da  495 colonne che, per brevità, non elenchiamo.

Il pronostico, contenente le 12 partite, è il seguente :

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22

Il sistema biridotto in questo caso sarà composto da sole tre colonne :

1  3  5  7  9 11 13 15

1  3  5  7 17 19 21 22

9 11 13 15 17 19 21 22

Si può constatare facilmente che, se gli 8 numeri della colonna vincente sono contenuti nei 12 del pronostico, il sistema ridotto contiene sempre almeno il 6.

Le tecniche mediante le quali si riesce a selezionare le colonne da scartare sono estremamente complesse ed una loro trattazione esula dagli scopi di questo testo.

Sistema condizionato ridotto

Questo tipo di sistema deriva dalla combinazione delle due precedenti tecniche.

Se s'impongono alle colonne dell’integrale entrambe le tecniche, avremo che, a pronostico e condizioni verificate, è garantita almeno la vincita di seconda o terza categoria.

Se ad esempio, al sistema condizionato di 15 partite visto in precedenza applichiamo la riduzione, otterremo un sistema che garantirà almeno il 7 (o il 6 nel caso di un sistema biridotto) se il pronostico non contiene errori e se la colonna vincente è composta da una quantità di numeri pari compresa tra 3 e 5.


Novità della Versione 4.0

Nella versione 4.0 di Golvision sono state introdotte le seguenti migliorie :

•	Caricamento e salvataggio della schedina indipendentemente dal sistema.

•	Caricamento all’avvio del programma dell’ultima schedina utilizzata

•	Salvataggio delle colonne unitamente al sistema

•	Ricalcolo automatico del sistema dopo ogni modifica

•	Spoglio storico

•	Analisi di Gruppi di Numeri

•	Supporto dell’euro.

•	Acquisizione tramite internet della schedina della settimana.

•	Aggiornamento del programma tramite internet (passaggio dalla 4 ad eventuale versione 4.X)

•	Condizione Somma di Posizione

•	Editor di Colonne

•	Disordinatore Colonnare

•	Personalizzazione del tabulato

•	Miglioramenti nelle stampa del prospetto

•	Miglioramento delle funzioni Ricevitoria (solo versione professional) : Ridotti immediati, Sistemi Automatici, Schedine Automatiche, Archivio giocate, Spoglio Globale e Dati Ricevitoria


Cerca Fisse

Questa innovativa funzione, presente solo nella versione Plus, è in grado di aiutare il sistemista a scegliere le fisse più probabili in base a considerazioni di tipo statistico. E' importante sottolineare che per ottenere risultati attendibili è fondamentale che l'archivio venga costantemente tenuto aggiornato. Nella parte alta della finestra è possibile selezionare il numero di fisse da cercare, mentre al centro  sono presenti i bottoni <IC>, <Frequenza> e <Ritardo> la cui funzione è quella di ordinare l'elenco delle fisse rispettivamente in base all'indice di convenienza, alla frequenza delle fisse ed al loro ritardo storico e questa funzione viene richiamata dai quadri, nella parte bassa della finestra sarà disponibile un bottone con il quale è possibile inserire automaticamente le combinazione del cerca fisse nei quadri, come colonne filtro.