NetShow Player

NetShow Player consente di riprodurre i file .asf (formato Active Streaming) e i flussi ASF in tempo reale e di ricevere informazioni ASF trasmesse tramite unicast o multicast.

Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto di NetShow Player e il relativo nome, fare clic sull'oggetto desiderato nell'immagine che segue.


I file .asf sono flussi ASF memorizzati che possono essere creati combinando file di immagini, audio e video oltre ai comandi dello script in un unico file o memorizzando un flusso ASF su disco. È possibile riprodurre i file .asf localmente o effettuarne lo streaming da un server NetShow o da un server HTTP attraverso una rete.


Per flusso ASF si intende un flusso di informazioni che vengono trasmesse attraverso una rete. Si può trattare di un file .asf inviato da un server NetShow o da un server HTTP oppure di informazioni in tempo reale codificate dal Real-Time Encoder in un flusso ASF che verrà inviato al server NetShow, che a sua volta lo trasmetterà a tutti i lettori di NetShow.


Un file .asx (ActiveX Stream redirector) è un file di testo di piccole dimensioni che trasmette a NetShow Player le informazioni necessarie per effettuare la connessione o per ricevere informazioni ASF. Per utilizzare un file .asx, aprirlo con NetShow Player, fare doppio clic sul nome corrispondente o eseguirlo da una directory locale.


Il menu File contiene i comandi che consentono di:

•	Individuare e aprire un file .asf o .asx.

•	Immettere il percorso di un file .asf o di un flusso ASF in tempo reale in modo che il lettore inizi lo streaming delle informazioni.

•	Aprire la finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player in cui sono contenute molte delle impostazioni del lettore, incluso il numero di volte per cui un file .asf dovrà essere riprodotto, quale porta UDP utilizzare e se ricevere il multicast.

•	Chiudere il flusso ASF o il file .asf.

•	Uscire dall'applicazione.


Il menu Vai consente di avviare il browser e di accedere alla Home Page di NetShow per leggere le informazioni più recenti sul prodotto. Nel menu Vai è inoltre disponibile il comando Aggiornamenti di NetShow che consente di accedere alla pagina Web di NetShow da cui è possibile scaricare l'ultima versione di NetShow Player. Nel menu sono inoltre elencati gli ultimi cinque URL di cui si è tentato di effettuare lo streaming.


Il menu Visualizza consente di impostare NetShow Player in modo che rimanga sempre visualizzato in primo piano. Nel menu Visualizza sono inoltre disponibili i comandi che consentono di visualizzare le statistiche del file .asf o del flusso ASF, le impostazioni di riproduzione di NetShow Player e gli indicatori del file .asf corrente.


Il menu ? consente di visualizzare la sezione della Risoluzione dei problemi della Guida in linea, di ottenere ulteriori informazioni sui messaggi di errore di NetShow Player e di leggere le informazioni relative alla presente versione del lettore.


La barra del titolo contiene il titolo o l'alias delle informazioni di streaming correntemente ricevute da NetShow Player. I titoli corrispondono a file .asf, mentre un alias di flusso corrisponde a uno streaming ASF in tempo reale. La barra del titolo semplifica l'identificazione delle informazioni relative allo streaming anche nel caso in cui la riproduzione sia stata interrotta o terminata oppure il punto di riproduzione corrente non sia riconoscibile.


L'indicatore del tempo di riproduzione trascorso e del tempo totale indica sia il tempo di riproduzione trascorso che la durata totale del file .asf. In entrambi i casi il tempo viene misurato in decimi di secondo. Se si immette un indirizzo URL non corretto, verrà visualizzato un messaggio di errore. Per visualizzare l'errore, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area dell'indicatore del tempo di riproduzione trascorso e del tempo totale e scegliere Dettagli errore dal menu di scelta rapida.


Il pulsante Riproduci/Interrompi consente di avviare o di interrompere la riproduzione del file .asf a seconda dello stato corrente. Quando inizia la riproduzione del file .asf, viene attivato il pulsante Interrompi in quanto il file è in fase di riproduzione. Se si interrompe il file .asf, verrà attivato il pulsante Riproduci per consentire di riavviare la riproduzione del file. Il pulsante Riproduci viene attivato anche al termine della riproduzione del file .asf.


Il pulsante Termina consente di arrestare la riproduzione di un file .asf. Quando si esegue questa operazione il dispositivo di scorrimento torna all'inizio del file .asf. Terminando la riproduzione del file .asf, la comunicazione con il server non viene interrotta. Per riavviare la riproduzione del file dall'inizio è possibile fare clic sul pulsante Riproduci di NetShow Player.


Gli indicatori sono una caratteristica dello streaming dei file .asf. Facendo clic sul pulsante Indicatore precedente è possibile tornare all'indicatore precedente del file .asf. Questo pulsante è attivato solo se il file .asf file contiene degli indicatori e se è stato superato almeno un indicatore.


Il multicast è la modalità con la quale il server NetShow trasmette un singolo flusso ASF a più lettori di NetShow. Per eseguire il multicast è necessario che la rete sia abilitata. Quando il server NetShow è in modalità multicast, verrà inviato un singolo flusso ASF a più lettori NetShow che riceveranno tale flusso esattamente allo stesso modo, analogamente a più telespettatori che guardano contemporaneamente lo stesso canale televisivo. In modalità multicast NetShow Player non dispone di una connessione al server NetShow e riceverà solo ciò che viene trasmesso dal server.


L'unicast consiste di una connessione bidirezionale punto a punto tra il server NetShow o un server HTTP e NetShow Player. Quando il server NetShow è in modalità unicast, NetShow Player è in grado di restituire informazioni al server durante la ricezione di informazioni ASF. La modalità unicast può utilizzare tutta la larghezza di banda della rete disponibile in quanto ciascun client dispone di una connessione distinta al server.


Fare clic sul pulsante Indietro per riavvolgere il file .asf. Se il pulsante Indietro non è attivato, non sarà possibile riavvolgere il file .asf. La funzionalità di riavvolgimento è disponibile solo durante lo streaming di un file .asf da un server NetShow e solo se il file .asf dispone di un indice. L'indice viene creato tramite lo strumento utilizzato per la codifica del file .asf.


Fare clic sul pulsante Avanti per far avanzare il file .asf. Se il pulsante Avanti non è attivato, non sarà possibile far avanzare il file .asf. La funzionalità di avanzamento è disponibile solo durante lo streaming di un file .asf da un server NetShow e solo se il file .asf dispone di un indice. L'indice viene creato tramite lo strumento utilizzato per la codifica del file .asf.


Fare clic sul pulsante Indicatore successivo per passare all'indicatore successivo del file .asf. Gli indicatori sono analoghi alle tracce su un CD. Il pulsante Indicatore successivo è attivato solo durante lo streaming di un file .asf da un server NetShow e solo se il file .asf contiene degli indicatori. Poiché è necessario creare gli indicatori insieme al file .asf, non tutti i file .asf li conterranno. Gli indicatori non possono essere parte di un flusso ASF.


Le lineette verticali al di sotto del dispositivo di scorrimento mostrano la posizione degli indicatori. Gli indicatori sono una caratteristica dello streaming dei file .asf da un server NetShow. Posizionando il mouse su un indicatore, verranno visualizzati sia il nome dell'indicatore che la relativa posizione, indicata in termini di tempo trascorso dall'inizio della riproduzione del file. Gli indicatori vengono visualizzati solo nei file .asf e solo se sono incorporati nel file .asf. Gli indicatori non saranno visualizzati in un file .asf di cui viene effettuato lo streaming tramite HTTP. Gli indicatori non possono essere parte di un flusso ASF.


Il dispositivo di scorrimento indica il tempo di riproduzione corrente del file. Se il file .asf dispone di un indice, sarà possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per spostarsi in avanti e all'indietro nel file .asf. Questo dispositivo funziona in modo analogo ai pulsanti Indicatore precedente e Indicatore successivo, vale a dire che per spostarsi in avanti e indietro nel file .asf, è necessario effettuare lo streaming del file da un server NetShow.

Durante la ricezione di un flusso ASF in tempo reale il dispositivo di scorrimento è fisso.


Nella finestra di NetShow Player vengono visualizzati i video e le immagini durante la riproduzione di un file .asf o la ricezione di un flusso ASF in tempo reale, se disponibili nel flusso. Quando il cursore assume la forma di una mano, facendo clic con il pulsante sinistro del mouse in un punto qualsiasi della finestra si otterrà lo stesso effetto determinato dalla scelta del pulsante Riproduci/Interrompi, mentre facendo clic con il pulsante destro verrà visualizzato il menu di scelta rapida.


Apertura di un file .asf

NetShow Player consente di riprodurre i file .asf in due modi. È infatti possibile utilizzare il comando Apri file per aprire un file .asf o .asx facendo una ricerca sul server e nelle directory oppure utilizzare il comando Apri pagina per immettere direttamente il percorso esatto di un file .asf o .asx.

Se si apre un file .asf localmente, non ne verrà effettuato lo streaming e sarà invece possibile riprodurre il file dalla cache del computer. Se si apre un file .asx, verrà effettuato lo streaming del file .asf da un server. Se si immette l'URL del file .asf, sarà possibile effettuare lo streaming di un file da un server NetShow o da un server HTTP.

Vedere anche

 Ricerca di un file .asf

 Immissione del percorso di un file .asf


Ricerca di un file .asf

Se non si conosce con esattezza il percorso del file .asf ma si è certi di disporre delle autorizzazioni necessarie per accedervi, utilizzare il comando Apri file per individuare il file.

1	Scegliere Apri file dal menu File.

2	Nella finestra di dialogo Apri individuare la directory contenente il file .asf.

3	Per iniziare la riproduzione del file .asf, fare doppio clic sul nome corrispondente.

Verrà visualizzato NetShow Player, quindi verrà memorizzata nel buffer parte del file .asf e verrà iniziata la riproduzione. Con questa modalità di riproduzione non verrà effettuato lo streaming del file.

Vedere anche

 Apertura di un file .asf

 Immissione del percorso di un file .asf


Immissione del percorso di un file .asf

Utilizzare il comando Apri pagina per effettuare lo streaming di un file .asf da un server NetShow o da un server HTTP.

1	Scegliere Apri pagina dal menu File.

2	Nella finestra di dialogo Apri pagina immettere il percorso del file .asf.

Se si desidera effettuare lo streaming di un file .asf da un server NetShow, specificare il protocollo MMS, ad esempio mms://server/file.asf. Se si desidera effettuare lo streaming di un file .asf da un server HTTP, utilizzare invece il protocollo HTTP, ad esempio http://server/file.asf.

3	Per iniziare la riproduzione del file .asf, scegliere OK.

Verrà visualizzato NetShow Player, quindi verrà creato un buffer per il file .asf e verrà iniziata la riproduzione.

Vedere anche

 Apertura di un file ASF

 Ricerca di un file ASF


Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

La finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player è la fonte principale di informazioni sul lettore. Vi sono disponibili sei schede oppure, se il file .asf contiene degli indicatori, sette schede, in ciascuna delle quali sono contenute informazioni specifiche su NetShow Player, sul file .asf oppure sul flusso ASF in tempo reale. Per informazioni specifiche su ciascuna scheda, fare clic su uno degli argomenti riportati di seguito.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Scheda delle proprietà Impostazioni

 Scheda delle proprietà Statistiche

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Canale

 Scheda delle proprietà Codec

 Scheda delle proprietà Indicatori


Visualizzazione di informazioni generali sul file .asf o sul flusso ASF

Nella scheda delle proprietà Generale sono contenute tutte le informazioni aggiunte in fase di creazione dall'autore del file .asf o del flusso ASF in tempo reale e che sono specifiche del contenuto. Non tutti i file .asf né tutti i flussi ASF in tempo reale contengono questo tipo di informazioni.

 Per visualizzare la scheda delle proprietà Generale

•	Scegliere Proprietà dal menu File.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Generale.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Generale


Scheda delle proprietà Generale

Nella scheda delle proprietà Generale sono contenute tutte le informazioni riguardanti il titolo, l'autore, il copyright, le restrizioni d'accesso e/o le descrizioni incorporate dall'autore nel file .asf o nel flusso ASF in tempo reale.

Vedere anche

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Visualizzazione della scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Scheda delle proprietà Statistiche

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Codec

 Scheda delle proprietà Canale

 Scheda delle proprietà Impostazioni

 Scheda delle proprietà Indicatori


Scheda delle proprietà Canale

Nella scheda delle proprietà Canale sono contenute informazioni, quali il nome, il percorso, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e la descrizione del canale, su Channel Service che effettua lo streaming del flusso ASF in tempo reale. La disponibilità di queste informazioni dipende dall'amministratore del sistema. Quando si riceve un file .asf questa scheda non verrà visualizzata.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Codec

 Scheda delle proprietà Indicatori

 Scheda delle proprietà Impostazioni

 Scheda delle proprietà Statistiche


Visualizzazione dei codec utilizzati

Nella scheda delle proprietà Codec sono indicati i codec utilizzati nel file .asf o nel flusso ASF in tempo reale. In questa scheda sono inoltre specificati i vari file di immagini, audio e video a cui i codec sono associati ed è indicato se ciascun codec è installato o meno. Tali informazioni risultano utili per individuare eventuali problemi di riproduzione.

 Per visualizzare la scheda delle proprietà Codec

1	Scegliere Proprietà dal menu File.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Generale.

2	Fare clic sulla scheda delle proprietà Codec.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Codec


Scheda delle proprietà Codec

Nella scheda delle proprietà Codec sono indicati i codec utilizzati nel file .asf ed è specificato se tali codec sono installati o meno. In questa scheda è inoltre specificato l'URL alla pagina Web relativa ai codec di NetShow per consentire di ottenere ulteriori informazioni su di essi.

Vedere anche

 Visualizzazione della scheda delle proprietà Codec

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Impostazioni

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Scheda delle proprietà Statistiche

 Scheda delle proprietà Indicatori

 Scheda delle proprietà Canale

 Scheda delle proprietà Avanzate


Visualizzazione di informazioni dettagliate sul file .asf

A differenza della scheda delle proprietà Generale, contenente eventuali informazioni supplementari aggiunte dall'autore al file .asf o al flusso ASF in tempo reale, nella scheda delle proprietà Dettagli sono contenute informazioni specifiche sul file .asf, quali la durata e la data di creazione.

 Per visualizzare la scheda delle proprietà Dettagli

1	Scegliere Proprietà dal menu File.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Generale.

2	Fare clic sulla scheda delle proprietà Dettagli.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Dettagli.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Dettagli


Scheda delle proprietà Dettagli

Nella scheda delle proprietà Dettagli sono contenute informazioni che è possibile utilizzare, insieme a quelle specificate nella scheda delle proprietà Generale, per capire come viene effettuato lo streaming del file .asf attraverso la rete. Tali informazioni costituiscono una parte integrante del file .asf, ma non vengono aggiunte dall'autore del file. Esse vengono invece attinte direttamente dal file .asf o dal flusso ASF in tempo reale. Nella scheda delle proprietà Dettagli sono presenti le seguenti caselle:

•	Origine collegamento   Indica il percorso del file .asf in fase di streaming. Se il flusso è in modalità multicast, nella casella verrà visualizzato Multicast.

•	Data di creazione   Indica la data di creazione del file .asf o del flusso ASF in tempo reale.

•	Durata   Indica la lunghezza del file .asf. Nel caso di un flusso ASF in tempo reale, questa casella verrà lasciata vuota.

•	Larghezza di banda   Indica la larghezza di banda per cui il file .asf o il flusso ASF è stato creato in tempo reale. La larghezza di banda viene infatti determinata dall'autore durante il processo di creazione.

•	Correzione dell'errore   Specifica l'eventuale correzione di errore utilizzata.

•	Larghezza immagine   Indica la larghezza dell'immagine più larga contenuta nella schermata di NetShow Player.

•	Altezza immagine   Indica l'altezza dell'immagine più alta contenuta nella schermata di NetShow Player.

Vedere anche

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Visualizzazione della scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Impostazioni

 Scheda delle proprietà Statistiche

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Codec

 Scheda delle proprietà Canale

 Scheda delle proprietà Indicatori


Scheda delle proprietà Statistiche

La scheda delle proprietà Statistiche consente di controllare la qualità della ricezione da parte di NetShow Player delle informazioni ASF. In questa scheda è presente un grafico a torta in tre colori che rappresenta il numero di pacchettidi dati del file ASF ricevuti, recuperati e/o persi. Lungo la parte inferiore della scheda è inoltre presente una barra di avanzamento che indica la qualità di ricezione del file durante gli ultimi 30 secondi.

Vedere anche

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Impostazioni

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Codec

 Scheda delle proprietà Canale

 Scheda delle proprietà Indicatori


Scheda delle proprietà Impostazioni

La scheda delle proprietà Impostazioni consente di specificare il numero di volte per cui si desidera riprodurre un file .asf. È anche possibile impostare la dimensione della finestra di NetShow Player e specificare i controlli che si desidera rendere disponibili nel lettore.

Vedere anche

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Codec

 Scheda delle proprietà Canale

 Scheda delle proprietà Indicatori


Scheda delle proprietà Indicatori

Nella scheda delle proprietà Indicatori sono indicate le descrizioni di tutti gli indicatori presenti nel file .asf e le relative posizioni indicate in termini di tempo trascorso dall'inizio della riproduzione del file. La scheda delle proprietà Indicatori viene visualizzata solo se il file .asf contiene degli indicatori. Un flusso ASF in tempo reale non contiene indicatori.

Vedere anche

 Utilizzo degli indicatori

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Impostazioni

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Codec


Scheda delle proprietà Avanzate

Nella scheda delle proprietà Avanzate è possibile impostare il tempo di memorizzazione nel buffer e i protocolli che NetShow Player è in grado di ricevere.

Memorizzazione

Si tratta della quantità di informazioni ASF, misurata in secondi, che NetShow Player memorizza in anticipo rispetto alla riproduzione. Le informazioni memorizzate nel buffer vengono utilizzate per riempire gli eventuali vuoti nel flusso ASF causati dal traffico di rete. È possibile utilizzare il buffer predefinito o impostarne uno personalizzato in caso di intenso traffico sulla rete.

Protocolli

Le impostazioni del protocollo indicano le varie modalità di ricezione da parte di NetShow Player delle informazioni ASF. In base all'impostazione predefinita, i protocolli Multicast, TCP e HTTPsono attivati. Selezionare i protocolli che si desidera attivare. Selezionare UDP solo se si dispone di una rete locale o di una rete con notevole larghezza di banda non affetta da grossi ritardi causati dal traffico di rete.

Vedere anche

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Impostazioni

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Scheda delle proprietà Canale

 Scheda delle proprietà Codec

 Scheda delle proprietà Indicatori


UDP è un protocollo che consente la trasmissione di informazioni ASF da server NetShow. Fornisce un servizio senza connessione. Un server che utilizza UDP trasmette informazioni al client senza attendere la conferma della ricezione. UDP funziona meglio su una rete Intranet o su reti locali che su Internet.


TCP è un protocollo di rete standard supportato da ogni computer su Internet. Si tratta di un protocollo affidabile che consente di evitare che alcuni pacchetti vengano persi e che di conseguenza risulti disturbata la riproduzione di un file .asf o di un flusso ASF. La garanzia dell'affidabilità può tuttavia determinare, in combinazione con il traffico di rete, un ritardo nella consegna delle informazioni ASF a NetShow Player.


HTTP è il protocollo utilizzato su Internet per inviare ad esempio pagine Web e grafica. Viene spesso utilizzato per passare attraverso un firewall. Quando si utilizza questo protocollo, assicurarsi di selezionare le impostazioni proxy che verranno utilizzate da NetShow Player.


Impostazione del numero di riproduzioni del file .asf

È possibile impostare NetShow Player in modo da riprodurre il file .asf per un determinato numero di volte oppure continuamente.

 Per impostare il numero di riproduzioni del file

1	Scegliere Impostazioni riproduzione dal menu Visualizza.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Impostazioni.

2	Nella scheda delle proprietà Impostazioni selezionare il pulsante di opzione Riproduci, quindi specificare il numero di volte per cui si desidera riprodurre il file .asf.

Oppure

 Per riprodurre il file .asf continuamente

1	Scegliere Impostazioni riproduzione dal menu Visualizza.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Impostazioni.

2	Nella scheda delle proprietà Impostazioni selezionare il pulsante di opzione Riproduci continuamente.

Vedere anche

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Scheda delle proprietà Generale

 Scheda delle proprietà Dettagli

 Utilizzo degli indicatori

 Scheda delle proprietà Statistiche


Visualizzazione delle statistiche relative al file .asf in fase di streaming

Durante lo streaming dei file su una rete è possibile che alcuni pacchetti di dati vengano persi. Se la riproduzione del file .asf risulta disturbata oppure si interrompe durante la memorizzazione nel buffer dei dati, sarà possibile controllare la quantità di dati ricevuti utilizzando le informazioni contenute nella scheda Statistiche.

 Per visualizzare la scheda delle proprietà Statistiche

•	Scegliere Statistiche dal menu Visualizza.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Statistiche.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Statistiche


Impostazione della dimensione della finestra

A meno che non sia diversamente specificato, la finestra di NetShow Player viene ridimensionata in base alla dimensione del file .asf. Se lo si desidera, è possibile ridimensionare la finestra del lettore in base alla dimensione originale del file.

 Per ridimensionare la finestra di NetShow Player

1	Scegliere Impostazioni riproduzione dal menu Visualizza.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Impostazioni.

2	Dalla casella di riepilogo Dimensione finestra selezionare una dimensione.

L'opzione Dimensione predefinita corrisponde alla dimensione originale del file .asf. L'opzione Dimensione dimezzata corrisponde alla metà della dimensione originale mentre l'opzione Dimensione raddoppiata corrisponde al doppio della dimensione originale.

3	Fare clic sul pulsante Applica, quindi scegliere OK.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Impostazioni


Nascondere e visualizzare i controlli

È possibile impostare NetShow Player in modo che venga visualizzato con tre diverse configurazioni di controlli, ovvero Nessun controllo, Controlli semplici o Controlli completi. Se si seleziona l'opzione Nessun controllo, non verrà visualizzato alcun controllo del lettore. Se si seleziona l'opzione Controlli semplici, verranno visualizzati tutti i controlli a eccezione di Indicatore precedente, Indicatore successivo, Avanti e Indietro. Se si seleziona l'opzione Controlli completi, verranno visualizzati tutti i controlli del lettore.

 Per impostare i controlli di NetShow Player

1	Scegliere Impostazioni riproduzione dal menu Visualizza.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Impostazioni.

2	Dalla casella di riepilogo Controlli selezionare un'opzione per specificare i controlli che si desidera visualizzare.

3	Fare clic sul pulsante Applica, quindi scegliere OK.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Impostazioni


Un indicatore è un puntatore che rimanda a un punto specifico del file .asf. Gli indicatori possono essere utilizzati per passare a punti specifici, sia precedenti che successivi, del file .asf. Gli indicatori sono presenti in un file .asf solo se sono stati appositamente creati dall'autore. Se un file .asf contiene degli indicatori, al di sotto del dispositivo di scorrimento verranno visualizzate delle lineette verticali. Posizionando il mouse su una lineetta sarà possibile visualizzare il nome dell'indicatore e la relativa posizione indicata in termini di tempo trascorso dall'inizio della riproduzione del file.


Utilizzo degli indicatori

Per passare agli indicatori desiderati di un file .asf è possibile fare clic sul pulsante Indicatore precedente o Indicatore successivo oppure scegliere un indicatore nella scheda delle proprietà Indicatori.

 Per utilizzare la scheda delle proprietà Indicatori

1	Scegliere Indicatori dal menu Visualizza.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Indicatori.

2	Dall'elenco degli indicatori selezionare l'indicatore a cui si desidera passare, quindi scegliere il pulsante Vai all'indicatore.

Verrà individuato l'indicatore specificato, ma la finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player rimarrà visualizzata.

3	Per tornare a NetShow Player, scegliere OK.

Le informazioni del file .asf verranno memorizzate nel buffer e verrà iniziata la riproduzione del file .asf a partire dall'indicatore specificato.

Oppure

 Per utilizzare il pulsante Indicatore successivo o Indicatore precedente

•	Fare clic sul pulsante Indicatore successivo o Indicatore precedente per spostarsi avanti o indietro di un indicatore.

Ogni volta che si fa clic sul pulsante Indicatore successivo o Indicatore precedente, il dispositivo di scorrimento si sposterà di un indicatore. Dopo che il dispositivo di scorrimento si sarà spostato all'indicatore desiderato, le informazioni del file .asf verranno memorizzate nel buffer e verrà iniziata la riproduzione del file .asf a partire dall'indicatore specificato.

Vedere anche

 Finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player

 Scheda delle proprietà Indicatori


Impostazione di un server proxy per il flusso HTTP

NetShow Player consente di stabilire automaticamente la modalità di ricezione appropriata delle informazioni ASF tramite il flusso HTTP verificando le impostazioni proxy sul proprio browser predefinito, Netscape o Microsoft. Se il browser funziona correttamente, ma la ricezione del flusso HTTP è difficoltosa, sarà necessario impostare il server proxy utilizzato da NetShow Player.

 Per impostare un server proxy

1	Scegliere Proprietà dal menu File.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Generale.

2	Fare clic sulla scheda delle proprietà Avanzate.

3	Nella scheda delle proprietà Avanzate selezionare la casella di controllo Usa proxy relativo al protocollo HTTP.

4	Nella casella di testo specificare il nome di un server proxy HTTP.

5	Nella casella Porta specificare il numero della porta che verrà utilizzata dal server.

Il numero di porta da specificare in genere è 80.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Generale


Utilizzo di una porta UDP per la ricezione di un file .asf

Se per ricevere il flusso di informazioni attraverso un firewall è necessaria una porta UDP specifica, sarà possibile impostare tale porta utilizzando NetShow Player.

 Per impostare una porta UDP

1	Scegliere Proprietà dal menu File.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Generale.

2	Fare clic sulla scheda delle proprietà Avanzate.

3	Nella scheda delle proprietà Avanzate selezionare la casella di controllo Usa porta.

4	Immettere il numero della porta UDP.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Generale


Impostazione del tempo di memorizzazione nel buffer di un file .asf

È possibile impostare la quantità di dati che verrà memorizzata nel buffer durante la riproduzione. Riducendo la quantità di dati da memorizzare, verrà diminuito il tempo di memorizzazione necessario prima dell'inizio della riproduzione di un file, ma si potrebbero verificare delle interruzioni o dei ritardi nella riproduzione, soprattutto durante lo streaming di dati attraverso Internet.

Aumentando la quantità di dati da memorizzare nel buffer, verrà aumentato il tempo di attesa prima dell'inizio della riproduzione di un file .asf, ma verrà diminuito il numero di interruzioni o di ritardi.

Nota  Qualsiasi modifica apportata alle impostazioni del tempo di memorizzazione nel buffer avrà effetto solo a partire dalla riproduzione del file .asf successivo.

 Per impostare il tempo di memorizzazione nel buffer

1	Scegliere Proprietà dal menu File.

Verrà visualizzata la scheda delle proprietà Generale.

2	Fare clic sulla scheda delle proprietà Avanzate.

3	Nella scheda delle proprietà Avanzate selezionare il pulsante di opzione Memorizza e immettere il valore desiderato per impostare il tempo di memorizzazione.

Quando si visualizza la scheda delle proprietà Avanzate per la prima volta, il valore predefinito relativo al tempo di memorizzazione è 3.

Vedere anche

 Scheda delle proprietà Avanzate

 Scheda delle proprietà Generale


Risoluzione dei problemi

Facendo clic su uno dei messaggi di errore riportati di seguito ne verrà visualizzata una descrizione più dettagliata e sarà possibile ottenere informazioni sul modo in cui riconoscere e risolvere il problema.

Messaggi di errore

 "Il tipo di flusso specificato non è riconosciuto."

 "Impossibile stabilire la connessione di rete."

Sintomi

 Non è possibile far funzionare NetShow Player con la versione a 16 bit di Internet Explorer o con Netscape 2.0.

 Non è possibile stabilire una connessione con il server NetShow 1.0.

 Non è possibile stabilire una connessione con un server durante l'utilizzo di Accesso remoto.

 Lo schermo appare nero.

 Lo schermo è bloccato e nell'indicatore del tempo di riproduzione trascorso e del tempo totale viene visualizzato continuamente "Memorizzazione".

 La riproduzione audio è distorta e/o quella video disturbata.

Torna a NetShow Player


Dettagli errore

Nella casella Apri pagina è stato immesso un indirizzo non corretto che ha determinato un errore.

 Per verificare la possibile causa

1	Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi all'interno della finestra di NetShow Player.

2	Scegliere Dettagli errore dal menu di scelta rapida.

Verrà visualizzata la finestra Dettagli errore.

3	Nella finestra Dettagli errore sono elencati tutti gli errori a partire dal primo rilevato.

Torna a Risoluzione dei problemi


Impossibile stabilire la connessione di rete

È possibile che le impostazioni di NetShow Player siano in conflitto con quelle di Internet Explorer. Ciò accade ad esempio se, dopo aver impostato le opzioni di configurazione del protocollo di NetShow Player nella scheda Avanzate, non si riavvia il lettore. Per rendere effettive le modifiche apportate non è sufficiente scegliere il pulsante Applica.

Torna a Risoluzione dei problemi


Incompatibilità con il browser

NetShow Player non funziona con la versione a 16 bit di Internet Explorer né con Netscape Navigator 2.0.

Torna a Risoluzione dei problemi


Non è possibile stabilire una connessione con il server NetShow 1.0

La configurazione predefinita di NetShow Player 2 per le connessioni unicast prevede di stabilire una connessione TCP con il server, a differenza delle versioni precedenti in cui si sarebbe provato a utilizzare il protocollo UDP. Poiché i server NetShow 1.0 supportano solo le connessioni UDP, non sarà possibile per un client NetShow 2.0 stabilire una connessione con un server NetShow 1.0 utilizzando le impostazioni di protocollo predefinite. Per accedere al contenuto su un server 1.0 utilizzando un client 2.0, è necessario fare clic sulla scheda Avanzate nella finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player, quindi nella casella di gruppo Protocolli selezionare UDP, infine uscire da NetShow Player e provare di nuovo ad accedere al server 1.0.

Torna a Risoluzione dei problemi


Problemi con Accesso remoto

Quando si utilizza Accesso remoto per accedere a una rete, è possibile che le impostazioni non corrette assegnate al server proxy utilizzato da un firewall determinino alcuni problemi.

Verificare la correttezza delle impostazioni del proxy

•	Nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Proprietà - Microsoft NetShow Player selezionare il pulsante di opzione Non usare proxy relativo al protocollo HTTP.

Torna a Risoluzione dei problemi


Schermo nero

Quando all'avvio di NetShow Player l'animazione di apertura si interrompe e appare solo uno schermo nero, sarà necessario verificare la correttezza del codec installato per la riproduzione del video.

 Per verificare la correttezza del codec installato

1	Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi all'interno della finestra di NetShow Player e scegliere Proprietà dal menu di scelta rapida.

2	Nella finestra di dialogo Proprietà d Microsoft NetShow Player fare clic sulla scheda Codec. Verranno visualizzati i codec utilizzati per la compressione delle informazioni ASF.

3	Verificare che nel proprio computer sia installato il codec video utilizzato per la compressione delle informazioni ASF. Se non è installato, contattare l'autore del flusso ASF per informarsi su come ottenere il codec appropriato. La maggior parte degli autori di contenuto utilizzerà codec di NetShow standard o fornirà un modo per poterli scaricare prima della riproduzione delle informazioni ASF.

Torna a Risoluzione dei problemi


Schermo bloccato

Quando nell'indicatore del tempo di riproduzione trascorso e del tempo totale viene visualizzato continuamente "Memorizzazione", significa che si sta utilizzando una connessione TCP al server. Il TCP è un protocollo affidabile che assicura la consegna di tutti i pacchetti durante la riproduzione di un file .asf o di un flusso ASF. La garanzia di affidabilità può tuttavia determinare, in combinazione con il traffico di rete, un ritardo nella consegna delle informazioni ASF a NetShow Player. In questo periodo di attesa verrà visualizzato il messaggio "Memorizzazione", in quanto NetShow Player è in attesa di ricevere informazioni ASF da memorizzare nel buffer per continuare la riproduzione del flusso ASF.

Torna a Risoluzione dei problemi


La riproduzione audio è distorta e/o quella video è disturbata

La scarsa qualità di una riproduzione audio e/o video è determinata in genere da un elevato traffico di rete o dalla pessima qualità del contenuto degli stessi file.

 Per capire se la causa del problema risiede nel traffico di rete

1	Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi all'interno della finestra di NetShow Player e scegliere Statistiche dal menu di scelta rapida.

2	Nella finestra di dialogo Proprietà di NetShow Player verrà visualizzata la quantità e la percentuale di pacchetti andati persi. Se tale numero supera il 5%, la causa del problema sarà da attribuire al traffico di rete.

3	Se vanno persi solo pochi pacchetti, controllare se nell'indicatore del tempo di riproduzione trascorso e del tempo totale corrente appare il messaggio "Memorizzazione". Se NetShow Player dispone continuamente di informazioni da memorizzare nel buffer, ci sarà sicuramente il traffico di rete e sarà necessario un periodo di attesa prima di ricevere informazioni ASF.

Se non vengono persi pacchetti e non c'è traffico di rete, è probabile che il contenuto dei file audio e video è di scarsa qualità. È necessario prendere in considerazione il tipo di contenuto ASF in fase di riproduzione. La riproduzione di un video richiede una maggiore larghezza di banda rispetto alla semplice rotazione di un'immagine e più elevata è la qualità dell'audio, maggiore sarà la larghezza di banda necessaria.

Torna a Risoluzione dei problemi


I pacchetti contengono parti di informazioni ASF. Tutti gli strumenti di creazione di contenuto di NetShow consentono di memorizzare le informazioni ASF in pacchetti di dimensione costante. I flussi ASF e i file .asf sono composti da un notevole numero di pacchetti. Quando si trasmette un file .asf o un flusso ASF attraverso una rete, il server NetShow suddivide il flusso in pacchetti e li invia attraverso la rete. NetShow Player riassembla il flusso dei pacchetti ricevuti e riproduce le informazioni ASF.