Activa o Desactiva el análisis de
los ficheros.


Sentinel VxD v1.0
Panda Software International
(c) 1996
Sentinel VxD forma parte del paquete
Panda AntiVirus PRO para Windows 95 .
Sentinel es un detector de virus
que trabaja en segundo plano, en busca de virus,
mientras el usuario trabaja normalmente con sus
programas y ficheros.


Activa o Desactiva la grabación de
las incidencias del análisis en disco.


Especifica el nombre del Puesto que
figura en el fichero de Incidencias.


Directorio donde se graba el fichero
de Incidencias. Para localizar el directorio
deseado pulse el botón Examinar .


Visualizar el contenido actual
del fichero de Incidencias.


Obtener una copia impresa del
contenido del fichero de Incidencias.


Borrar el fichero de Incidencias.


Lista de extensiones de entre las que se seleccionan
las que Sentinel debe analizar.

El usuario puede añadir o eliminar
extensiones hasta un máximo de 50.
Las extensiones que van a ser analizadas por Sentinel
deben estar marcadas dentro de la lista.
Pueden marcarse tantas extensiones como se desee.

Nota: Las extensiones EXE y COM se analizan
siempre, independientemente de cómo se configuren las
extensiones analizables.


Indica cuál es la cuenta actual de
extensiones introducidas en la lista.


Indica cuántas extensiones de la lista
estan marcadas, y por tanto, serán
analizadas por Sentinel .


Editar la extensión requerida (máximo 3
caracteres) y pulsar el botón Añadir para
incrementar la lista de extensiones.
Nota: Si desea que la nueva extensión
se analice debe activarla en la lista.


Borra la extensión actual de la lista
de extensiones.
Nota: La extensión actual esta
enmarcada en un recuadro punteado.


Fuerza a Sentinel a analizar todos los
ficheros, independientemente de su extensión.


Esta es la cuenta de ficheros que han sido
analizados por Sentinel desde el arranque
de la máquina.


Es el número de Virus encontrados por
Sentinel desde el arranque de la máquina.


Es el número de ficheros interceptados por
Sentinel desde el arranque de la máquina.
De estos sólo son analizados los indicados
en el apartado Extensiones .


Indica el tiempo consumido, en segundos,
en todas las operaciones de análisis
realizadas por Sentinel desde el arranque
de la máquina.


Seleccione de la lista el idioma en que
desea visualizar los mensajes del
configurador y los avisos de Sentinel.


Este es el idioma en el que se
están visualizando los mensajes
y avisos de Sentinel.


Si esta opción está activa Sentinel
revisa el contenido de los ficheros ZIP, ARJ, LZEXE y
UUENCODE para su análisis.