Sommario
GUIDA DI SISTHEMA

Introduzione

Introduzione alla guida

Cosa fa SISTHEMA?

Le finestre principali

I comandi

Il menu File

Il menu Inserisci

Il menu Elaborazione

Il menu Colonne

Il menu Utilità

Il menu Finestra

Il Menu Aiuto

Impostare i condizionamenti

La barra strumenti

La barra di stato


Introduzione alla guida

Questa guida contiene tutte le informazioni relative all'utilizzo del programma (impostazione dei quadri, selezioni da menu...) ma non contiene le informazioni teoriche di base relative ai metodi di condizionamento/recupero/riduzione/accorpamento di SISTHEMA

Tali informazioni sono reperibili nel Manuale di sistemistica fornito insieme al programma.

Nella Guida all'installazione e all'uso sono invece reperibili ulteriori informazioni circa l'utilizzo del programma che non dovessero essere presenti in questa guida, pertanto questa guida NON SOSTITUISCE IL MANUALE ma serve solo da supporto a quest'ultimo per avere accesso rapidamente alla descrizione delle procedure di impostazione dei diversi quadri.

Se non si riesce a trovare l'argomento desiderato si consiglia di usare il pulsante Cerca di questa guida. La funzione Cerca consente di rintracciare gli argomenti digitandone il nome.

Vedi anche:

Aiuto/Guida all'uso


Cosa fa SISTHEMA?

SISTHEMA è un elaboratore di sistemi Totocalcio, Totip ed Enalotto.

Grazie ai 6 metodi di condizionamento delle colonne è possibile ottenere sistemi condizionati che aumentano considerevolmente le possibilità di vincita rispetto ad un sistema integrale di pari spesa.

I 5 metodi di riduzione invece permettono di puntare con maggiore frequenza alle vincite di seconda e terza categoria.

Si possono condizionare sistemi fino a 13 triple, ma possono essere memorizzate e quindi messe in gioco fino a 65.000 colonne. Si possono sottoporre a riduzione solo le colonne presenti in memoria, e quindi non possono essere ridotte più di 65.000 colonne. Fanno eccezione le riduzioni a chiave, che permettono di ridurre qualsiasi sistema integrale a patto che le colonne risultanti siano meno di 65.000.

SISTHEMA riesce ad eseguire lo sviluppo condizionato di un sistema ad una velocità fino a 10 volte superiore ai comuni software per l'elaborazione di sistemi.

Per quanto riguarda i metodi di riduzione matematica SISTHEMA è l'unico ad offrire l'esclusiva riduzione FastCruncher che permette di ridurre sistemi già condizionati, ottenendo il massimo risparmio possibile sulla giocata. Le funzioni di accorpamento, spoglio rapido dei punteggi, statistiche sul pronostico e recupero condizioni completano le caratteristiche del prodotto.

La presenza della barra strumenti facilita l'accesso alle diverse sezioni del programma, mentre la barra di stato informa in tempo reale su tutte le operazioni svolte.


Le finestre principali

Il programma presenta tre finestre principali.

Sulla sinistra la finestra dei condizionamenti serve a richiamare i diversi tipi di condizionamento disponibili con i relativi recuperi. Al centro la finestra degli incontri consente di inserire i nomi delle squadre mentre sulla destra è presente la finestra per il pronostico.

In alto si trova la barra dei menu e subito sotto la barra degli strumenti. In quest'ultima sono presenti alcune icone che consentono la selezione rapida delle funzioni principali del programma.

In fondo allo schermo c'è la barra di stato. In questa zona vengono proposti i dati sul sistema aggiornati in tempo reale.


Il menu File

In questo menu sono contenuti tutti i comandi utili alla gestione dei file, di nuovi sistemi, della stampa e dell'uscita da programma.

Nuovo Pronostico

Nuovo Concorso

Nuovo Tipo di gioco

Apri...

Importa

Salva

Salva con nome...

Elimina...

Stampa...

Stampa schedine...

Imposta stampante...

Esci


Nuovo Pronostico
Nuovo/Pronostico (menu File)

Il comando File/Nuovo/Pronostico cancella il pronostico attuale e posiziona il cursore sulla finestra del pronostico.

Questo comando provoca anche l'azzeramento di tutti i condizionamenti. Se si sta usando il gioco del Totocalcio la finestra degli incontri non viene azzerata. In questo modo è possibile formulare un diverso pronostico sugli incontri di una stessa giornata.

Vedi anche

Inserimento del pronostico


Nuovo Concorso
Nuovo/Concorso (menu File)

Nel gioco del Totocalcio provvede a cancellare gli incontri dalla finestra SCHEDINA ed il pronostico dalla finestra PRONOSTICO. In questo modo si possono inserire i dati di un nuovo concorso.

Per i giochi di Totip ed Enalotto i comandi File/Nuovo/Pronostico e File/Nuovo/Concorso sono equivalenti perché la finestra SCHEDINA resta invariata.


Nuovo Tipo di gioco
Nuovo/Tipo di gioco (menu File)

Permette di cambiare il tipo di gioco per il quale si desidera elaborare un sistema. Compare una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere il gioco:

Una volta scelto il gioco si può fare clic su OK.

Le finestre di SISTHEMA si disporranno diversamente a seconda del tipo di gioco scelto.

Per il Totocalcio ci sarà una finestra per l'inserimento degli incontri ed una per i pronostici.

Il Totip e l'Enalotto avranno una finestra PRONOSTICO simile al Totocalcio (ma con 12 incontri) mentre la finestra SCHEDINA non consentirà nessun input e mostrerà le ruote di estrazione per l'Enalotto oppure una generica definizione di 1° e 2° arrivato per il Totip.

Per informazioni circa la scelta del gioco all'avvio del programma si veda anche il comando Utilità/Configurazione.


Apri
Apri... (menu File)

Il comando File/Apri... permette di caricare in memoria un sistema precedentemente elaborato e registrato su disco. Visualizza una finestra di dialogo dove bisogna indicare o scegliere il file da aprire.

Tramite la casella di elenco Unità si sceglie il disco. Tramite la casella di elenco Directory si sceglie la directory e le eventuali sottodirectory. Il nome del file può essere selezionato dall'elenco che compare sulla sinistra oppure digitato nella casella Nome file. I file generati da SISTHEMA hanno l'estensione .STH.

La casella di elenco Tipo file consente di scegliere se si vogliono visualizzare tutti i tipi di file oppure solo quelli generati da SISTHEMA. I file generati da SISTHEMA hanno l'estensione .STH.

Selezionando il pulsante Apri... il file scelto viene aperto e caricato in SISTHEMA. Selezionando il pulsante Annulla si annulla l'operazione di caricamento. Se il file contiene delle colonne elaborate queste vengono automaticamente caricate in memoria.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Importa

Il comando File/Importa... consente di importare i condizionamenti presenti in un file creato precedentemente con SISTHEMA. Visualizza una finestra di dialogo simile a quella vista per il comando Apri.... Dopo aver selezionato il file nel quale sono contenuti i condizionamenti che desideriamo importare compare una nuova finestra che indica i condizionamenti che sono presenti nel file selezionato:

I pulsanti selezionabili indicano che il condizionamento è presente e può essere importato, mentre il pulsante è oscurato in corrispondenza dei condizionamenti che non è possibile importare perché sono assenti dal file.

Con il pulsante OK vengono importati i condizionamenti indicati. Si faccia attenzione al fatto che i condizionamenti importati sovrascrivono gli eventuali condizionamenti già presenti nel nostro sistema.


Salva
Salva (menu File)

Il comando File/Salva registra su disco un file precedentemente aperto senza chiedere conferma circa il nome o la posizione. Il file viene salvato esattamente con lo stesso nome e nella stessa posizione che aveva quando è stato aperto.

Se questo comando viene usato quando in memoria è presente un sistema senza nome (NONAME.STH) viene automaticamente richiamato il comando Salva con nome...

Questo comando non è selezionabile se la finestra PRONOSTICO non contiene un pronostico valido.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Salva con nome
Salva con nome... (menu File)

Il comando File/Salva con nome... permette di registrare su disco un nuovo file creato con SISTHEMA. Compare una finestra di dialogo in cui inserire tutti i dati necessari.

Le caselle hanno la stessa funzione descritta nel comando Apri.... Sulla destra è presente la casella di selezione Registra colonne: permette di decidere se salvare nel file solo il pronostico con i condizionamenti oppure anche le colonne elaborate. Un file contenente le colonne elaborate occupa più spazio di uno senza colonne. Quando si apre un file che contiene le colonne elaborate queste vengono caricate in memoria e quindi non è necessario eseguire lo sviluppo e l'eventuale riduzione.

Selezionando il pulsante Salva il file viene registrato su disco con il nome indicato.

Questo comando non è selezionabile se la finestra PRONOSTICO non contiene un pronostico valido.


Elimina
Elimina (menu File)

Serve per cancellare definitivamente dal disco i file che non sono più utili. Si utilizza alla stessa maniera di Apri.... Bisogna fare attenzione perché un file eliminato non è più disponibile per essere caricato successivamente.

Selezionando il pulsante Elimina viene chiesta conferma dell'operazione e poi viene eliminato il file indicato.


Stampa
Stampa... (menu File)

Il comando File/Stampa... permette di stampare su carta il sistema impostato. Compare la seguente finestra di dialogo.

La casella di elenco in alto permette di scegliere il driver adatto alla stampante collegata al computer, mentre il pulsante Imposta... in basso a destra configura le caratteristiche della stampante (per ulteriori informazioni sulla scelta del driver e sulla configurazione della stampante bisogna fare riferimento al manuale della stampante oppure al manuale di Windows 3.1 al Capitolo 6: Print Manager).

Il riquadro Stampa contiene quattro pulsanti di opzione. Ognuno di questi pulsanti serve a richiedere la stampa di una determinata sezione del sistema in memoria. Il pulsante Dati sul sistema include nella stampa le informazioni generali sul sistema (triple, doppie, fisse, colonne integrali /condizionate/ridotte, costo...). I pulsanti Pronostico, Condizionamenti e Colonne elaborate includono rispettivamente il pronostico inserito, le condizioni attive al momento di andare in stampa e tutte le colonne frutto dell'ultima elaborazione.

Si tenga presente che la stampa riguarda sempre le colonne frutto dell'ultima elaborazione.

La casella di testo Numero di copie permette di scegliere la quantità di copie che si desidera avere dei dati stampati.

Per dare il via all'esecuzione della stampa bisogna selezionare il pulsante Stampa. Il pulsante Annulla chiude la finestra di dialogo ed annulla le operazioni di stampa.

Se si ottiene una stampa non soddisfacente si può selezionare il pulsante Caratteri... per variare il carattere utilizzato per la stampa. Se ci sono problemi in genere è bene scegliere un carattere interno alla stampante riconoscibile perché presenta il disegno di una stampante davanti al nome.

Questo comando non è selezionabile se la finestra PRONOSTICO non contiene un pronostico valido.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Stampa schedine...
Stampa schedine... (menu File)

Permette di stampare le colonne direttamente su schedina. E' un comando implementato completamente solo in SISTHEMA PLUS o PROFESSIONAL. SISTHEMA in versione base consente in ogni caso di usare questo comando per produrre delle schedine di prova. Grazie a questa possibilità si può verificare se la propria stampante è adatta o meno alla stampa delle schedine.

Scegliendo il pulsante Stampa test si produrrà la stampa di una schedina di prova. Per posizionare correttamente la stampa si possono usare le due caselle di testo Orizzontale e Verticale. I valori immessi in queste caselle producono uno spostamento della stampa verso destra (Orizzontale) o verso il basso (Verticale). I valori sono espressi in decimi di millimetro e non possono essere negativi.

Questo comando non è selezionabile se non ci sono colonne memorizzate.

Gli utenti di SISTHEMA PLUS o PROFESSIONAL possono consultare il manuale Stampa su schedina per tutte le informazioni che riguardano la stampa su schedina.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Imposta stampante...
Imposta stampante... (menu File)

Il comando File/Imposta stampante... permette di scegliere il driver adatto alla stampante collegata al computer e a configurarne le caratteristiche (per ulteriori informazioni sulla scelta del driver e sulla configurazione della stampante bisogna fare riferimento al manuale della stampante o al manuale di Windows al Capitolo 6: Print Manager).


Esci
Esci (menu File)

Il comando File/Esci provoca l'uscita da SISTHEMA.

Se il sistema attualmente in memoria non è stato registrato su disco viene chiesto se si vuole procedere alla registrazione prima di abbandonare il programma.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Il menu Inserisci

Il menu Inserisci contiene tutti i comandi necessari per inserire i dati necessari alla definizione di un sistema.

Incontri

Pronostico

Concorso e data...

Condizionamenti

Recupero condizionamenti


Incontri
Incontri (menu Inserisci)

Il comando Inserisci/Incontri posiziona il cursore nella finestra degli incontri in maniera da consentire l'inserimento o la modifica dei nomi delle squadre. Equivale a selezionare la finestra SCHEDINA.

Per spostarsi da una squadra alla successiva bisogna usare il tasto TAB, mentre per tornare alla squadra precedente la combinazione di tasti SHIFT+TAB. Per muoversi di un carattere per volta oppure da un incontro al successivo si possono usare i quattro tasti di movimento cursore.

Ogni volta che si entra nella finestra degli incontri la modalità di edit è in inserimento e quindi i caratteri digitati da tastiera provocano lo scorrimento verso destra dei caratteri eventualmente presenti alla posizione del cursore, senza cancellarli. Per andare in modalità sovrascrittura si deve premere il tasto INS. La modalità sovrascrittura cancella l'eventuale carattere presente alla posizione del cursore quando se ne digita uno nuovo. La barra di stato in basso ci indica la modalità corrente (INS/inserimento e SOV/sovrascrittura).

SISTHEMA maiuscolizza automaticamente la prima lettera di ogni squadra. Per terminare l'inserimento degli incontri possiamo premere INVIO oppure selezionare una finestra diversa da quella degli incontri.


Pronostico
Pronostico (menu Inserisci)

Il comando Inserisci/Pronostico posiziona il cursore nella finestra del pronostico in maniera da consentire l'inserimento o la modifica dei risultati dei diversi incontri.

Per spostarsi da un campo al successivo bisogna premere il tasto TAB, mentre per tornare al campo precedente la combinazione di tasti SHIFT+TAB. Per muoversi di una carattere per volta e per spostarsi da un incontro al successivo si possono usare i quattro tasti di movimento cursore.

La finestra degli incontri è suddivisa in tre colonne denominate BASE (la base), ERR (gli errori) e SOR (le sorprese). Questa suddivisione è utile solo se si intende condizionare il sistema con il metodo della correzione d'errori. In questo caso bisogna inserire almeno un segno nella base, mentre negli errori e nelle sorprese si possono inserire i risultati che riteniamo via via meno probabili. Si tenga presente che solo la colonna della base deve sempre essere completa, la colonna degli errori e quella delle sorprese invece possono anche non riportare tutti i tredici pronostici.

Nella colonna base è possibile inserire una fissa, una doppia oppure una tripla. Nella colonna degli errori e in quella delle sorprese invece solo fisse e doppie. Questo succede perché non si possono inserire ripetizioni di segni in uno stesso incontro, e poiché almeno un segno deve trovarsi nella colonna base non ne rimangono che altri due disponibili per errori e sorprese.

Per inserire una sorpresa non è obbligatorio inserire anche un errore: in un incontro possiamo ad esempio indicare la doppia '1X' come segno base e il segno '2' come sorpresa senza indicare nessun errore.

Per ulteriori informazioni sulla correzione d'errori si consulti il Manuale di sistemistica.

Ogni volta che si entra nella finestra dei pronostici la modalità di edit è in inserimento e quindi i caratteri digitati da tastiera provocano lo scorrimento verso destra dei caratteri eventualmente presenti alla posizione del cursore, senza cancellarli. Per andare in modalità sovrascrittura si deve premere il tasto INS. La modalità sovrascrittura cancella l'eventuale carattere presente alla posizione del cursore quando se ne digita uno nuovo. La barra di stato in basso ci indica la modalità corrente (INS/inserimento e SOV/sovrascrittura).

Durante l'inserimento di un pronostico si può premere il tasto ESC se si vogliono eliminare le modifiche eseguite per ultime.

Fintanto che un pronostico non viene inserito completamente la barra di stato in basso ci informa che il pronostico non è completo, ma ci aggiorna sul numero di colonne integrali che il sistema sviluppa. A pronostico completato (e cioè quando c'è almeno un segno in tutta la colonna base) la barra di stato ci informa invece sul numero di triple, doppie e fisse inserite.

Se sono stati commessi errori di digitazione e sono presenti segni ripetuti viene visualizzato un messaggio di errore al posto del numero di varianti.

Dopo aver terminato l'inserimento del pronostico si deve dare conferma premendo il tasto INVIO. Se il tasto INVIO viene premuto prima che il pronostico sia completato oppure mentre nel pronostico vi è un errore di ripetizione segni compare una finestra con un messaggio di errore. Dopo aver premuto il tasto di OK di questa finestra il cursore si posiziona automaticamente nel punto che deve essere corretto oppure completato.

Il pronostico può essere modificato anche dopo che sono stati inseriti i condizionamenti. In particolare possono essere presenti delle colonne filtro. In questa circostanza è possibile che venga inserito un pronostico non coerente con le colonne filtro già presenti. Alla pressione del tasto INVIO, SISTHEMA si preoccupa di controllare tutte le colonne filtro inserite e se esistono incongruenze ci avverte mostrando un messaggio.

A questo punto possiamo azzerare tutte le colonne filtro oppure lasciarle così come sono. Se le colonne filtro non vengono azzerate, il messaggio comparirà ogni volta che si preme il tasto INVIO per confermare il pronostico oppure quando si attivano i quadri delle colonne filtro.

Ogni volta che si modifica il pronostico vengono perse le colonne memorizzate dopo l'ultima elaborazione. Si presume infatti che la modifica del pronostico produrrà delle colonne diverse e quindi è necessario eseguire un nuovo sviluppo ed eventualmente una nuova riduzione.


Concorso e data
Concorso e data (menu Inserisci)

Il comando Inserisci/Concorso e data... permette di inserire il numero di concorso e la data. Non si tratta di dati indispensabili, ma è utile inserirli se si vuole che vengano stampati sulle schedine Totip di vecchio tipo ed Enalotto oppure sul tabulato.


Condizionamenti
Condizionamenti (menu Inserisci)

Il comando Inserisci/Condizionamenti consente di accedere ad un sottomenu contenente tutti i tipi di condizionamento messi a disposizione da SISTHEMA.

I condizionamenti disponibili in SISTHEMA sono 6: Segni 1X2, Interruzioni, Formule derivate, Sequele, Correzione d'errori e Colonne filtro.

Sono elencati nella finestra CONDIZIONAMENTI presente sulla sinistra dello schermo. Possono essere richiamati anche selezionando il pulsante relativo nella finestra CONDIZIONAMENTI.

Ogni volta che un condizionamento viene modificato le colonne eventualmente in memoria vengono perse. Si suppone infatti che la variazione apportata produrrà un diverso insieme di colonne.

Ciascun condizionamento può essere attivato o disattivato senza alterare i parametri inseriti. In questo modo è possibile valutare quale è il peso specifico di selezione di ogni condizionamento: è sufficiente eseguire uno sviluppo con il condizionamento attivato e poi un nuovo sviluppo con lo stesso condizionamento disattivato. La differenza nelle colonne risultanti ci darà la misura di quanto è utile la condizione.


Segni 1X2
Segni 1X2 (menu Inserisci/Condizionamenti)

Il comando Inserisci/Condizionamenti/Segni 1X2  permette di richiamare il quadro per l'impostazione del condizionamento statistico basato sulla presenza e consecutività dei segni. Equivale alla selezione del tasto Segni 1X2 nella finestra CONDIZIONAMENTI.

Sono presenti tre file di pulsanti numerati da 0 a 13. La prima è relativa ai segni '1', la seconda ai segni 'X' e la terza ai segni '2'. In ogni fila vanno selezionati pulsanti relativi alla presenza dei segni che si vuole richiedere. Se si vuole imporre la presenza di 4-5-6-7 segni '1', 5-6-7-8 segni 'X' e 1-2 segni '2' bisogna selezionare i pulsanti 4, 5, 6, e 7 nella fila dei segni '1',  i pulsanti 5, 6, 7 e 8 nella fila dei segni 'X' ed i pulsanti 1 e 2 nella fila dei segni '2'. Sotto ad ogni pulsante selezionato per la presenza dei segni è possibile indicare le consecutività massime e minime. SISTHEMA adotta una consecutività differenziata in base alla quantità di segni presente nella colonna (vedi il Manuale di sistemistica)

Una volta impostati tutti i parametri bisogna attivare il quadro selezionando il piccolo pulsante Attivato e quindi OK. Selezionando la voce Annulla si ottiene invece l'effetto di annullare tutte le modifiche fatte da quando è stato richiamato il quadro.

Dopo aver compiuto questa operazione l'attivazione sarà indicata da un segno di spunta che compare sul pulsante del Segni 1X2 nella finestra CONDIZIONAMENTI.

Per informazioni più dettagliate su questo metodo di selezione delle colonne si consulti inoltre il Manuale di sistemistica.

Vedi anche:

Statistiche sul pronostico


Interruzioni
Interruzioni (menu Inserisci/Condizionamenti)

Il comando Inserisci/Condizionamenti/Interruzioni permette di richiamare il quadro per l'impostazione del condizionamento statistico basato sul numero di interruzioni. Equivale alla selezione del tasto Interruzioni nella finestra CONDIZIONAMENTI.

I pulsanti che vengono selezionati corrispondono al numero di interruzioni che devono essere presenti nelle colonne condizionate.

Selezionando il pulsante Attivato si include nello sviluppo questo tipo di condizionamento.

Una volta impostati tutti i parametri bisogna premere il tasto OK per memorizzare le impostazioni fatte, oppure il tasto Annulla per riportare tutto come prima che il quadro fosse richiamato.

Per informazioni più dettagliate su questo metodo di selezione delle colonne si consulti il Manuale di sistemistica.

Vedi anche:

Statistiche sul pronostico


Formule derivate
Formule derivate (menu Inserisci/Condizionamenti)

Il comando Inserisci/Condizionamenti/Formule derivate permette di richiamare il quadro per l'impostazione del condizionamento statistico basato sulla presenza dei segni espressa attraverso le formule derivate. Equivale alla selezione del tasto Formule nella finestra CONDIZIONAMENTI.

Questo quadro consente di usare le formule derivate sia per inclusione che per esclusione. Come viene spiegato nel Manuale di sistemistica le Formule derivate per inclusione sono quasi equivalenti al condizionamento per Segni 1X2.

Le Formule derivate per esclusione invece si usano in abbinamento ai Segni 1X2 per ottenere un controllo più specifico sulle colonne da mettere in gioco.

Se il condizionamento Segni 1X2 non è attivo in alto compare la dicitura Formule derivate per inclusione, se invece Segni 1X2 è attivo compare la dicitura Formule derivate per esclusione.

Per selezionare una formula si può fare clic su di essa. Se si usa la tastiera bisogna premere il tasto TAB fino a quando non compare un rettangolo tratteggiato intorno alla prima formula in alto. A questo punto si possono scorrere le formule con i tasti di movimento cursore SU e GIU. Per selezionare la formula, infine, si deve premere lo SPAZIO.

Le formule derivate selezionate compaiono in verde con accanto un segno '>' (MAGGIORE) che ne indica la selezione.

Selezionando il pulsante Attivato si include nello sviluppo questo tipo di condizionamento.

Una volta impostati tutti i parametri bisogna premere il tasto OK per memorizzare le impostazioni fatte, oppure il tasto Annulla per riportare tutto come prima che il quadro fosse richiamato.

Per informazioni più dettagliate su questo metodo di selezione delle colonne si consulti il Manuale di sistemistica.


Correzione d'errori
Correzione d'errori (menu Inserisci/Condizionamenti)

Il comando Inserisci/Condizionamenti/Correzione d'errori permette di richiamare il quadro per l'impostazione del condizionamento logico basato sulla correzione degli errori e delle sorprese inserite nel pronostico. Equivale alla selezione del tasto Correzioni nella finestra CONDIZIONAMENTI.

Per utilizzare questo quadro è necessario che il pronostico inserito sia stato suddiviso nelle tre colonne di BASE (la base), ERR (gli errori) e SOR (le sorprese). Sul significato che ha questa suddivisione si consulti il Manuale di sistemistica, Capitolo 2, Correzione derrori.

Nel quadro compaiono una fila di pulsanti per indicare il numero degli errori, ed una fila di pulsanti per indicare il numero delle sorprese:

Per impostare ad esempio la presenza di 2-3-4-5 errori e 0-1-2 sorprese bisogna selezionare i pulsanti 2, 3, 4 e 5 nella fila degli errori e i pulsanti 0, 1 e 2 nella fila delle sorprese.

La correzione d'errori può essere utilizzata anche inserendo oltre alla base la sola colonna degli errori, oppure la sola colonna delle sorprese. In questo caso bisogna fare attenzione ad un particolare. Se ad esempio il pronostico contiene solo la colonna degli errori e viene attivato il quadro per la correzione d'errori bisogna selezionare i pulsanti desiderati nella fila degli errori, ed il pulsante 0 nella fila delle sorprese. Se il pulsante 0 non viene selezionato per la colonna che non è presente (in questo caso le sorprese) lo sviluppo eliminerebbe tutte le colonne dal sistema. In pratica bisogna sempre indicare esplicitamente se la presenza degli errori o delle sorprese si vuole sia pari a 0.

Una volta impostati tutti i parametri bisogna premere il tasto OK per memorizzare le impostazioni fatte, oppure il tasto Annulla per riportare tutto come prima che il quadro fosse richiamato.

Per informazioni più dettagliate su questo metodo di selezione delle colonne si consulti il Manuale di sistemistica.

Vedi anche:

Statistiche sul pronostico


Sequele
Sequele (menu Inserisci/Condizionamenti)

Il comando Inserisci/Condizionamenti/Sequele permette di richiamare il quadro per l'impostazione del condizionamento statistico basato sulla presenza di accoppiate, terzine e quartine (i tipi di sequele gestiti da SISTHEMA). Equivale alla selezione del tasto Sequele nella finestra CONDIZIONAMENTI.

Il quadro per condizionare in base alla presenza delle sequele si presenta suddiviso in tre elenchi:

Il primo elenco contiene tutte le 9 accoppiate possibili, il secondo tutte le 27 terzine ed il quarto tutte le 81 quartine. Per impostare la presenza o l'assenza di ogni determinata sequela bisogna selezionarla. Con il mouse bisogna fare clic sulla sequela che desideriamo configurare, mentre se si usa la tastiera bisogna premere il tasto TAB fino a quando non compare un rettangolo a tratteggio dentro l'elenco a cui appartiene la sequela e poi spostarsi con i tasti di movimento cursore SU e GIU per raggiungere la sequela. Per selezionarla bisogna premere SPAZIO.

Non appena si seleziona una sequela compare il quadro che consente di imporre il condizionamento:

Con i tasti presenti nel riquadro Passo si sceglie il passo con cui verrà verificata la presenza della sequela. Con il riquadro presente immediatamente al di sotto si indica se il confronto deve essere fatto tenendo conto delle sequele sovrapposte o meno. In basso infine c'è la fila di pulsanti che permettono di stabilire quante volte deve essere presente la sequela.

Se si vuole escludere la presenza della sequela dalle colonne basta selezionare il solo pulsante 0. Viceversa si possono selezionare i pulsanti dalluno in avanti per indicare quante volte deve essere ripetuta la sequela all'interno della colonna.

Il passo serve anche ad indicare se la sequela prende parte al condizionamento oppure non viene considerata: ponendo il passo uguale a 0 la sequela non viene considerata, ponendo un passo diverso da 0 la sequela rientra nelle condizioni.

Una volta impostati tutti i parametri bisogna premere il tasto OK per memorizzare le impostazioni fatte, oppure il tasto Annulla per riportare tutto come prima che il quadro fosse richiamato.

La procedura descritta va applicata per tutte le sequele che si intendono inserire nel condizionamento.

Selezionando il pulsante Attivato si include nello sviluppo questo tipo di condizionamento.

Per informazioni più dettagliate su questo metodo di selezione delle colonne si consulti il Manuale di sistemistica.


Colonne filtro
Colonne filtro (menu Inserisci/Condizionamenti)

Il comando Inserisci/Condizionamenti/Colonne filtro permette di richiamare il quadro per l'impostazione del condizionamento logico-statistico basato sull'uso dei punteggi associati a colonne filtro. Equivale alla selezione del tasto Colonne filtro nella finestra CONDIZIONAMENTI.

Le colonne filtro sono disponibili attraverso dieci quadri ognuno dei quali consente di impostare fino a 100 colonne filtro in AND o in OR, per un totale di 1000 colonne filtro.

Quando si richiama il condizionamento per le colonne filtro compare un quadro contenente dieci pulsanti ognuno dei quali permette di accedere ad un quadro di colonne filtro:

Premendo uno di questi pulsanti si accede ad un quadro che è identico per tutti i dieci pulsanti. Il quadro è il seguente:

Il cursore viene automaticamente posizionato sulla prima colonna filtro pronta per essere inserita. Sulla sinistra del quadro compare come promemoria il pronostico. Si tenga presente che non è possibile inserire in una colonna filtro un segno non presente nel pronostico. Questa operazione viene impedita perché condurrebbe ad un condizionamento errato: non è infatti corretto richiedere la presenza di un segno che non è presente nel pronostico. Nell'inserimento di una colonna filtro naturalmente non siamo obbligati ad inserire tredici segni, ma solo quelli che intendiamo condizionare con quella colonna filtro. In corrispondenza dei segni che non vengono inseriti bisogna premere SPAZIO oppure il tasto - (MENO).

Per spostarsi tra una colonna filtro e la successiva si usano i tasti di movimento cursore DESTRA e SINISTRA.

Quando è terminato l'inserimento della colonna filtro bisogna premere il tasto INVIO per far comparire il quadro che consente di impostare il punteggio associato alla colonna filtro. Ogni pulsante può essere selezionato premendo SPAZIO o facendo clic con il mouse, mentre per spostarsi con la tastiera da un pulsante al successivo si usano i tasti di movimento cursore DESTRA e SINISTRA. Il punteggio che viene impostato chiaramente si riferisce alla colonna filtro attualmente selezionata. Una colonna filtro è selezionata quando il relativo pulsante presente in alto è colorato.

Selezionando il pulsante Attivato si include nello sviluppo questo quadro.

Una volta impostati tutti i parametri bisogna premere il tasto OK per memorizzare le impostazioni fatte, oppure il tasto Annulla per riportare tutto come prima che il quadro fosse richiamato.

La procedura di inserimento delle colonne filtro è identica per tutti i dieci quadri. Quando un quadro viene attivato i pulsanti AND e OR relativi a quel quadro divengono selezionabili nel quadro principale dei filtri.

Per informazioni più dettagliate su questo metodo di selezione delle colonne si consulti il Manuale di sistemistica.


Recupero condizionamenti
Recupero condizionamenti (menu Inserisci)

Il comando Inserisci/Recupero condizionamenti richiama il quadro da cui è possibile richiedere il recupero delle condizioni attive.

Equivale alla selezione del tasto Recupero cond. nella finestra Condizionamenti.

Il quadro presenta lelenco di tutte le condizioni disponibili in SISTHEMA. Quelle che sono state impostate e attivate presentano alla loro sinistra un pulsante selezionabile, mentre le condizioni disattive sono oscurate. In basso invece è presente una fila di pulsanti tramite cui indichiamo le quantità di recuperi che desideriamo includere nello sviluppo.

Dopo aver selezionato i condizionamenti che ci interessa recuperare dobbiamo indicare in basso quanti ne vogliamo recuperare. In genere il pulsante zero deve sempre essere selezionato perché indica che desideriamo includere nello sviluppo tutte le colonne che rispondono strettamente alle richieste dei condizionamenti. Indicando ad esempio 0 e 1 otterremo al termine dello sviluppo tutte le colonne che soddisfano le condizioni più tutte le colonne che soddisfano tutte le condizioni meno una di quelle che sono state selezionate nel quadro recuperi.

Per quanto riguarda le informazioni teoriche che riguardano i recuperi si faccia riferimento al Manuale di sistemistica.


Recupero filtri
Recupero filtri (menu Inserisci)

Il comando Inserisci/Recupero filtri richiama il quadro da cui è possibile richiedere il recupero dei quadri filtro attivi.

Equivale alla selezione del tasto Recupero filtri. nella finestra Condizionamenti.

il funzionamento di questo quadro è in tutto simile a quello per il recupero delle condizioni, con la sola differenza che i recuperi richiesti si riferiscono ai quadri filtro invece che alle condizioni.

Anche in questo caso quindi dobbiamo per prima cosa inserire dei quadri filtro tramite il condizionamento Quadri filtro, poi entrare in questa finestra e selezionare i quadri che vogliamo recuperare ed infine indicare nella fila di pulsanti in basso le quantità di recuperi che si desidera includere nello sviluppo.


Il menu Elaborazione

Questo menu consente di selezionare i comandi che avviano lo sviluppo e la riduzione del sistema.

Sviluppo normale

Sviluppo veloce

Riduzione a chiave N-1

Riduzione semplice N-1

Riduzione semplice N-2

Riduzione FastCruncher N-1

Riduzione FastCruncher N-2


Sviluppo normale
Sviluppo normale (menu Elaborazione)

Il comando Elaborazione/Sviluppo normale lancia lo sviluppo del sistema. Se sono attive delle condizioni si otterrà un sistema condizionato, altrimenti verrà memorizzato lo sviluppo integrale. Durante lo sviluppo normale il quadro ci informa continuamente su quante sono le colonne elaborate, quante sono quelle che soddisfano i condizionamenti, che percentuale rappresentano e così via. Questo tipo di sviluppo ha il vantaggio di visualizzare in tempo reale tutti i dati dell'elaborazione ma non esegue i calcoli alla massima velocità possibile.

Per eseguire i calcoli più velocemente si può utilizzare lo sviluppo veloce.

SISTHEMA è in grado di memorizzare fino a 65.000 colonne. Questo non impedisce di sviluppare anche sistemi di 13 triple a patto che vi siano delle condizioni tali da riportare il numero delle colonne sotto il limite di 65.000. Se durante lo sviluppo questo limite viene superato compare un messaggio d'errore che interrompe l'esecuzione. Le colonne elaborate fino a quel momento non vengono memorizzate.

E' possibile interrompere l'esecuzione premendo il tasto ESC. La pressione del tasto ESC provoca la perdita delle colonne memorizzate fino a quel momento.

Questo comando non è selezionabile se la finestra PRONOSTICO non contiene un pronostico valido.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Sviluppo veloce
Sviluppo veloce (menu Elaborazione)

Il comando Elaborazione/Sviluppo veloce dà il via allo sviluppo del sistema. Se sono attive delle condizioni si otterrà un sistema condizionato, altrimenti verrà memorizzato lo sviluppo integrale. Durante lo sviluppo veloce il quadro informativo viene aggiornato solo alla fine dell'elaborazione. Lo stato di avanzamento dei calcoli è invece segnalato da una barra colorata che compare nella barra di stato. Questo tipo di sviluppo ha il vantaggio di eseguire i calcoli alla massima velocità possibile (si può arrivare a punte di quasi mezzo milione di colonne al secondo su computer i486DX2) ma non offre nessuna informazione durante lo svolgimento dei calcoli stessi, tranne lo stato di avanzamento.

Come per lo sviluppo normale le colonne memorizzabili sono al massimo 65.000.

E' possibile interrompere l'esecuzione premendo il tasto ESC. La pressione del tasto ESC provoca la perdita delle colonne memorizzate fino a quel momento.

Questo comando non è selezionabile se la finestra Pronostico non contiene un pronostico valido.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Riduzione a chiave N-1

Il comando Elaborazione/Riduzione a chiave N-1... visualizza un quadro dove è possibile scegliere il tipo di chiave che si desidera utilizzare per ridurre il sistema. Come viene spiegato nel Capitolo 1 del Manuale di sistemistica, la riduzione a chiave consente di ottenere buone riduzioni in tempi praticamente istantanei, ma può essere applicata solo a sistemi integrali, e non a sistemi già condizionati.

Il quadro presenta il pronostico inserito e una fila di pulsanti per selezionare le doppie e le triple da ridurre. Sulla destra vengono mostrati invece i dati relativi alla riduzione stessa: tipo di chiave, colonne integrali e colonne ridotte.

Dopo aver selezionato la chiave desiderata bisogna premere il tasto Riduci per ottenere il sistema ridotto.

Questo comando non è selezionabile se la finestra Pronostico non contiene un pronostico valido.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.

Vedi anche

Riduzione semplice N-1, Riduzione semplice N-2, Riduzione FastCruncher N-1, Riduzione FastCruncher N-2


Riduzione semplice N-1
Riduzione semplice N-1 (menu Elaborazione)

Il comando Elaborazione/Riduzione semplice N-1 dà il via alla riduzione matematica delle colonne presenti in memoria. Al termine della elaborazione viene fornito un quadro riassuntivo delle operazioni svolte. Viene mostrato il numero di colonne da ridurre e quelle ridotte con relativa percentuale e rapporto di riduzione (per informazioni circa il rapporto di riduzione si consulti il capitolo 1: Nozioni fondamentali del Manuale di sistemistica).

La riduzione semplice N-1 fornisce colonne che garantiscono la presenza di almeno una colonna con un punteggio inferiore di un punto al massimo punteggio presente nelle colonne di partenza. Naturalmente non è esclusa la possibilità di avere colonne che realizzano un punteggio pieno. Ha il vantaggio di eseguire i calcoli in tempi relativamente brevi, ma al di fuori dei riduttori perfetti non riesce ad ottenere riduzioni molto efficienti.

E' possibile interrompere l'esecuzione premendo il tasto ESC. La pressione del tasto ESC provoca la perdita delle colonne ridotte fino a quel momento. Non vengono invece perse le colonne integrali o condizionate presenti in memoria. A causa del particolare metodo di calcolo seguito può succedere che l'interruzione dei calcoli non avvenga immediatamente dopo la pressione del tasto ESC, ma potrebbero trascorrere anche alcuni secondi.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.

Vedi anche

Riduzione semplice N-2, Riduzione FastCruncher N-1, Riduzione FastCruncher N-2, Riduzione a chiave N-1


Riduzione semplice N-2
Riduzione semplice N-2 (menu Elaborazione)

Il comando Elaborazione/Riduzione semplice N-2 dà il via alla riduzione matematica delle colonne presenti in memoria. Si comporta come la riduzione semplice N-1, ma a differenza di questa fornisce colonne che garantiscono la presenza di un punteggio inferiore di due al massimo punteggio presente nelle colonne di partenza. Naturalmente anche in questo caso non è esclusa la possibilità di avere colonne che realizzano un punteggio pieno.

E' particolarmente indicata nei sistemi Totip o Enalotto che pagano anche le vincite di terza categoria.

E' possibile interrompere l'esecuzione premendo il tasto ESC. La pressione del tasto ESC provoca la perdita delle colonne ridotte fino a quel momento. Non vengono invece perse le colonne integrali o condizionate presenti in memoria. A causa del particolare metodo di calcolo seguito può succedere che l'interruzione dei calcoli non avvenga immediatamente dopo la pressione del tasto ESC, ma potrebbero trascorrere anche alcuni secondi.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.

Vedi anche

Riduzione semplice N-1, Riduzione FastCruncher N-1, Riduzione FastCruncher N-2, Riduzione a chiave N-1


Riduzione FastCruncher N-1
Riduzione FastCruncher N-1 (menu Elaborazione)

Il comando Elaborazione/Riduzione FastCruncher N-1 dà il via alla riduzione matematica delle colonne presenti in memoria. Al termine della elaborazione viene fornito un quadro riassuntivo delle operazioni svolte. Viene mostrato il numero di colonne da ridurre e quelle ridotte con relativa percentuale e rapporto di riduzione.

La riduzione FastCruncher N-1 fornisce colonne che garantiscono la presenza di almeno una colonna con un punteggio inferiore di uno al massimo punteggio presente nelle colonne di partenza. Naturalmente non è esclusa la possibilità di avere colonne che realizzano un punteggio pieno. Il metodo di riduzione FastCruncher ha il vantaggio di ottenere in genere riduzioni molto più efficienti rispetto alla riduzione semplice e quindi di rendere più vantaggiosa la giocata di un sistema ridotto. Il tempo impiegato per i calcoli è superiore anche di 4/5 volte a quello necessario per una riduzione semplice.

Questo tipo di riduzione avviene sempre in due fasi, pertanto durante l'elaborazione compariranno le indicazioni di fase 1 e fase 2.

La riduzione FastCruncher, presente esclusivamente in SISTHEMA, è difficilmente eguagliabile da qualsiasi altro programma di sistemistica computerizzata. I risultati migliori si ottengono riducendo sistemi già condizionati. In questa circostanza infatti le riduzioni a chiave non possono essere applicate perché fanno riferimento alle colonne dei sistemi integrali. Per ulteriori informazioni sul principio della riduzione matematica si consulti il capitolo 1: Nozioni fondamentali del Manuale di sistemistica.

E' possibile interrompere l'esecuzione premendo il tasto ESC. La pressione del tasto ESC provoca la perdita delle colonne ridotte fino a quel momento. Non vengono invece perse le colonne integrali o condizionate presenti in memoria. A causa del particolare metodo di calcolo seguito può succedere che l'interruzione dei calcoli non avvenga immediatamente dopo la pressione del tasto ESC, ma potrebbero trascorrere anche alcuni secondi.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.

Vedi anche:

Riduzione semplice N-1, Riduzione semplice N-2, Riduzione FastCruncher N-2, Riduzione a chiave N-1


Riduzione FastCruncher N-2
Riduzione FastCruncher N-2 (menu Elaborazione)

Il comando Elaborazione/Riduzione FastCruncher N-2 dà il via alla riduzione matematica delle colonne presenti in memoria. Si comporta come la riduzione FastCruncher N-1 ma fornisce colonne che garantiscono la presenza di un punteggio inferiore di due al massimo punteggio presente nelle colonne di partenza. Naturalmente anche in questo caso non è esclusa la possibilità di avere colonne che realizzano un punteggio pieno. E' particolarmente indicata nei sistemi Totip o Enalotto.

E' possibile interrompere l'esecuzione premendo il tasto ESC. La pressione del tasto ESC provoca la perdita delle colonne ridotte fino a quel momento. Non vengono invece perse le colonne integrali o condizionate presenti in memoria. A causa del particolare metodo di calcolo seguito può succedere che l'interruzione dei calcoli non avvenga immediatamente dopo la pressione del tasto ESC, ma potrebbero trascorrere anche alcuni secondi.

Questo tipo di riduzione avviene sempre in due fasi, pertanto durante l'elaborazione compariranno le indicazioni di fase 1 e fase 2.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.

Vedi anche:

Riduzione semplice N-1, Riduzione semplice N-2, Riduzione FastCruncher N-1, Riduzione a chiave N-1


Il menu Colonne

Il menu Colonne contiene i comandi per ottenere informazioni sulle colonne in memoria e per visualizzarle. Sono anche presenti i comandi per lo spoglio dei punteggi realizzati.

Informazioni sul sistema...

Vedi colonne condizionate...

Vedi colonne ridotte...

Cerca colonna vincente...

Costo colonna...


Informazioni sul sistema
Informazioni sul sistema (menu Colonne)

Il comando Colonne/Informazioni sul sistema visualizza un quadro riassuntivo contenente tutti i dati relativi al sistema che si vuole sviluppare o che si è sviluppato.

Nel riquadro Tipo di sistema viene descritto il tipo di colonne presenti in memoria che possono essere integrali, condizionate, ridotte e condizionate-ridotte. I due quadri Condizionamento e Riduzione riportano ognuno i dati sull'ultimo sviluppo o sull'ultima riduzione eseguita. Se non ci sono colonne in memoria i dati di questi quadri sono azzerati. Nel riquadro Informazioni generali infine ci sono le indicazioni relative all'accorpamento, al costo del sistema ed al numero delle schedine che occorrono per giocarlo. Il costo del sistema si riferisce sempre alle colonne elaborate per ultime. Se in memoria è presente un sistema condizionato-ridotto il costo si riferisce chiaramente alle colonne ridotte estratte dal sistema condizionato, e non al sistema condizionato.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Vedi colonne
Vedi colonne condizionate (menu Colonne)

Vedi colonne ridotte

Questi due comandi sono attivi alternativamente: se il primo è attivo il secondo non lo è e viceversa. Non sono mai contemporaneamente attivi perché servono a visualizzare le colonne in memoria che possono essere sempre e solo di un unico tipo (i sistemi condizionati-ridotti in questo caso vengono considerati ridotti).

Il quadro per la visualizzazione delle colonne indica anche se il sistema è stato accorpato e quanti mini-sistemi sono stati prodotti dall'accorpamento. I due valori presenti in alto indicano il numero della colonna più a sinistra e quello della colonna più a destra.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Cerca colonna vincente
Cerca colonna vincente (menu Colonne)

Il comando Colonne/Cerca colonna vincente... attiva il quadro per lo spoglio dei punti realizzati.

Sulla sinistra è possibile inserire la colonna vincente, mentre nel riquadro sulla destra si possono scorrere tutte le colonne del sistema con il relativo punteggio (le colonne sono visualizzate in senso orizzontale). Di ogni colonna ci viene anche fornito il numero progressivo ed il numero di schedina su cui si trova. L'indicazione del numero di schedina a cui appartiene la colonna è particolarmente utile quando si mette in gioco un sistema accorpato, dove in una stessa schedina si possono trovare colonne che si trovano in posizioni molto distanti tra loro.

Per visualizzare tutte le colonne è sufficiente agire sulla barra di scorrimento che si trova sulla destra.

L'inserimento della colonna vincente è piuttosto semplice. Dopo aver selezionato la colonna facendo clic con il mouse oppure premendo il tasto TAB fino a far comparire il cursore lampeggiante si può iniziare ad inserire la colonna vincente. Per spostarsi tra i segni si possono usare i tasti movimento cursore. La modalità di edit è sempre in sovrascrittura per cui ogni segno inserito si sovrappone a quello precedentemente presente. Se ci sono partite annullate bisogna premere il tasto - (MENO) oppure SPAZIO.

Le colonne che totalizzano un punteggio vincente (13 e 12 per il Totocalcio e 12, 11 e 10 per Totip ed Enalotto) sono evidenziate in rosso. Nel caso di partite annullate vengono automaticamente evidenziati i punteggi inferiori.

In basso a sinistra sono presenti due pulsanti. Spoglio rapido richiama un quadro dove viene indicato il numero di colonne che realizzano ogni punteggio.

Colonne vincenti invece fornisce l'elenco compatto di tutte le colonne che realizzano un punteggio vincente. Anche in questo quadro viene indicato il numero di schedina ed il numero progressivo della colonna.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Costo colonna
Costo colonna (menu Colonne)

Il comando Colonne/Costo colonna... attiva un quadro tramite il quale è possibile impostare il costo colonna. Il valore standard è di 800 lire. In caso di malaugurate ma sempre possibili variazioni bisogna inserire il valore corretto per ottenere il calcolo esatto del costo del sistema. Per variare in maniera permanente e registrare su disco il costo della colonna bisogna usare il comando Utilità/Configurazione...


Il menu Utilità

Il menu Utilità permette l'accesso ad alcune funzioni di servizio.

Accorpa colonne

Disaccorpa colonne

Configurazione


Accorpa colonne
Accorpa colonne (menu Utilità)

Il comando Utilità/Accorpa colonne lancia la procedura di accorpamento delle colonne in memoria. Al termine della elaborazione viene mostrato il numero delle colonne da accorpare, il numero di mini-sistemi risultanti ed il rapporto di accorpamento (cioè la quantità media di colonne presente di ogni mini-sistema).

Per ulteriori informazioni circa la procedura di accorpamento si consulti il capitolo 2: Come impostare un sistema del manuale Guida all'installazione e all'uso.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.


Disaccorpa colonne
Disaccorpa colonne (menu Utilità)

Il comando Utilità/Disaccorpa colonne riporta le colonne accorpate al loro stato iniziale di colonne singole.

Vedi anche

Accorpa colonne


Configurazione
Configurazione (menu Utilità)

Il comando Utilità/Configurazione... permette di configurare alcuni parametri del programma. Una volta configurati è possibile registrarli su disco in maniera che siano sempre attivi. Appena il quadro viene richiamato legge da disco la configurazione attuale e la mostra.

Il riquadro Gioco alla partenza permette di scegliere il gioco utilizzato da SISTHEMA alla partenza. In questo modo chi gioca preferibilmente a Totip o Enalotto può far comparire subito le finestre relative al gioco a cui è interessato. Costo colonna permette di impostare il costo della colonna. Il riquadro Tipo di schedine utilizzate elenca le schedine Totocalcio e Totip che si adoperano normalmente e permette inoltre di indicare se l'alimentazione avviene manualmente oppure tramite inseritore automatico.

Il riquadro in basso Posizione schedine contiene tutti i parametri di posizionamento per le diverse schedine. Per ogni gioco è possibile indicare lo spostamento orizzontale e verticale delle schedine.

Tutti i parametri che si riferiscono alle schedine naturalmente sono utili solo a coloro che possiedono SISTHEMA PLUS e per ulteriori informazioni circa il significato di questi parametri bisogna consultare il manuale Stampa su schedina presente nella confezione di SISTHEMA PLUS.

Il riquadro Sfondo permette di scegliere lo sfondo della finestra principale del programma. Uniforme assegna allo sfondo il colore standard scelto con il Pannello di controllo di Windows, mentre Disegno fa comparire la scritta SISTHEMA ripetuta più volte fino a riempire tutta la finestra.

Una volta inseriti tutti i parametri desiderati si deve selezionare il pulsante Salva per registrarli su disco. La configurazione diventerà effettiva dalla prima volta che si utilizzerà di nuovo SISTHEMA.

Il pulsante Valori attuali permette di importare all'interno di questo quadro i valori inseriti nei quadri di stampa. Questa opzione è utile se si è già provveduto a stampare e quindi è già stata fatta la ricerca dei posizionamenti di schedina più adatti.

Vedi anche

Nuovo Tipo di gioco


Il menu Finestra

Il menu Finestra consente di intervenire sulle finestre del programma.

Affiancate

Disponi icone

Vedi anche:

Le finestre principali


Affiancate
Affiancate (menu Finestra)

Il comando Finestra/Affiancate ridispone le finestre nello stato iniziale se sono state spostate.


Disponi icone
Disponi icone (menu Finestra)

Il comando Finestra/Disponi icone ridispone le icone delle finestre INCONTRI e PRONOSTICO se sono state iconizzate tramite il pulsante di riduzione ad icona presente nell'angolo superiore destro di ogni finestra.


Il menu Aiuto

Il menu Aiuto consente di accedere a questa guida e alle informazioni sul programma.

Guida all'uso

Informazioni...

Vedi anche:

Introduzione alla guida


Guida all'uso
Guida all'uso (menu Aiuto)

Il comando Aiuto/Guida all'uso richiama la guida all'uso di SISTHEMA. Questa guida in linea è stata realizzata seguendo le regole standard di Windows e pertanto si possono ottenere informazioni circa l'uso della guida consultando il manuale dell'utente di Microsoft Windows 3.1 nell'ultima parte del Capitolo 1: Nozioni fondamentali su Windows, oppure selezionando il comando Uso della guida dal menu ? che compare nella guida stessa.

La guida di SISTHEMA è sensibile al contesto per quanto riguarda i menu. Questo significa che per avere informazioni su ogni comando del menu è sufficiente selezionare il menu con il mouse (o con la tastiera premendo ALT + la lettera sottolineata), spostarsi con i tasti cursore sul comando che interessa e premere F1.

Questo comando può essere richiamato tramite l'icona [image] della barra strumenti.

Vedi anche

Introduzione alla guida


Informazioni...
Informazioni... (menu Aiuto)

Fornisce informazioni generali sul programma.


Impostare i condizionamenti

SISTHEMA consente di inserire fino a 6 condizionamenti per limitare il numero delle colonne da mettere in gioco. Per avere informazioni circa il funzionamento dei diversi tipi di condizionamento bisogna consultare il capitolo 2: I condizionamenti del Manuale di sistemistica.

Per i metodi di inserimento di ogni condizionamento invece si possono consultare i comandi Segni 1X2, Interruzioni, Formule derivate, Correzione d'errori, Sequele e Colonne filtro del menu Inserisci/Condizionamenti.


La barra strumenti

SISTHEMA dispone di una barra strumenti posizionata subito sotto la barra dei menu.

Nella barra strumenti compaiono diverse icone che consentono la selezione rapida tramite il mouse delle funzioni principali del programma.

La barra strumenti è dinamica e quindi contiene icone diverse a seconda della fase di elaborazione in cui ci si trova. In ogni momento sono visibili solo le icone relative ai comandi che è possibile eseguire.

Ecco un elenco delle icone presenti. Per avere informazioni circa il significato di ogni icona si faccia clic con il mouse su di essa.

Icona Esci

Icona Apri

Icona Salva

Icona Sviluppo normale

Icona Sviluppo veloce

Icona Riduzione a chiave N-1

Icona Riduzione semplice N-1

Icona Riduzione semplice N-2

Icona Riduzione Fast Cruncher N-1

Icona Riduzione FastCruncher N-2

Icona Accorpamento

Icona Informazioni sul sistema

Icona Vedi colonne

Icona Cerca colonna vincente

Icona Stampa

Icona Stampa schedine

Icona Aiuto


La barra di stato

In fondo alla finestra di SISTHEMA è presente una barra che illustra continuamente le informazioni principali sul sistema.

Vengono indicate il numero di doppie, triple e fisse e le colonne integrali, condizionate e ridotte.

Quando di inserisce il pronostico o gli incontri la barra di stato informa sulla modalità di edit (INS/Inserimento e SOV/Sovrascrittura) e mostra eventuali messaggi d'errore se il pronostico non viene inserito correttamente.

Durante lo sviluppo , la riduzione, l'accorpamento ed il disaccorpamento la barra di stato segnala l'avanzamento dell'elaborazione.

Vedi anche:

Informazioni sul sistema


Sviluppo

Elaborazione del sistema che ricava tutte le colonne a partire dal sistema inserito come pronostico. Se sono attivi dei condizionamenti viene anche effettuata la selezione delle colonne in base ai condizionamenti inseriti.

Per informazioni più dettagliate si consulti il Manuale di sistemistica.

Vedi anche:

Sviluppo normale, Sviluppo veloce


Riduzione

Procedura matematica di selezione delle colonne. La riduzione mette in gioco un insieme di colonne che garantisco un punteggio inferiore di uno rispetto alle colonne di partenza.

Per ulteriori informazioni sul significato della riduzione si consulti il Manuale di sistemistica.

Vedi anche:

Riduzione a chiave N-1, Riduzione semplice N-1, Riduzione semplice N-2, Riduzione FastCruncher N-1, Riduzione FastCruncher N-2


Statistiche sul pronostico

I quadri per l'inserimento dei condizionamenti basati su segni 1X2, interruzioni e correzione d'errori presentano una pulsante denominato Pronostico.... Questo pulsante consente di accedere a piccoli quadri che riassumono le caratteristiche del pronostico per quanto riguarda il condizionamento che si sta inserendo.

 Nei segni 1X2 vengono forniti il numero massimo e minimo di segni che sono presenti nelle colonne del sistema integrale e il numero massimo di segni consecutivi, nelle interruzioni il massimo ed il minimo numero di interruzioni ed infine nella correzione d'errori il numero massimo e minimo di errori e sorprese possibili.


Accorpamento

Procedura che consente di raggruppare in mini sistemi le colonne di uno sviluppo. Grazie all'accorpamento si possono mettere in gioco meno schedine pur mantenendo invariato il numero delle colonne.

Per informazioni si veda anche il comando Utilità/Accorpa colonne oppure si consulti la Guida allinstallazione e all'uso.


Disaccorpamento

Procedura inversa dell'accorpamento che riporta i mini sistemi allo stato di colonne singole.

Vedi anche:

Disaccorpa colonne