目次

「お父さんの日記帳」についての説明

PrincessMaker ScreenSever README

  「お父さんの日記帳」の削除について

「お父さんの日記帳」がうまく動作しないとき

  絵の書き換えが非常に遅い

  音を鳴らすと、暫くして Windows が停止してしまう

  Windows内蔵のスクリーンセーバーが動いてしまう


絵の書き換えが非常に遅い

ＣＰＵが４８６以上でありながら、書き換えの速度が明らかに遅い場合があります。

１．Windowsがフルカラーの表示状態になっていると、極端に描画速度が落ちるアクセラレーターボードがあります。もし、色数の変更が可能であるならば、変更を試みて下さい。以下の説明は「日本語Windows3.1」の場合です。まず、「Windowsセットアップ」の「設定」で「基本ハードウェアの変更」を選択し、「ディスプレイ」の項目を見ると確認できます。

たとえば、

 GD5426/28  640ｘ480 16M色

（16M色 は1677万色と言う意味）

これを、256色に変更すると、著しく速度が向上する場合があります。

たとえば、

 GD5426/28  640ｘ480 256色

色数や解像度を変更する方法は機種毎に異なります。変更する場合は、各機種に付属するマニュアルを参考にして行って下さい。

２．内蔵PCM音源によっては、Windows全体の処理速度が著しく低下させるものがあります。「スクリーンセーバーの設定」の「音を鳴らす」をOFFにして確かめて下さい。もし、速度が極端に変わるようでしたら「音を鳴らす」をOFFの状態で使用して下さい。

３．古いタイプのディスプレイドライバーには、極端に描画速度の遅い物があります。最新バージョンのディスプレイドライバーがあれば、それに交換して下さい。ディスプレイドライバーについては、お手持ちの機械のハードウェアメーカーに問い合わせて下さい。


音を鳴らすと、暫くして Windows が停止してしまう

PCM音源ボードとパソコン本体の相性が良くないと、頻繁に止まってしまいます。なるべく、ハードメーカー推奨の音源ボードを使用するようにして下さい。特に、ハードディスクとアクセラレーターボードとPCM音源を、同時に使用するようなソフトでは致命的です。ＤＯＳ／Ｖ機ではボードの取り付け位置で安定する場合があります。古い機械では、安定が良くなるように、パソコン本体が発生する熱をエアコンなどで冷やして下さい。もし、頻繁に止まるようであれば、「音を鳴らす」をOFFの状態で使用して下さい。


Windows内蔵のスクリーンセーバーが動いてしまう

Windows内蔵のスクリーンセーバーは、ユーザーが止めなければなりません。以下の説明は「日本語Windows3.1」の場合です。

１．グループ「メイン」の中の「コントロールパネル」を選択します。

２．「コントロールパネル」の中の「画面のデザイン」を選択します。

３．「画面のデザインの設定」の中の「スクリーンセーバー」の「名前」を「（なし）」に設定します。

４．「ＯＫ」をクリックして設定を終了します。

５．これで、Windows内蔵のスクリーンセーバーの起動は停止しました。元に戻す時は同様の手順で「スクリーンセーバー」の「名前」を設定して下さい。


「お父さんの日記帳」の削除について

「お父さんの日記帳」を削除する場合は、次の手順で行って下さい。

（windowsのディレクトリをc:\windows、インストールされたディレクトリをc:\pmseverとして説明します。）

０．始めに「お父さんの日記帳」を終了して下さい。

１．c:\windows\win.ini のファイルをメモ帳で開いて下さい。

　　そこで、３～６行目辺りにある『load=』と言うキーワードに注目して下さい。

　　この行に含まれている『c:\pmsever\exe\svmain.exe』という部分のみを削除して下さい。

　＜例１＞

　　変更前

　　　　　[windows]

　　　　　spooler=yes

　　　　　load=c:\pmsever\exe\svmain.exe

　　　　　run=

　　変更後

　　　　　[windows]

　　　　　spooler=yes

　　　　　load=

　　　　　run=

　＜例２＞

　　変更前

　　　　　[windows]

　　　　　spooler=yes

　　　　　load=WinPopup,c:\pmsever\exe\svmain.exe

　　　　　run=

　　変更後

　　　　　[windows]

　　　　　spooler=yes

　　　　　load=WinPopup

　　　　　run=

　　　（このwin.iniの内容は、機種毎によって異なります）

２．c:\pmseverがインストールディレクトリであることを確認してから、

　　c:\pmseverをファイルマネージャで削除して下さい。

３．プログラムマネージャのグループ「お父さんの日記帳」の中のアイコンを「アイコン(F)｜削除(D)」で削除して下さい。

　　同様に、プログラムマネージャのグループ「お父さんの日記帳」を「アイコン(F)｜削除(D)」で削除して下さい。

４．これで、「お父さんの日記帳」は全て削除されました。windowsを一旦終了して、再起動して消えたことを確認して下さい。