Copyright: (^^)MICHY. 綾部 光男


ご挨拶
 CD/MIDI PLAYER for Windows95 Ver0.92

(C)1997  BY (^^)MICHY.

この度は「ＣＤ／ＭＩＤＩ ＰＬＡＹＥＲ」をダウンロードしていただきまして、ありがとうございます。

このソフトはＷｉｎｄｏｗｓ９５上で動作し、ＭＩＤＩファイルおよび音楽用ＣＤを連続演奏することができます。

ＭＩＤＩファイルでは、ＭＩＭＰＩ用ＷＲＤファイルもフルカラーモードでもお楽しみいただけます。

ＣＭＰＬＡＹも機能がやや複雑になり、ヘルプのすべてを見るのも大変とのご意見を頂いております m(__)m ﾓｳｼﾜｹｱﾘﾏｾﾝ..

そこで、特に初めてお使いになる方が混乱しやすい部分を初めてお使いの方へで、もう少しわかりやすく解説いたしました。

すでにご利用いただいている方も、ぜひ一度ご覧下さい。

また、なるべく注意等、その他もご覧いただいてからご使用下さい

始めてお使いの方へ

UNLHA32.DLLファイルの所在

起動方法

操作方法

注意等、その他

作成に関して

免責

連絡先

著作権及び転載に関して

総合履歴

ご紹介いただいているホームページ

それでは、ＣＭＰＬＡＹで音楽を思いっきり楽しんで下さいね。＼(^O^)／


CopyRight(C) 1997

By (^^) MICHY. 綾部 光男

（Nifty-Serve ID: TBE00110)


以下、「ＣＭＰＬＡＹ」と略させていただきます。


初めてお使いの方へ
【初めてお使いの方へ】

ここでは、ＣＭＰＬＡＹを少しでも快適にお使いいただけるように、操作の混乱しやすい項目や知っていると便利な事柄を取り上げてもう少し詳しくご紹介いたします。

通常では意識していただくことはないのですが、お読みいただいた後、該当したときに思い出していただければ幸いと思ってご紹介させていただきました。

◆特定画面上でのマウスカーソル◆

マウスカーソルが鍵盤画面やリストウィンドウ画面の上にあると、ある部分でマウスカーソルの形が通常の矢印とは異なる表示をする場所があります。

【マウスの形をしたカーソルに小さくL R と書いてある時】

マウスの左ボタンだけでなく、右ボタンも使用できる意味を表しています。

【黒色だけの小さな矢印カーソルの時】

鍵盤画面のみ表示するカーソルで、パラメータの値を変更することができることを意味しています。

マウスの場所によって使用できる機能はことなりますが、押していただければわかるかと思います。

◆リセット音源の設定方法◆

曲データには、さまざまな音源で作成されています。聴く場合もその音源あるいはその音源をサポートしている機器でないと作者の意図した音にならなくなってしまいます。

Roland社 SC-88, SC-55 をお持ちの方は、88用、55用そして88Proでは88Pro用のすべての曲データをＣＭＰＬＡＹで正しく演奏させるために、音源を次のようにセットしてください。

１．ALLのランプが消えていましたら、［ALL］ボタンを押して点灯させてください。

２．この時、55MAPのランプが点灯(また、SC-88Proならば88MAPのランプが点灯)していましたら、このランプのボタンを押して消灯させてください。(点灯している状態では常に点灯している音色MAPに固定されてしまいます)

通常はこれで大丈夫のはずですが、それでも正しく演奏されない場合は次の操作もしてみて下さい。

(SC-88VLのみ操作ボタンが他のSC-88,SC-88Proと異なっています)

１．(SC-88VLﾕｰｻﾞ) INSTRUMENTの、「＜」「＞」を同時に押しながら電源を入れます。

    (SC-88ﾕｰｻﾞ) 「SELECT」ボタンと"INSTRUMENT"の「＜」「＞」ボタンを同時に押します。

２．"Init All, Sure?"と表示されますので、「ALL」ボタンを押します。

こうすることで、ＣＭＰＬＡＹのリセットさせる音源機器の設定がSC-55ならば55MAPに、SC-88ならば88MAP、そしてSC-88Proならば88ProMAPにするようにＣＭＰＬＡＹが音源にセットします。

ファイルオープンから曲データのある任意のディレクトリを選択した後、リスト画面をご覧ください。ここには、そのディレクトリにある曲データを、タイトル名を含めてリスト表示しています。

そして、色のついた棒状のものがファイル名の左側に表示していることがわかると思います。これが、その曲データに対してどのリセット用のコマンドを送るかを示しています。

ディレクトリの中は、いろいろな音源用に作成された曲データが含まれていると思います。そこで、任意の曲データを別の音源機器に設定するときは次のように操作します。

１．任意のファイルをマウスで左クリックして選択した後、右クリックします。

２．小さなポップアップメニューで音源機器名が表示されます。

３．変更したい音源を選択します。(先ほどの棒状の色が変わります)

［ファイルオープン］ダイアログにある［検索設定］をしておくことで、その曲ファイルの推奨する音源をファイル名などから文字列を検索することで、ある程度一致させることができます。なるべく検索設定をするのがお勧めです。

また、棒状の色は音源ごとに異なっていますので、リスト画面をみるだけでその曲データがどの音源用なのか、すぐに分かるという便利さもあります。

◆２Port使用時の設定の方法◆

ＣＭＰＬＡＹもVer3.42から２ポートを使用した曲ファイルも演奏できるようになりました。

これらの曲ファイルは、大まかに次のようになっていると思います。

(1) 曲ファイルの中に２ポート利用を示す内容が書き込まれている。

(2) 曲ファイルの中には書かれていないが、演奏ソフト側で２ポートを使う設定にして聞くようにと、ドキュメントファイルなどに記述されている。

(1)の場合は［２つのＰｏｒｔを使用して出力する］をチェックしておけば自動的にＣＭＰＬＡＹが対応します。

(2)の場合は別の設定もしてあげる必要があります。

設定の方法はリセットのときと同じように、リスト画面から設定したい曲ファイルをマウスで左クリックした後、右クリックで表示されるメニューの［17Trk以降をPort:Bへ］の項目を選びます。(棒状の色の長さが半分になることで確認ができます)

★補足説明★

１ポートのみで17トラック以上を使用する曲ファイルもあるため、通常は［ＰＯＲＴの設定］画面の［１７トラック以降のデータはPort:Bへ出力する］はチェックしない方がよいでしょう。

このチェックは、ディレクトリ内の全てのファイルが(2)のタイプの場合などに使うと便利です。

◆演奏設定ファイルの役割と使用方法◆

リスト画面上のマウスの右クリックによって設定をした内容は、一旦違うディレクトリに移ってしまうと再度戻したときには、設定した情報が消えて元の変更前の設定に戻ってしまいます。

その他にも、LZHファイルが多いディレクトリを選択するたびに時間がかかったり、起動時にそのディレクトリになっていると起動までにも時間がかかってしまいます。

そこで、曲データの個別内容やLZHファイルの内容を演奏設定ファイルとしてそのディレクトリ内に保存しておくことで、常に指定した方法で演奏させることができ、そのディレクトリを選択した場合も瞬時に表示するようになります。

ファイル数が多い場合には、なるべく演奏設定ファイルを保存するのがいいでしょう。

保存の方法は、［ファイルオープン］の「保存」か、リスト画面上の右クリックによるメニューの最後にある、［ファイルの保存］を実行します。

保存後、そのディレクトリ内のファイルを削除したり追加した場合は［ファイルオープン］の「更新」ボタンで内容を更新してください。

そして、更新をした場合やリセットなどの設定を変えた場合は、再度演奏設定ファイルに保存する必要があります。

ファイルオープンのダイアログにある［自動保存］をチェックしてあれば、演奏設定ファイルが存在していなかったときのファイルの作成や、更新、変更した時の上書も自動的行います。

◆SC-88Proをご利用の方へ◆

Ver3.42より、リセット音源機器の指定にSC-88Proも含まれていますが、既存のSC-88,SC-55による88MAP,55MAPの音色を88ProMAPで演奏させることも可能になっています。

これは、リスト画面上の右クリックで現れるポップアップメニューのみで設定が可能で、［55MAPをProMAP演奏］［88MAPをProMAP演奏］をチェックすることで、55MAPの音色を88ProMAPあるいは88MAPの音色を88ProMAPのモードに強制的にＣＭＰＬＡＹが音源に送ります。通常はSC-88用の曲データには88MAPまたは55MAPにするコマンドが含まれている場合が多いため、88Proをお持ちの方で自動的に88MAPや55MAPに設定されてしまうことなく88ProMAPで聴いてみたい時にご利用いただけます。

55MAP,88MAPそれぞれ個別に設定ができますので、88MAPの音色のみや55MAPの音色のみを88Proモードにすることができるようになっています。

しかしながら、曲データの作者は、指定する音源で最も満足のいく曲作りをされていますので、なるべく作者の推奨される音源でお聴きいただくことをお薦めします。

◆キー入力によるダイレクト指定◆

ＣＭＰＬＡＹがアクティブなときに以下に示すようにキー入力で直接設定できるものがあります。

「ｌ」、「Ｌ」キー：リスト画面がアクティブになり、演奏させる曲の指定ができます。

「ｍ」、「Ｍ」キー：メインパネルがアクティブになります。

「０」～「９」キー：リスト画面にあるDirボタンの直接指定で、左側のDirボタンから順に1,2,･･･0のキーで対応しています。

「－」、「＋」キー：Dirボタンのページを切り替えることができます。「－」でアップ、「＋」キーでダウンになります。

まだまだ至らない点はございますが、どうかご容赦ください m(__)m


起動方法
【起動方法】

ダウンロードしていただいたファイルを解凍すると、次のファイルが展開されます。

CMPLAY95.EXE	 (プログラム本体)

CMP_SUB.DLL   (ＣＭＰＬＡＹ用DLLファイル)

CMP_MM95.DLL (ＣＭＰＬＡＹ用DLLファイル)

CMP_MM32.DLL (ＣＭＰＬＡＹ用32BitDLLファイル NT用)

CMP_COL.DAT	 (カラーデータファイル)

CMP_GRE.DAT	 (カラーデータファイル)

CMP_RED.DAT	 (カラーデータファイル)

CMP_INST.DAT	 (音色リストファイル)

CMP_OPEN.BMP	 (起動時ロゴバナー用BMPファイル)

CMPLAY.DOC	 (ＣＭＰＬＡＹ用ドキュメント)

CMPLAY95.HLP	 (ヘルプファイル)

CMPLAY95.CNT	 (ヘルプファイル用)

初心者.DOC	 (詳細説明用ファイル)

CTL3D32.DLL	 (３Ｄダイアログ表示用DLLファイル)

CMP_COL.LZH	 (テスターさん作成オリジナル・カラーデータ集)

「CMP_OPEN.BMP」ファイルは、起動時のロゴバナー用として使用しています。もちろんこれは私の作品ではなく(^^;)絵描きの田川さんがＣＭＰＬＡＹのために描いていただきました。どうもありがとうございましたm(__)m

「CTL3D32.DLL」ファイルについて

現在のバージョンではこのファイルを使用していますが、必ずWINDOWSのSYSTEMディレクトリにコピーして、CMPLAY95.EXEと同じディレクトリには存在しないようにして下さい。

CMPLAYと同じディレクトリにコピーしている場合、CTL3Dのエラーが発生します。そのまま起動させても問題はありませんが、あまり気持ちのいいものではないかと...

このファイルをすでにお持ちの場合で、日付が同梱しているものより新しいときは、コピーしなくても大丈夫と思いますが、正常に動作しないときは既存のファイルを別名保存してから、同梱のファイルをコピーして下さい。

「初心者.DOC」は、このヘルプファイルの初めてお使いの方へと同じ内容をテキスト文書にしたものです。なるべく読んでいただきたくて、別ファイルとして同梱させていただきました。

「CMP_COL.LZH」は、CMPLAY Ver3.50で動作確認していただいた方々が作成してくれたオリジナルのカラーデータファイルが含まれています。内容は次の通りです。

CMP_COL.KYO	Ｋｙｏ さん作。

CMP_COL.MOR	人民一号　こと　森山和広 さん作。

CMP_COL.KAT	かっちゃん さん作。

CMP_COL.GEN	玄たまん（現在は玄ノ助）さん作。

CMP_COL.ITU	伊津（高山 一郎） さん作。

CMP_COL.TAK	高梨 淳（たかくん）さん作。

CMP_COL.KID	喜田 光昭(KIDATTI) さん作。

ご使用になるときは、これらのファイルをCMP_COL.DATに名前を変更してから起動して下さい。お好みのカラー画面をお楽しみ下さい (^^)。また、お忙しい中、確認作業と同時にカラーデータも作成いただきまして大変ありがとうございました m(__)m

プログラムファイルもWINDOWSディレクトリにコピーした場合の構成例としては次のようになります。

( <>内は任意の場所でもかまいません )

WINDOWSディレクトリ------ < CMPLAY95.EXE >  (プログラム本体)

|                                  < CMPLAY95.HLP >  (ヘルプファイル)(CMPLAYと同じ場所)

|                                  < CMPLAY95.CNT >  (ヘルプファイル用)(CMPLAYと同じ場所)

|                                  < CMP_OPEN.BMP >  (ロゴバナー)(CMPLAYと同じ場所)

|                                  < CMP_COL.DAT >  (カラーデータ)(CMPLAYと同じ場所)

|                                  < CMP_GRE.DAT >  (カラーデータ)(CMPLAYと同じ場所)

|                                  < CMP_RED.DAT >  (カラーデータ)(CMPLAYと同じ場所)

|                                  < CMP_INST.DAT > (音色リスト)(CMPLAYと同じ場所)

|                                    CMPLAY.INI  (環境データ)

|                                          ↑終了すると自動的に作成されます

|                                    CMP_LBTN.INI  (ディレクトリボタン用設定ファイル)

|                                          ↑編集後の保存時に作成されます

|

-SYSTEMディレクトリ ---- CMP_MM95.DLL  (CMPLAY用DLLファイル)

CMP_SUB.DLL  (CMPLAY用DLLファイル)

CTL3D32.DLL  (3Dダイアログ表示用DLLファイル)

プログラムファイルを任意のディレクトリにコピーした場合の構成例としては次のようになります。

CMPLAY用ディレクトリ------ CMPLAY95.EXE  (プログラム本体)

CMPLAY95.HLP  (ヘルプファイル)

CMPLAY95.CNT  (ヘルプファイル用)

CMP_OPEN.BMP  (ロゴバナー)

CMP_COL.DAT  (カラーデータ)

CMP_GRE.DAT  (カラーデータ)

CMP_RED.DAT  (カラーデータ)

CMP_INST.DAT (音色リスト)

WINDOWSディレクトリ------  CMPLAY.INI  (環境データ)

|                                          ↑終了すると自動的に作成されます

|                                   CMP_LBTN.INI  (ディレクトリボタン用設定ファイル)

|                                          ↑編集後の保存時に作成されます

|

-SYSTEMディレクトリ ----CMP_MM95.DLL  (CMPLAY用DLLファイル)

CMP_SUB.DLL  (CMPLAY用DLLファイル)

CTL3D32.DLL  (3Dダイアログ表示用DLLファイル)

<< ＲＳ２３２Ｃ端子から演奏される場合 >>

[ Roland Serial MIDI Driver ] を使用して演奏させると音が出ない場合があるようです。ＣＭＰＬＡＹのＭＩＤＩドライバを［MIDIマッパー］に選択された場合は、次のように設定して下さい。

<< 接続の確認 >>

ＲＳ２３２Ｃ端子にＭＩＤＩ変換コネクタを接続し、音源に接続。これでハード的にはＯＫ。

<< パソコンの設定 >>

①まずコントロールパネル部で「ドライバの設定」を選択し、「Roland Serial MIDI Driver」を組み込む。このドライバーはレコンポーザに添付されている。

②ドライバーの中でこの組み込んだ｢Roland Serial MIDI Driver」を選択し、「設定」でコムポートの設定と「ドライバを無効にする。」箇所の前を空白にして有効となるよう設定する。（この時Windowsは再起動となる。）

③ＭＩＤＩマッパー部でチャンネルマップを編集し、全てのチャンネルを「Roland Sierial MIDI Output」に設定する。

以上でＣＭＰＬＡＹがＲＳ２３２Ｃから出力され、外部接続音源を鳴らすことができます。

この設定方法は、いなかグマさん(NCC01756)よりいただきました。どうもありがとうございました。


起動させる前に
【起動させる前に】

ＣＭＰＬＡＹ Ver3.50をお使いいただいていた方は.....

１６ビット版ＣＭＰＬＡＹと、この３２ビット版ＣＭＰＬＡＹ９５では同じINIファイルを使用しています。

正式バージョンでは変更する予定ですが、あらかじめご了承ください。


特徴－MIDI･CD共通部分－画面関係
【ＣＭＰＬＡＹの特徴－MIDI･CD共通部分－画面関係】

○プレーヤーライクな画面

様々な操作、情報が表示されています。(RUNNINGインジケーター，スクロールバー，曲選択ボタン，総合時間や演奏時間など....) さらにマウス操作で様々なことができます。

○メインパネルの大きさ（高さ）を３段階に調節できます

それぞれのモードで個別に記憶しています。

○アイコンがその時々のモードでデザインが変化します

メインパネル上の一部の機能も色が変わります。

○モノクロのテキストに色を付けて少しカラフルなダイアログ

若干、派手と言われているようですが...(^^;)

○終了させたときに、それまでの設定状況を保存しています

それぞれの画面位置も記憶します。

○パネルや画面、ダイアログの色をお好みの色にカスタマイズできます。

メインパネルには２種類の画面イメージを選択できます。そして、イメージ色も、オリジナル、グリーン系、オレンジ系を選ぶこともでき、お好みの画面スタイルを選べます。

○起動時にロゴバナーを表示します

Ver3.42より起動時にロゴバナーを表示します。この絵は絵描きの田川さんがＣＭＰＬＡＹのために作成していただきました m(__)m


特徴－MIDI･CD共通部分－ユーザインターフェース
【ＣＭＰＬＡＹの特徴－MIDI･CD共通部分－ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ】

○演奏モードの設定

それぞれ独自に連続演奏モードの設定、及び演奏ができます。連続演奏には、一巡、リピート、ランダム、及び単曲のリピートが設定できます。

また、アイコン時にそのアイコンの上で右ボタンを押すと、

停止時：演奏開始

演奏時：次の演奏

の動作をします。

○その曲の任意の時間位置へ進ませたり、戻すことができます

スクロールバーの近くにマウスが近づくと時間表示しますので、どのくらいの時間まで飛ばすことになるかの目安になります。

○ポップアップ式ツールバーを採用しました

必要なボタングループの表示選択や、縦、横向きのいずれかの表示ができます。

さらにボリューム用のスクロール・バーも表示させることもできるようになりました。


特徴－MIDIモード－MIMPI用WRDファイル対応
【ＣＭＰＬＡＹの特徴－MIDIモード－MIMPI用WRDファイル対応】

○ＭＩＭＰＩ用ＷＲＤファイルが表示できます

通常のテキストの他、MAG, COM形式自己解凍画像ファイル(標準,高圧縮モード),PHOの画像を表示できます。

フルカラーモードでも表示ができ、拡大表示も可能です。(内容により、２５６色モードより描画が遅くなる場合があります)

ＷＲＤファイル対応コマンド

○表示フォントの選択

文字には、起動されているWindowsに登録しているTrueTypeフォントの中から自由に選ぶことができ、大きさを6-24ﾄﾞｯﾄに選ぶことができます。(16ドットを推奨します)

○様々な割り込み等で歌詞表示が遅れても、常に歌詞を追いかけていきます

ソフトシンセを利用した場合の歌詞表示のずれの時間を入力してあれば、一部のドライバならば自動的にソフトシンセと認識して、タイミングを一致させることもできます。(高速なマシンでないと負荷の多いWRDとの兼用では正常に演奏できなくなる場合がありますので注意して下さい)


特徴－MIDIモード－演出君メカコマンド対応
【ＣＭＰＬＡＹの特徴－MIDIモード－演出君メカコマンド対応】

○ＭＩＭＰＩ用ＷＲＤと合わせて利用される「演出君メカ」(ＢＵＣＨＩさん作)のコマンドの一部を対応

ＷＲＤファイルを作成された方のドキュメント等に「演出君メカ」あるいは「WRDCMD2」が必要と記述されているファイルで、主に画像関連のコマンドに対応しています。

演出君メカ(WRDCMD2)対応コマンド


特徴－MIDIモード－画面表示
【ＣＭＰＬＡＹの特徴－MIDIモード－画面表示】

○拡大表示が可能

メイン画面やＷＲＤ画面の拡大ボタンで常に拡大表示に切り替わります。これでＷＲＤも大きなサイズで表示できます。

○曲のテンポに合わせてRUNNINGインジケーターやアイコンが動きます

○ＭＩＤＩファイルと同じ名前のドキュメント(*.DOCまたは*.TXT名のファイル)があるとそれを表示することができます

ＷＲＤ画面の書体と同様にWindowsに登録してあるTrueTypeフォントから選択することができ、大きさを6-24ドットに設定可能です。

○鍵盤表示機能

各トラックごとに表示し、36トラックを18トラック単位で切り換えて表示することができます。

レベルメーター、パンポット、ピッチ・ベンド、ボリューム、エクスプレッションレベルも同時に表示します。

各トラックごとのＭＵＴＥ機能、ソロ機能、ＭＵＴＥトラックの音量レベルの調節、テンポの変更、全体のキー(音の高さ)の調節、レベルメータが戻る早さの変更が可能です。

○音色パラメータ表示、及び値の変更

鍵盤画面上でマウス操作により、各トラック単位で音色名、プログラム番号、バンク番号のほか、ボリューム，パンポット，ルバーブ，コーラス，NPRNによるビブラート・レイト，デプス，ディレイ，カットオフ・フリクェンシー，REVERBE，レゾナンス，エンベローブ・アタック・タイム，ディケイ・タイム，リリース・タイム，モジュレーション，エクスプレッション，ブライトネスの表示及び値の変更が可能です。（選ぶリセット音源機器により変更可能なパラメータの種類が異なります）

○SC-55風なＬＣＤ画面表示機能

通常のレベル表示から曲データ中にINSTRUMENT部分での文字列表示や、ビットパターンデータが存在しているとそちらを表示することができます。

レベル表示にはピークホールド機能もついてます。

○見ていて楽しい疑似スペアナ画面表示機能

横軸をノート(周波数)、縦軸をキーオンのレベル合わせて擬似的にスペアナ表示をします。画面の大きさ、表示タイプをご自分の好みに合わせて楽しむことができます。

○リスト画面にも多くの情報を表示

リスト画面に表示される名前をファイル名、タイトル名、あるいはファイル名＋タイトル名のいずれかで表示させることができます。

フォントも登録されているTrueTypeフォントが選択でき、若干のスタイルも選択できます。

ＷＲＤが存在しているＭＩＤＩファイルと存在していないＭＩＤＩファイルとを色分けして表示します。

マウスの右ボタンで現在選択されているファイル(１ファイルのみ)に対して、どのリセットをさせるかポップアップ画面を表示して選択が可能。またその場で演奏設定ファイルへの上書きも可能です。

ファイル名及びタイトル名の左端に、どのリセットを送るようになっているかを色別で表示します。

最大10*10ページ分のボタンに名前やディレクトリ名を登録することで、ダイレクトに指定したディレクトリに移動できます。


特徴－MIDIモード－ユーザインターフェース
【ＣＭＰＬＡＹの特徴－MIDIモード－ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ】

○マスターボリューム機能

曲データ中に音量設定が含まれていた場合でも、マスターボリュームで設定した音量から相対的に変化します。音量の変更は、メインパネル、ツールバーで可能です。

○複数の曲を指定して演奏が出来ます

リスト画面から、CTRLキーを押しながらマウスをクリックしたり、マウスを押したままスライドさせることで、複数の曲を選択することが出来ます。選択された曲の範囲でループ演奏、ランダム演奏をします。

○ドラッグ＆ドロップに対応

エクスプローラー等からＭＩＤＩファイルをマウスでドラッグ＆ドロップできます。この場合も単数複数の指定が可能です。

○関連付けファイルに対応しました

Win95のエクスプローラー等から*.MID, *.RCPなどをＣＭＰＬＡＹに関連付けして演奏させることが可能です。

関連付けから起動させた場合は、アイコンあるいは通常のいずれかの起動方法が選べ、その曲の演奏後は終了します。

起動後に関連付けで演奏させた場合は演奏後停止します。

どちらも、演奏中の曲を停止させるような操作(前曲、停止、ディレクトリ変更別の曲の演奏など)を行ったときは通常の演奏を開始したのと同じ状態になり演奏終了後の終了や停止はしなくなります。

なお、指定ファイル数は複数指定しても始めの１曲のみとなっておりますのでご了承ください。

また、選択したファイルがLZH形式で、そのファイルの中に複数の曲が含まれていた場合は、その曲すべてを一巡演奏するまでは終了、停止はしないようになっています。

○リセットコマンドを送出させることができます

演奏ファイルの使用音源に合わせてリセットを送出することが出来ます。また、各曲ファイル毎に送出するリセットコマンドを設定できますので、例えばSC-55,SC-88,SC-88Pro等の曲ファイルが混在していてもそれぞれの音源のモードに切り換えることが可能です。

ＣＭＰＬＡＹで標準で用意している音源は、GS音源、SC-55、SC-88、SC-88Pro、GM音源、KORG Xシリーズ音源、CM64エミュレーション、XG音源、TG300-Bモードです。

○自動リセットの判別機能

リスト画面上から各ファイル毎に音源指定ができますが、新規ディレクトリなど演奏設定ファイルが存在していないディレクトリをオープンした時に、ファイル名、タイトル名、ドキュメントから音源を判別するための文字列が見つかった場合は、自動的にその音源がリスト画面に表示するようになります。

○音源別に出力ドライバを選択可能

音源別に出力ドライバを指定することで、適応外の音源用の曲ファイルがソフトシンセで演奏させたいときに便利です。

○ソフトシンセ自動判別による遅延処理の自動化

ＷＲＤファイルをソフトシンセと音源を利用した場合では、タイミングが違うため遅延設定を行っていますが、選ばれたドライバがソフトシンセかをＣＭＰＬＡＹが自動的判別するので、遅延設定をする必要がないので違和感なくＷＲＤが楽しめます。


特徴－MIDIモード－対応MIDIデータ形式
【ＣＭＰＬＡＹの特徴－MIDIモード－対応MIDIデータ形式】

○２ポート用データに対応

Port:A、Port:Bによる演奏データに対応しています。ＭＩＤファイル内におきましても、ポート指定のメタイベントにも対応しています。

これにより、演奏可能なデータフォーマットは、標準MIDI形式(*.MID),レコンポーザ形式(*.RCP, *.R36, *.G18,*.G36)のファイルが演奏できます。

また、ＲＣＰファイルには音色設定ファイル(*.GSD)があればそのデータも送出します。


特徴－CDモード－ユーザインターフェース
【ＣＭＰＬＡＹの特徴－CDモード－ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ】

○プログラム登録

タイトル名、インデックス名、リストから鳴らす曲／鳴らさない曲をセットして登録／一時変更／削除することができます。

メインパネルからもマウス操作で指定できます。

一度記録した内容は、次回からＣＤを入れただけで自動的にその内容を読み込んで表示します。

○ＣＤ演奏時の割り込みによるタイムラグを最小限に抑えてあります

○ＣＤを入れたり、ＥＪＥＣＴしたときのＭＩＤＩモードとの切り替えの設定ができます

○複数のＣＤドライブに対応

連奏ＣＤユニットなど、複数のＣＤ－ＲＯＭドライブが存在している場合、ドライブ一覧からＣＤ－ＲＯＭドライブの選択ができます。

*注意*

タイトルの入力できる大きさは６４ｋまでの範囲となりますので、かなりの数の曲目を登録されるときにはご注意下さい。また、タイトル名には' [ ' や ' ] ' の文字は仕様上、特殊文字として扱っておりますのでご使用にならないようお願いします m(__)m


LZHファイルに対応させるためにはUNLHA.DLLが必要です。ＣＭＰＬＡＹの現在のバージョンで使用しているUNLHAのバージョンと登録場所は次の通りです。

＜Windows 実用ソフトフォーラム＞    FWINAL

データライブラリ：１１番（ＬＩＢ１１）

402  GCH03345 97/05/05  131101 3223 B ULHAD080.EXE UNLHA.DLL Ver 0.80

1997年8月29日現在、確認しているものです。


UNLHA32.DLLの所在とバージョン番号
LZHファイルに対応させるためにはUNLHA32.DLLが必要です。ＣＭＰＬＡＹの現在のバージョンで使用しているUNLHA32のバージョンと登録場所は次の通りです。

＜Windows ＮＴフォーラム＞    FWINNT

データライブラリ：１１番（ＬＩＢ１１）

178  GCH03345 97/09/27  211204 2481 B ULHA3090.EXE UNLHA32.DLL Ver 0.90

1997年10月3日現在、確認しているものです。バージョンアップ等が予想されますので、その時点での最新版を同ライブラリ内にて探してみて下

さい。


フルカラーモード(２５６色を越える色モード)に対応させるためには、WING.DLLが必要です。ＣＭＰＬＡＹの現在のバージョンで使用しているWING.DLLのバージョンと登録場所は次の通りです。

＜FGAL・ゲーム工房＞    FGALGL

データライブラリ：５番（ＬＩＢ５）

2  KGI02177 94/10/11  837034 9999 B WINGDK10.LZH WinG 開発キット 1.0


注意等その他
【注意等、その他】

［ファイルオープン］ダイアログを開いているときのご注意

リスト画面に表示しているタイトルと、［ファイルオープン］ダイアログ内で表示しているタイトルはメモリを節約するために同じリソースを使用しています。そのためダイアログが開いている間は、リスト画面内の操作はできなくなります。

また、リスト画面上に別の画面が重なり、再度ＣＭＰＬＡＹをアクティブにしたときは重なった部分の表示が消えますが［ファイルオープン］のダイアログを閉じれば元に戻ります。

簡易的に両方を見たい場合での融通を利かせるため、あえてリスト画面を閉じないようにしてありますので、上記の動作及び表示の出方は不具合ではございませんのでご注意下さい。

ソフトシンセで演奏されている場合.....

低速なＣＰＵをご使用の場合、ソフトシンセを使用しますとデータによっては演奏中に操作を受け付られけない状態に陥る場合があります。このときは、次のような方法で演奏環境全体の負荷を軽くしてみて下さい。

１．ＣＭＰＬＡＹの演奏タイマの割り込みを5ms以上にしてみる。

２．ソフトシンセの設定でサンプリングレートの周波数(音質)を低めに設定してみる。

３．ソフトシンセの設定でリバーブなどのエフェクトをはずしてみる。

これらの方法でも操作が受け付けられなくなる場合は、お手数ですが音源機器をご利用いただくようお願いいたしますm(__)m


ＷＲＤ用画像データに関して
【ＷＲＤ用画像データに関して】

画像データには、MAG, COM, PHOファイルに対応していますが、次のような表示方法をしています。

〔MAG〕

１．ＷＲＤファイルと同じファイル名の場合は始めに読み込んで表示します。

２．@MAGコマンドはパラメータ全てに対応していますが、次のパラメータを独自に拡張してあります。

Sパラメータ:縮小率ですが、ここに "0"をパラメータ値として与えると、元の画像データを縮小あるいは拡大してＷＲＤの画面サイズに合わせて表示します。

〔COM〕

１．データ内のバックグランドカラーの指定、テキストクリアのフラグにも対応しています。

２．このファイルを実行するときのオプション（表示、描画画面、表示位置）に対応しています。

３．EXE形式の自己解凍画像データには対応していません。このファイルの存在を見たことがありませんでしたので、現在は未対応です。

〔PHO〕

１．WRDファイルと同じPHOファイルが存在するときは事前に読み込みます。


【操作方法】

次の３つの項目に分けてご紹介させていただきます。

メインパネル

各種ダイアログ

各種画面


【各種ダイアログ】

［ユーティリティ操作］グループや［オプション］ダイアログからのボタンやメニューで操作すると、別のダイアログを表示します。

ここでは、そのダイアログで表示されるそれぞれの機能について紹介します。

［ファイルオープン］ダイアログ

［タイトル編集(1)］ダイアログ

［タイトル編集(2)］ダイアログ

［バージョン情報］ダイアログ

［リスト画面内Dirボタンの設定］ダイアログ

［自動リセット音源の選択］ダイアログ

［オプション］ダイアログ


【各種画面】

ＣＭＰＬＡＹには、メインパネル以外に次のような画面を表示することができます。

ここでは、それらの機能について紹介します。

ＷＲＤ画面

リスト画面(CD)

リスト画面(MIDI)

ＤＯＣ画面

鍵盤画面(ピアノ)

鍵盤画面(パラメータ)

ＬＣＤ画面

スペアナ画面


全体画面
【メインパネル】

これが初期状態の画面です。一例として、ここではＭＩＤＩ再生時の画面を表示しています。

説明を見たい部分をマウスでクリックしてみてください。

［曲番号表示,操作］グループ

［スクロールバー表示,操作］グループ

［演奏操作］グループ

［モード設定操作］グループ

［ユーティリティ操作］グループ

その他のボタン


[曲番号表示,操作] グループ
【［曲番号表示,操作］グループ】

機能

ここで表示される数字は現在演奏している曲番号が水色の背景色で表示します。

そして、一番左端の白色の数字は100の位の数字で曲数が100を越えたときに１と変化します。（最大表示曲数999曲になります）

マウス操作

この数字の上をマウス操作できます。

･･･[MIDI]モードの時

左ボタン

右ボタン

･･･[CD]モードの時

左ボタン

右ボタン


曲番号の表示を一度に20曲分先や前を表示させるためのボタンです。

　次の２０曲分を表示します。

　前の２０曲分を表示します。


曲番号表示を変化させた後に元に戻したいときに使うボタンです。


ダイレクト演奏指定。

現在表示されている数字や [image] [image] ボタンで数字を上下させた後、そこに表示されている数字の上をこのボタンでクリックするとその数字の曲を直ちに演奏開始します。


閲覧指定。

その番号の曲タイトルを表示させたいときに押してください。そのときにその番号が緑色の背景色になります。(ただしタイトルが表示されるのは、リスト画面の表示設定がファイル名となっている場合のみです。それ以外の設定では、リスト画面内のファイル名が指定した曲番号にカーソルが移動するのみです。)

 ボタンで現在演奏しているタイトル表示に戻ります。


ダイレクト演奏指定。

現在表示されている数字や [image] [image] ボタンで数字を移動したときに、その番号の上をこのボタンでクリックすると直ちに演奏開始します。


閲覧及び選択指定。

１度押した場合--その番号の曲ﾀｲﾄﾙを表示します。

 ボタンで解除できます。

２度押した場合--その曲を鳴らすか鳴らさないかの設定ができます。

繰り返すことによってその設定,解除ができます。

鳴らさないときは無地の背景色になります。

現在演奏している番号で押した場合も２回押したのと同じになります。


[ｽｸﾛｰﾙﾊﾞｰ表示,操作] グループ
【［スクロールバー表示,操作］グループ】

機能

時間が経過するとグラフィクスバーが移動していきます。一番右まで進んだときが終了となります。

また、この上にマウスがあると、そのマウス位置の時間を表示します。

マウス操作

通常の [image] [image] ボタンでは10秒単位で進行させたり戻したりできますが、このグラフィクスバーの上をマウス操作することができます。

左ボタン: ダイレクト時間指定。

そのときに表示している時間の位置まで演奏ポジションを進行させます。


曲を進めたり戻したりする時に使うボタンです。

１回押すごとに１０秒先のポジションに進みます。

１回押すごとに１０秒前のポジションに戻ります。

また、その間にあるバー表示の任意の位置でマウスをクリックすることで、そのときに表示している時間位置位置まで曲を進める（戻す）ことができます。


[演奏操作] グループ
【［演奏操作］グループ】

機能

再生したり、停止させたりするグループです。

一般的な演奏操作するためのボタンです。

ボタンは左から「再生」「停止」「一時停止」「前の演奏」「次の演奏」ボタンになります。

 「再生」

 「停止」

 「一時停止」

 「前の演奏」

 「次の演奏」

これらの操作は、ＷＲＤ画面が表示しているときに右クリックで表示されるポップアップメニューからも設定可能です。


現在選択されている曲番号を演奏開始します。

また、アイコン状態で演奏停止の時にアイコンの上でマウスの右ボタンをクリックした時も演奏開始します。

この操作は、ＷＲＤ画面が表示しているときに右クリックで表示されるポップアップメニューからも設定可能です。


演奏中の曲を止めます。

この操作は、ＷＲＤ画面が表示しているときに右クリックで表示されるポップアップメニューからも設定可能です。


演奏中の曲を一時停止させます。もう一度押すと曲を再開します。

また、アイコン状態で一時停止の時にアイコンの上でマウスの右ボタンをクリックした時も演奏を再開します。

この操作は、ＷＲＤ画面が表示しているときに右クリックで表示されるポップアップメニューからも設定可能です。


前の曲を演奏します。停止及び演奏中に操作できます。

この操作は、ＷＲＤ画面が表示しているときに右クリックで表示されるポップアップメニューからも設定可能です。


次の曲を演奏します。停止及び演奏中に操作できます。

またアイコン状態で演奏中に、アイコンの上でマウスの右ボタンをクリックした時も次の演奏をします。

この操作は、ＷＲＤ画面が表示しているときに右クリックで表示されるポップアップメニューからも設定可能です。


[ﾓｰﾄﾞ設定操作] グループ
【［モード設定操作］グループ】

機能

連続演奏をするときのモードを設定するグループです。

ボタンは左から「一巡演奏」「ループ」「ランダム」になります。

ボタン操作により「単曲リピート」にも設定できます。

 「一巡演奏」

 「ループ」

 「ランダム」

「単曲リピート」


ハイライトされている曲、あるいは複数を選択している場合は曲の始めから順番に次の曲を演奏して最後の曲を演奏終了すると連続演奏が終了します。


ハイライトされている曲、あるいは複数を選択している場合は曲の始めから順番に次の曲を演奏して最後の曲を演奏すると再び先頭から曲の演奏を続けます。


リスト画面に表示されている曲、あるいは複数を選択している場合は指定した範囲の曲の中から任意の曲をランダムに演奏しつづけます。


既に「一巡演奏」「リピート」「ランダム」のいずれかに設定されている(ランプが点灯している)ﾓｰﾄﾞを再度ﾎﾞﾀﾝを押すと、全てのモードが選択されていない状態(ランプがどこにも点灯していない)になります。この場合は、現在演奏している曲の「単曲リピート」になります。同じ曲を繰り返して聴きたい時に選択します。


[ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ操作] グループ
【［ユーティリティ操作］グループ】

機能

環境設定を行ったりファイルをオープンするなど、さらに細かなメニューを使うためのグループです。

ボタンは左から、「ファイルオープン」「タイトル編集」「リスト画面」「歌詞表示」「ＤＯＣ画面」「鍵盤画面」「ＬＣＤ画面」「スペアナ画面」になります。

 「ファイルオープン」

 「タイトル編集」

 「リスト画面」

 「歌詞表示」

 「ＤＯＣ画面」

 「鍵盤画面」

 「ＬＣＤ画面」

 「スペアナ画面」


ＭＩＤＩモードの時に使用できます。

このボタンを押すと［ファイルオープン］ダイアログが表示されます。

演奏させたいＭＩＤＩファイルのディレクトリを選択して下さい。

［ファイルオープン］ダイアログ


ＣＤモードの時に使用できます。

現在入れてあるＣＤのタイトルを入力したり、演奏フラグの設定をするときにこのボタンを押すとダイアログが表示します。

［タイトル編集］ダイアログ


ＭＩＤＩ及びＣＤのいずれも使用できます。

タイトル、ファイル一覧を別のウィンドウ内に表示します。

ＭＩＤＩの場合は指定したディレクトリ内にあるファイル一覧、ＣＤではタイトル一覧を表示します。

［リスト画面］ダイアログ


ＭＩＤＩモードでＷＲＤファイルが存在するときに使用できます。

ＷＲＤファイルがある場合、このボタンを押す度にＷＲＤ画面の表示をオン、オフさせることができます。

ＷＲＤ画面

ＷＲＤファイル対応コマンド

演出君メカ対応コマンド


ＭＩＤＩモードで、同じファイル名の.DOC及び.TXTファイルが存在するとそのファイルの内容を表示します。

ＤＯＣ画面


ＭＩＤＩモード時に鍵盤やレベルメーター、パンポット、ボリューム、エクスプレッションレベルを表示します。

この画面上からマウス操作により、ＭＵＴＥ，ソロ機能などの他、さらに細かなパラメータの表示や設定ができます。

鍵盤画面


Roland社SC-55,及びSC-88,SC-88ProのＬＣＤ部分をエミュレートした画面で、曲データ中に文字列表示や、ビットマップデータを表示することができます。

レベルメータは、実際に送出しているＭＩＤＩチャンネルとなっていますので、鍵盤でのトラック番号とは一致しない場合もあります。

ＬＣＤ画面


とても簡易で擬似的なスペクトラムアナライザ風な画面です。

画面の大きさ、拡がり方、色モードの設定がこの画面上で行えます。

スペアナ画面


その他のボタン
グループ分け以外にも次のボタンが使用できます。

 [POWER]ボタン， [image] [MIDI]ボタン， [image] [CD]ボタン， [image] [EJECT]ボタン

 [オプション]ボタン， [image] [HELP]ボタン

 [S]ボタン， [image] [M]ボタン， [image] [L]ボタン， [image] [_]ボタン

 [EXIT]ボタン

 音量調節ボタン


プレーヤー風と言うことで付けたボタンですが、あまり意味がないです ^^;

ＯＦＦにしたときはストップとあまり変わらず、オープンしていた画面を閉じてメインパネルは無地になるだけです。


演奏モードをＭＩＤＩに切り換えるためのボタンです。


演奏モードをＣＤに切り換えるためのボタンです。


ＣＤを取り出したいときに押すボタンです。

［演奏の設定］により、自動的にＭＩＤＩモードへ移すこともできます。


ＣＭＰＬＡＹの環境を設定します。

［オプション］ダイアログ


ヘルプを表示させたいときに、このボタンを押します。


メインパネルの画面の大きさ（高さ）を３段階に設定できます。

[Ｓ] : 最小サイズ。さらに曲番号表示,操作グループ、スクロールバー表示,操作グループも消します。


メインパネルの画面の大きさ（高さ）を３段階に設定できます。

[Ｍ] : 中間サイズ。最下段のボタンの列を消します。


メインパネルの画面の大きさ（高さ）を３段階に設定できます。

[Ｌ] : 最大サイズ。全てを表示します。


このボタンの横１列の操作部にカバーをします。画面をすっきりさせたいときに使ってください。

カバーされていても、マウスが近づくとそのグループだけカバーが開きます。


直ちにＣＭＰＬＡＹを終了させたいときにこのボタンを押します。

普段、このボタンは表示されていませんが、この位置にマウスカーソルが重なるとボタンが表示されるようになっています。


音量調節ボタンで 最大127～最小0までの調節ができます。[▲], [▼] が10、[△], [▽] が1づつ変化します。


ファイル
[ユーティリティ操作]グループと同じプルダウンメニューが表示されます。

ここには、「ファイルオープン」「タイトル編集」「リスト画面」「歌詞表示」「ＤＯＣ画面」「鍵盤画面」「ＬＣＤ画面」「スペアナ画面」メニューが選べます。

機能につきましては、［ユーティリティ操作］グループをご覧下さい。


演奏操作
［演奏操作］と［モード設定操作］グループの内容が含まれています。

このメニューには、［演奏操作］グループの「演奏開始」「停止」「一時停止」「次の演奏」「前の演奏」と、［モード設定操作］の「一巡演奏」「ループ」「ランダム」「単曲リピート」があります。

機能につきましては、［演奏操作］グループ及び［モード設定操作］グループをご覧下さい。


メディア
メインパネルにある[MIDI], [CD], [EJECT]ボタンと同等の機能になります。

 「MIDI」ボタン， [image] 「CD」ボタン， [image] 「EJECT」ボタン


オプション
メインパネルにある[オプション]ボタンと同等の機能になります。

 「オプション」ボタン


ヘルプ
ヘルプファイルを呼び出したり、バージョン情報を表示したいときに使用します。

［バージョン情報］ダイアログ


システム
システムメニューからも操作できます。

ここには、［演奏操作］［演奏モード］［各種画面］［オプション］［バージョン情報］の操作ができます。

 「再生」　「停止」　「一時停止」　「前の演奏」　「次の演奏」

 「一巡演奏」　「ループ」　「ランダム」　「単曲リピート」

「リスト画面」　「歌詞表示」　「DOC画面」　「鍵盤画面」　「LCD画面」　「スペアナ画面」

「オプション」ボタン　［バージョン情報］ダイアログ


ダイアログ・ファイルオープン
【ファイルオープン】

このダイアログが表示している間、リスト画面が開いていてもディレクトリ指定ボタンは非アクティブの状態になっています。このダイアログを閉じることで、アクティブ状態に戻ります。

説明を見たい部分をマウスでクリックしてみてください。

ＭＩＤＩファイルが存在するディレクトリを選択するときに開くダイアログ画面です。

説明を見たい部分をマウスでクリックしてみてください。

代表例

「ファイルの表示方法」，「ドライブ名」，「ディレクトリ選択」，「データの選択」

「タイトル，ファイル検索」，「演奏するファイル」，「演奏しないファイル」

「Dirボタン..」，「検索設定..」，「LZH解凍ディレクトリ」，「演奏設定ファイル」


ここには現在選択されているディレクトリ名を表示しています。

ご自分でディレクトリ名を入力する事もできます。


このダイアログ及びリスト画面に表示するファイル名の表示方法を指定します。

●ファイル名

通常のファイル名のみの表示になります。

●タイトル名

そのファイルに登録されている曲のタイトル名を表示します。

タイトルの先頭部分の()内に、RCPファイルあるいはMIDファイルの表示をします。

●両方

ファイル名に続いて、タイトル名の順番で両方を表示します。


ＭＩＤＩファイルのあるドライブ名を選択します。


【ディレクトリ選択】

指定したドライブからＭＩＤＩファイルのあるディレクトリを選択するときにこのボタンを押します。

上の画面のような、小さなディレクトリ選択画面が表示されますので、任意のディレクトリ名を選択(クリック)すれば、変更することができます。そこでＭＩＤＩファイルが存在すると、[演奏するファイル]にファイルの表示方法に従った形式でファイル名の一覧が表示されます。

この画面はその位置を覚えていますので、再度開いたときは同じ位置に表示するようになっています。


［演奏するファイル］または、［演奏しないファイル］のリストボックス内で、任意のファイルをクリックしたときに、そのファイルのタイトル名を表示します。


［演奏するファイル］リストボックスに表示されているファイルを、一度に全部を選択したり、全てを解除するためのボタンです。

複数選択したファイルを一旦全て解除したり、一度に全てのファイルを選択してから「▽」ボタンを押すことで［演奏しないファイル］リストボックスに移動させるときに使用します。

(一度に選択できるファイル数は100までです)


指定したディレクトリ内の演奏可能の曲データが存在すると、そのファイルを表示方法に従った形式で表示します。

○任意のファイルをマウスでクリック

そのファイルのタイトルを［タイトル名］に表示します。

◎任意のファイルをマウスでダブルクリック

そのファイルが［演奏しないファイル］リストボックスに移動します。

複数のファイルが選択できますので、ハイライト表示された全てのファイルを「▽」ボタンを押すことで、一度に［演奏しないファイル］に移動させることが出来ます。

一つ以上のファイルがハイライト表示されていると、「指定」ボタンが有効になりますので、このボタンを押して選択されたファイルを演奏開始する事もできます。


［演奏しないファイル］リストボックスに表示されているファイルを、一度に全部を選択したり、全てを解除するためのボタンです。

複数選択したファイルを一旦全て解除したり、一度に全てのファイルを選択した後、「△」ボタンを押すことで［演奏するファイル］リストボックスに移動させるときに使用します。

(一度に選択できるファイル数は100までです)


［演奏するファイル］または、［演奏しないファイル］リストボックス内でハイライト表示されているファイル名を移動させるためのボタンです。

◆「▽」ボタン

 ［演奏するファイル］でハイライト表示されているファイルを、［演奏しないファイル］リストボックス内に移動させます。

◆「△」ボタン

［[演奏しないファイル］でハイライト表示されているファイルを、［演奏するファイル］リストボックス内に移動させます。


［演奏するファイル］リストボックスより選択したファイルをダブルクリックまたは、「▽」ボタンを押して移動されたファイルを表示方法に従った形式で表示します。

○任意のファイルをマウスでクリック

そのファイルのタイトルを[タイトル名]に表示します。

◎任意のファイルをマウスでダブルクリック

そのファイルが[演奏するファイル]リストボックスに移動します。

複数のファイルが選択できますので、ハイライト表示された全てのファイルを「△」ボタンを押すことで、一度に［演奏するファイル］に移動させることが出来ます。


【タイトル、ファイル名検索】

［演奏するファイル］リストボックスに表示されているファイルの中から、任意の文字列だけを含んだタイトル、またはファイル名のみを[演奏するファイル]に表示させ、該当しなかったファイルは［演奏しないファイル］リストボックスに移動させます。下のような画面が［演奏しないファイル］リストボックスエリアに表示します。

□「開始」ボタン

検索したい文字列を入力してからこのボタンを押して下さい。検索文字列に該当したＭＩＤＩファイル名のみが［演奏するファイル］欄に残ります。

□「中止」ボタン

検索を中止して元の画面に戻すときに押して下さい。

□幅広い検索をする

ここををチェックすると、半角<>全角文字、及び半角文字での大文字と小文字の区別をしなくなるので、検索範囲の幅を拡げることができます。

ただし、検索時間に若干時間がかかるようになりますのでご注意下さい。


[演奏するファイル]リストボックスに表示させるファイルタイプを指定します。

□ＷＲＤファイル

ＷＲＤファイルが存在するファイルのみを表示させます。同名の*.RCP,*.R36,*.G18,*.G36あるいは*.MIDファイルがない場合は表示しません。

●ＲＣＰ優先

●ＭＩＤ優先

ＷＲＤファイルと同名の*.RCPと*.MIDの２つが存在していた場合、どちらのファイルで演奏させるかの優先ファイルを指定します。(*.R36,*.G18,*.G36ファイルは全て*.RCPに含まれます)

□ＲＣＰファイル

ＷＲＤファイルの存在に関係なく全ての*.RCPファイルを表示させる時にチェックします。

□ＭＩＤファイル

ＷＲＤファイルの存在に関係なく全ての*.MIDファイルを表示させる時にチェックします。

ＲＣＰファイルとＭＩＤファイルの両方をチェックすれば、ＣＭＰＬＡＹが演奏可能な全てのファイル(*.RCP*.MID)を表示します

□ＬＺＨファイル

指定したディレクトリ内にLZH形式に圧縮した曲データも演奏リストに表示させたいときにチェックします。


ＬＺＨファイルを演奏設定した場合、そのファイルの一時解凍ディレクトリ名を指定します。

ディレクトリ名が表示されている部分をマウスでクリックして、解凍先のディレクトリ名を直接入力して下さい。

初期起動時は、WINDOWSディレクトリ名を表示します。


新規ディレクトリや演奏設定ファイルが存在しない場合、ＬＺＨファイルからタイトル名やＷＲＤファイルの存在の確認を行う際、解凍ファイルが特殊で正常に解凍できないためリストに追加できないときのエラー表示の指定です。

■チェックする

ＬＺＨファイルから演奏リストに追加できない場合のエラーをファイル名と同時に表示します。

□チェックしない

リストに追加できない場合でもエラー表示はしません。

リストに追加できないＬＺＨファイルを確認したい時にチェックするのがよいでしょう。


[演奏するファイル]または、［演奏しないファイル］リストボックスで表示されている内容、及び［データの選択］で指定した状態を、そのファイルの存在するディレクトリに任意のファイル名で保存したり、読み込むことが出来ます。

保存するファイル名は、拡張子を*.DATにして下さい

複数のファイル名で演奏設定ファイルが存在する場合は、ここのリストボックスで表示されるファイル名を選択して下さい。


指定した演奏設定ファイルを読み込むときに押します。


現在選択されている演奏設定ファイルの内容を更新させたいときに押します。

このボタンを押すと、更新の方法を尋ねてきます。

□「はい」：追加ファイルのみの更新

圧縮ファイルの内容を変更したり、ファイルを追加、削除したり、タイトル名が変更になったときに押して下さい。

□「いいえ」：全てのファイルを更新

全てのファイルをもう一度チェックしたいときに押してください。

□「取消し」：何もしない

ついうっかり「更新」ボタンを押した時など、何も行進させたくないときに押してください。

更新後、自動保存を設定していない場合は、「保存」ボタンを押して下さい。


新規ディレクトリや「更新」ボタンで演奏ファイルを設定した後、演奏設定ファイルとして保存する場合、このボタンを押すことで、［ファイル名］に表示されている演奏設定ファイル名で保存します。

既に演奏設定ファイルが存在していた場合は、上書きするかを尋ねてきます。


新規ディレクトリをオープンしたり、そのディレクトリ内に演奏設定ファイルが存在していない場合は、［演奏するファイル］にリストを表示した後、演奏設定ファイル(ファイル名:CMPLAY.DAT)を自動的に保存するかを決めます。

■チェックする

そのディレクトリに演奏設定ファイルが存在していなければ自動的に保存します。なるべくチェックすることをお勧めします。すでに存在していても、上書き確認のメッセージは表示せず書き込みます。

また、「更新」やリスト画面の上で右クリックによるリセット音源の指定を行った時も自動的に保存します。

□チェックしない

演奏設定ファイルが存在しない場合でも「保存」をさせない限り演奏設定ファイルは保存しません。そのディレクトリ内にファイルが少ない場合や頻繁にファイル内容やファイル数が変わる場合にここのチェックをはずすとよいでしょう。


リスト画面の上部に表示するディレクトリ指定ボタンのボタン名、ディレクトリ名を登録するときに押します。

機能の説明は、［リスト画面内内Dirボタンの設定］ダイアログをご覧ください。


［演奏するファイル］リストボックスからハイライト表示されているファイルが存在するとこのボタンが有効になります。

このボタンを押すと、ダイアログが閉じてリスト画面にＭＩＤＩファイル名を選択状態にしてその曲を直ちに演奏開始します。


［演奏するファイル］リストボックスにファイル名が表示されていると「ＯＫ」ボタンが有効になります。

このボタンを押すと、ダイアログが閉じてリスト画面にＭＩＤＩファイル名の一覧が表示されます。


何も変更せずダイアログを閉じたいときにこのボタンを押します。


リスト画面のファイル名の右側に表示するリセット送出コマンドの音源を、新規ディレクトリや演奏設定ファイルが存在しない時に、ある程度自動的に音源を選ぶための方法を設定します。

機能の説明は、［自動リセット音源の設定］ダイアログをご覧ください。


ダイアログ・タイトル編集(1)
【タイトル編集(1)】

こちらのダイアログは、ＣＤのタイトルや、曲名の入力、削除などの編集を行うときの画面です。

登録できる最大数はＣＤ１枚あたり100曲です。（これでゲーム音楽ＣＤも大丈夫!?）

説明を見たい部分をマウスでクリックしてみてください。

演奏フラグ(演奏する／しない)の設定画面


編集したい曲の番号を指定するときにここから選ぶこともできます。

また、このダイアログ内の曲名のリストボックスにフォーカスがある場合は、そこで選択されている曲の番号を表示します。


曲名リストボックスの表示目的を、演奏フラグ及び曲名編集に切り替えるときにこのボタンを押します。それぞれの意味は次の通りです。

◇セレクト：（演奏フラグの設定、解除のモード）

「選択」「解除」ボタンが有効になります。

◇曲名入力：（曲名を編集するときのモード）

「選択」「解除」ボタンが無効になります。


変更や追加など、このリストボックスで編集したい曲番号をから選択しダブルクリックすると、［インデックス］欄にその曲名を表示してカーソルが点滅します。曲名を入力した後リターンキーを押すと変更完了です。


何らかの変更を行うとこのボタンが有効になります。

ボタンを押すとタイトル、曲名、選択曲番号がファイルに記録されます。


変更は行ったが、記録しないで一時的に確認してみたいときにこのボタンを押します。

アプリケーションを閉じない限り有効です。


「変更」ボタンを押したときにそれを元に戻したいときに押します。

いわゆるロードのようなものです.. (^^)


ＣＤに関する情報を削除するときにこのボタンを押します。

「もうこのＣＤは聞かないからタイトルを保存しなくてもいいや..」なんて時に利用するのが有効でしょう。


何もせずにダイアログを閉じたいときにこのボタンを押します。


ダイアログ・タイトル編集(2)
【タイトル編集(2)】

こちらの画面は、リスト上の曲を演奏させるかさせないかの設定をするための画面です。

説明を見たい部分をマウスでクリックしてみてください。

曲名の編集設定画面


このリストボックスで、反転文字になっている曲が演奏するように設定されています。この曲名をマウスでクリックするごとに反転します。

必要な曲を反転させることで、その曲だけを演奏することができます。


全部の曲を鳴らすようにしたいときに押します。


すべての曲を鳴らさないようにする時に押します。


ダイアログ・リスト画面内Dirボタンの設定
【リスト画面内Dirボタンの設定】

リスト画面内のタイトル名表示部分とファイル名一覧表示部分の間に表示するディレクトリ指定ボタンの名前やディレクトリ名を登録します。

説明を見たい部分をマウスでクリックしてみてください。


リスト画面に表示するボタンの名前を変更するときに入力します。

この部分をマウスでクリックしてから名前を入力して下さい。終了したらリターンキーまたは、「変更」ボタンを押して下さい。


リスト画面に表示するボタンを押したときに移動するディレクトリ名を変更するときに入力します。

この部分をマウスでクリックしてから名前を入力して下さい。終了したらリターンキーまたは、「変更」ボタンを押して下さい。


ボタン名一覧リストボックスから任意の名前をクリックしたときに、その名前で指定しているディレクトリ名を表示します。

この欄は表示のみです。変更したい時は、[ディレクトリ名]の部分で新しいディレクトリ名を入力して下さい。


ボタンのページ番号を選択します。0～9の10ページで、任意の番号を選択することでそのページ番号に記録されているボタン名とディレクトリ名を表示し編集できるようになります。


既に登録されているボタンの名前を一覧表示します。

名前を変更したり、ディレクトリ名を変更したいときに、変更したい名前をダブルクリックして下さい。その名前とディレクトリ名が［ボタンの名前］と［ディレクトリ名］の部分に表示します。


ボタンの並びを変更したいときに押します。

［∧］ボタン

ボタン名一覧から移動したい名前をクリックしてからこのボタンを押すと一つ上に移動します。

［∨］ボタン

ボタン名一覧から移動したい名前をクリックしてからこのボタンを押すと一つ下に移動します。


現在編集しているボタンの内容を他のページにコピーしたい時に、そのページ番号を指定します。

そのページにコピーできる項目が１つ以上あれば、［アイテム］ボタンが有効になり、すべて空いていれば。［ページ］ボタンも有効になります。すべて埋まっている場合は、共に無効となります。有効になっているボタンでコピーが実行できます。


現在表示しているボタン名一覧の項目すべてを［コピー先］のページにコピーします。

コピーしたいページは、このボタンの上にあるリストボックスから選択します。同じページ番号の時や、すべての空きがないとき、このボタンは使用できなくなります。


現在表示しているボタン名一覧で、選択されている項目のみ［コピー先］のページにコピーします。［コピー先］のページであいている項目の一番はじめの位置にコピーします。

コピーしたいページはこのボタンの上にあるリストボックスから選択します。同じページ番号の時や、すでに空きがないとき、このボタンは使用できなくなります。


ボタン名やディレクトリ名を変更した後、このボタンを押すことで［ボタン一覧］を表示します。「キャンセル]や他のページに移動した時はこの内容が更新されていませんので元に戻ります。まだ確定できない時にこのボタンを押し、決まったならば「ページ保存」「ＯＫ」ボタンを押します。


登録しているボタン名やディレクトリ名を削除します。

消したいボタン名を［ボタン名一覧］リストボックスでクリックしてから、このボタンを押します。


名前やディレクトリの変更を行った後、確定したならばこのボタンを押すことで、他のページに移動しても情報が残ります。「キャンセル」ボタンで元の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。機能的には「ＯＫ」と同じ事ですが、こちらのボタンではダイアログを閉じませんので継続して作業ができます。


登録や修正、削除を行った後、再度元の状態に戻したいときにこのボタンを押します。


登録や修正、削除が完了したら、このボタンを押します。


ダイアログ・自動リセット音源の設定
【自動リセット音源の設定】

リスト画面内のタイトル名表示部分とファイル名一覧表示部分の間に表示するディレクトリ指定ボタンの名前やディレクトリ名を登録します。

説明を見たい部分をマウスでクリックしてみてください。


リセット音源を決めるための検索をするかの指定を決めます。

■チェックする

以下の検索文字列、検索対象に従って検索を行い、文字列が一致した場合はその音源がリセット音源と判断します。

見つからなかった場合は、現在鍵盤画面で表示している音源がリセット音源となります。

□チェックしない

すべてのファイルを現在鍵盤画面で表示している音源がリセット音源となります。


検索対象の文字列が[SC-55]以外に[GS音源]で指定した文字列が一致している場合に、SC55音源と同等にするかを決めます。

これは一般的にＧＳ音源対応の演奏ファイルにはSC55音源の場合が多いためです。

■チェックする

[GS音源]で指定した文字列で一致した場合もリセット音源をSC-55音源と同じにします。したがって、鍵盤画面も"55MAP"となります。

□チェックしない

GS音源をSC55と同一にしません。鍵盤画面も"GS音源"の表示になります。


各音源別に判別させるための文字列を入力します。それぞれ２つの文字列が入力でき、指定文字列の長さは６文字までとなっています。


検索対象をファイル名から判別するかを決めます。

■チェックする

検索対象の文字列をファイル名の中から検索します。

□チェックしない

ファイル名からの検索は行いません。


検索対象をタイトル名から判別するかを決めます。

■チェックする

検索対象の文字列をタイトル名の中から検索します。

□チェックしない

タイトル名からの検索はおこないません。


検索対象を拡張子が同名の*.DOCまたは、*.TXTファイルの中から判別するかを決めます。

これらのファイルにMACバイナリヘッダが含まれている場合は、それをカットして検索を行います。

■チェックする

検索対象の文字列を*.DOC, *.TXTファイルの中から検索します。

□チェックしない

*.DOC, *.TXTファイルの中からの検索はおこないません。


設定した項目の全てを元に戻してこのダイアログを閉じます。


それぞれの項目を設定した通りにしてこのダイアログを閉じます。


ダイアログ・バージョン情報
【バージョン情報】

バージョン情報を表示するためのダイアログです。

これを選ぶと、ＭＩＤＩ，ＣＤのそれぞれの演奏状態と、演奏モードも合わせて表示します。


ダイアログ・オプション
【オプション】

ＣＭＰＬＡＹの環境を設定するダイアログです。

説明を見たい部分のタブをマウスでクリックしてみてください。


リセットの設定
【リセットの設定】

音源機器に対して、どのようにリセットコマンドを送るか、あるいは送らないかの設定をするための画面です。

該当する項目を下記から選択して下さい。

演奏開始前にリセットコマンドを送る

MIDIファイル毎に設定したリセット音源を有効にする

リストに定義された各音源用のリセットコマンドを利用する

ファイル名を指定してリセットさせる


ＭＩＤＩデータ内で先頭にリセット命令が入っていないファイルを演奏させると、以前に演奏していた設定のままで次の演奏を始めるので正しく演奏しないときがあります。ここをチェックすることで、曲の演奏前にリセット信号を送出することができます。


各音源のリセットコマンドの送出設定を指定します。

■チェックする(有効にする)

演奏設定ファイルには、各ファイル毎にリセット音源機器の情報も記録されます。演奏開始する毎に送るリセットコマンドを、このダイアログ内で指定しているリセット音源設定よりも、演奏設定ファイルにあるリセット音源設定の情報を優先させるときに指定します。

□チェックしない(無効にする)

演奏設定ファイルのリセット音源設定よりも、ここのダイアログ内で選択した音源機器用のリセットコマンドを常に送出させたいときに指定します。


各音源に合わせてリセットコマンドを送出します。選択可能な音源機器は次の通りです。

▽GS音源機器のリセット

SC-55,SC-88,SC-88Pro以外でGS音源に対応している音源機器をお持ちでそのﾃﾞｰﾀを演奏させるときに指定します。

(すべてのGS音源機器で確認していませんので、正しいコマンドではないかもしれません。CM-300では確認しています。)

▽SC-55音源機器のリセット

▽SC-88音源機器のリセット

▽SC-88Pro音源機器のリセット

SC-55,SC-88,SC-88Pro音源用に作成されたファイルを演奏するときに指定します。

SC-88用のファイルにはSC-55MAPに設定するデータが含まれているときがあります。さらにSC-88Proでは、SC-88MAPとSC-55MAPの両方を含むときもあります。SC-88やSC-88Proをお持ちでSC-55MAPで演奏させたり、複合データを確実に動作させるためには、ALLのランプを点灯させ[InitGS]を実行してから、SC-55MAPのランプを必ず消して(SC-88Proの場合はSC-88MAPのランプも必ず消して)下さい。

▽GM対応音源機器のリセット

GM用のファイルで、GMに対応している音源を使用しているときに指定します。

▽CM64エミュレーション(SC-88,55)

SC-55及びSC-88,SC-88Proで、音色バンク切り替えによる[CM-64エミュレーション]モードにリセットさせるときにここをチェックします。

▽KORG X ｼﾘｰｽﾞ音源

KORG用のファイルで、KORG音源をお持ちの時に指定します。

▽XG音源機器のリセット

XG用のファイルで、XG音源をお持ちの時に指定します。

▽TG300-Bモード

XG音源機器で、TG300-Bモードを設定できる音源をお持ちの時に指定します。

データの内容に応じた音源のリセットを指定すると、鍵盤画面上の音色名が正しく表示されます。また、各音源毎に色分けが出来ます。ファイル毎に、そのファイルが推奨する音源に設定しておけば、リスト画面にリセット音源を色で表示しますので、どのファイルがどの音源用のファイルかが一目でわかるようになります。


リストボックスから選択できる音源を選択せずに、リセット送出用のファイル(*.mid)からコマンドを送るときにここをチェックします。

チェックすると下のエディット欄にファイル名を入力することができます。

ファイル名はフルパス（ディレクトリ,拡張子を含めて）入力してください。


演奏の設定
【演奏の設定】

ＭＩＤＩモード、ＣＤモードでの演奏時の設定を行うための画面です。

該当する項目を下記から選択して下さい。

＜共通項目＞

CD<->MIDI相互にモードを切り換えたときの元の演奏方法

＜ＭＩＤＩモードの時の設定＞

割り込み時間

無限ループ時のループ回数

［高速］［標準］［コマンド重視］

指定時間進行中の割り込みをする

割り込み中のスキップ時間

割り込みの間隔時間

短いバルクダンプもWaitをかける

リスト画面ではクリックのみで演奏開始

Mode1コマンドも指定した音源MAPにする

音量コマンドの選択

＜ＣＤモード時の設定＞

ＣＤ挿入時の設定

ＣＤを取り出したときの設定

演奏させるＣＤのドライブ名

リスト画面ではクリックのみで演奏開始


メディアモードをＣＤからＭＩＤＩＤ、またはＭＩＤＩからＣＤに切り換えたときの、切り換える前のモードの演奏状態を設定します。

●そのまま続ける

切り換えても元の演奏はそのままの状態です。両方鳴るわけですので結構にぎやかだったり...(^^;)

●一時停止状態にする

元の演奏は切り換えた時点で一時停止状態となります。再度切り換えると一時停止が解除されて演奏が再開されます。

それにあわせて、今度ももう一方のメディアが一時停止状態となります。

●演奏を停止させる

一時停止状態とは異なり停止します。こちらでは、再度もとのメディアに戻しても演奏は再開されませんので、演奏させたいときは演奏開始ボタンを押します。


演奏の割り込みタイマの時間を指定します。範囲は1ms～20msで1ms単位で指定できます。ＷＲＤ画面の処理が重たく実際の演奏時間のテンポが遅かったり、もたつくときはこの時間を長めにして下さい。

また、ソフトシンセを使用される場合は、処理が重たくなりますのでなるべく5ms以上に設定して下さい。


演奏させる曲データの一部には、無限あるいは２５０回以上もループを繰り返すデータがまれに存在しています。この欄で回数を設定することで、このようなデータを指定した回数分だけループさせるように変更できます。


指定演奏時間に達するまでのデータ転送の制御を設定します。

●高速

ＷＲＤの確認など、とにかく指定時間まで一番早い時間で達して欲しいときに選択します。この設定では、進行中に発生するエクスクルーシブや一部のコントロールコマンドを無視することで高速にさせています。その分、音色などが実際より異なる場合があります。

●標準

デフォルトの設定です。ＭＩＤＩドライバにより指定時間までに達する時間が遅くなる場合がありますが、進行中に発生しているコマンド類は全て転送していますので、実際に演奏させているときと同じ状態になります。

●コマンド重視

シリアルドライバなど、標準で設定していても転送間隔が早いため正常に送られない場合がある時に選択します。指定時間に達する時間は若干遅くなりますが、正常に送ることができなかったコマンド類もほぼ確実にデータ転送が行われるようになります。

目安として通常は［標準］と設定しておき、レスポンスよく時間を飛ばしたいときに［高速］、音がおかしく聞こえるようでしたら［コマンド重視］に設定していただくのがよいと思います。


演奏時にメインパネルのスクロールバーの操作で演奏時間位置を実行させたときのＣＭＰＬＡＹの動作方法を指定します。

■チェックする(割り込みする)

スキップ時間と間隔時間で設定した時間でＣＭＰＬＡＹが他のアプリケーションに操作を渡します。そのため指定した時間に達するまでには若干の時間がかかります。長い時間の曲データを終了位置近くまで指定したときに、他のアプリケーションの操作不可能な時間が長くて困る場合に指定して下さい。

□チェックしない(割り込みをしない)

もっとも早く指定した時間に達しますが、その間ＣＭＰＬＡＹが操作を占有していますので、他のアプリケーションの操作は不可能になります。


「指定時間進行中の割り込みをする」がチェックされているときに指定できます。

この時間は、「割り込みの間隔時間」で設定された時間毎に進める時間をどのくらいにするかを決めます。範囲は5秒～30秒までの5秒間隔で指定できます。例えば、「割り込みの間隔時間」が1秒でスキップ時間が20秒の時は、1秒毎にＣＭＰＬＡＹが演奏時間を進める処理を行い、その時に進める時間が20秒進んだ時点で処理を解放するようになります。


「指定時間進行中の割り込みをする」がチェックされているときに指定できます。

この時間は、ＣＭＰＬＡＹが演奏時間を進める処理を行う割り込み時間で、この間隔時間が長いほど他のアプリケーションの処理が進められる分、ＣＭＰＬＡＹで指定されている演奏時間に達するまでの時間がかかることになります。範囲は1秒～5秒までの1秒間隔で指定できます。例えば、「割り込みの間隔時間」が5秒でスキップ時間が30秒の時は、5秒毎にＣＭＰＬＡＹが演奏時間を進める処理を行い、その時に進める時間が30秒進んだ時点で処理を解放するようになります。仮に30秒進めるまでの処理に1秒かかっても、残りの４秒を他のアプリケーションが実行できます。


バルクダンプコマンドを送出する時に、コマンドの長さが128を超えた場合は自動的にwaitをかけ、正しくコマンドが実行されるようにしますが、シリアルドライバなどの転送にやや時間を要すると短いコマンドでも正常に実行されない場合があります。この時にここをチェックすることで、すべてのバルクダンプ、エスケープシーケンスにWaitをかけるようになります。なるべく演奏していて音が正しくないと思われる時のみチェックするようにしてください。


ＭＩＤＩモードにおいて、リスト画面で表示されているファイルを通常はダブルクリックで演奏開始しますが、ここをチェックするとクリックするだけで演奏が始まるようになります。


現在確認できているのはSC-88, SC-88Pro音源ですが、曲データ中にMode1を設定するコマンドが存在していて、それを音源に送ると、MAP設定がクリアされてしまいます。そのため、88Pro音源で88用の曲の時にこのコマンドが送られると演奏開始前にＣＭＰＬＡＹが全てのパートを88MAPにしても88ProMAPに再設定されてしまいます。

そこで、ここをチェックしておくことでこのMode1コマンドが送られても再度MAP設定を自動的に行うようにします。

デフォルトはチェックされています。


Ver3.42では音量制限コマンドをCMPLAY.INIでユーザが設定するようにしてありましたが、Ver3.50以降からはこの画面で設定できるように変更しました。

●エクスクルーシブ

デフォルトの設定で、エクスクルーシブによる音量制御コマンドを送って音量調節を行います。ＧＳ系の音源はこちらがお薦めです。

●ユニバーサル

ユニバーサルコマンドによる音量調節です。ＧＭ規格ですので、ＧＭ音源やＧＭ音源をサポートしているＧＳ音源以外の機器にお薦めです。

●コントロール

コントロールコマンドで音量調節を行います。この方法は全ての演奏トラック毎にこのコマンドを送るのでシステム的に負担が大きくなる可能性があります。エクスクルーシブ、ユニバーサルいずれの方法でも音量が調節できなかったときのみ設定していただくことをお薦めします。


ＣＤを挿入したときの設定を行います。

□メディアモードをＣＤに切り換える

ここをチェックするとメディアモードがＭＩＤＩモードになっている状態で、ＣＤが挿入されると自動的にＣＤモードに切り替わります。

□自動的に演奏を開始する

演奏モードがＣＤになっている状態でＣＤが挿入されるとそのまま演奏開始します。また、「メディアモードをＣＤに切り換える」がチェックされていた場合は、切り換えると同時に演奏開始します。


ここがチェックされていると、メディアモードがＣＤの時にイジェクト操作を行ったときに、ＣＤが取り出されると同時にモードがＭＩＤＩモードに切り換わります。


複数のＣＤドライブが存在していると、右側のリストボックスに全てのＣＤドライブ名を表示しますので、演奏させたいＣＤの入っているドライブを選択します。

演奏中にドライブを切り換えると変更後も演奏を続けるかの問い合わせがありますので、「はい」で変更後演奏を開始し、「いいえ」では変更後停止、「キャンセル」は変更を中止します。

私の確認したのは、SCSI仕様の連想タイプのＣＤでATAPIプライマリ，セカンダリで接続しているＣＤドライブでは正常に機能しないようですのでご注意下さい。


ＣＤモードにおいて、リスト画面で表示されている曲目を通常はダブルクリックで演奏開始しますが、ここをチェックするとクリックするだけで演奏が始まるようになります。


ポートの設定
【ポートの設定】

MIDIファイルを演奏させるときのポート別のドライバを設定するための画面ですモード、CDモードでの演奏時の設定を行うための画面です。

該当する項目を下記から選択して下さい。

全ての音源を共通のドライバで使用する

リセットさせる音源別に出力させるドライバを指定する

２つのＰｏｒｔを使用して出力する

Ｐｏｒｔ：Ａ

Ｐｏｒｔ：Ｂ

１７トラック以降のデータはＰｏｒｔ：Ｂへ出力する

全ての音源を上の設定にする


使用する音源とは関係なく、常に同じドライバを使用して演奏データを送ります。

曲ファイル毎にそれぞれ音源用で作成されたデータでは、使用する音源が異なりますが、GS,SC-55,SC-88,SC-88Proなど、同系列のデータであれば１つの音源でも十分ですので、このような場合はこちらをチェックします。


２ポート以上設定可能なＭＩＤＩドライバをお持ちの方は、なるべくここをチェックしてください。これにより、Port:Bへのドライバの指定、ＬＣＤ画面での設定が行えます。


Port:A側に演奏データを送るＭＩＤＩドライバを選択します。

ご使用のＷｉｎｄｏｗｓで登録されているＭＩＤＩ出力可能なドライバ名を表示しますので、出力したいドライバ名を選んで下さい。


Port:B側に演奏データを送るＭＩＤＩドライバを選択します。

ご使用のＷｉｎｄｏｗｓで登録されているＭＩＤＩ出力可能なドライバ名を表示しますので、出力したいドライバ名を選んで下さい。Port:Aと同じドライバを指定した場合、「２つのPortを使用して出力する」がオフになり、Port:AのデータとPort:Bのデータをマージして演奏します。


ＭＩＤ形式のファイルにおいて、２Port用のデータでもPort指定のメタイベントがない場合のみ、ここをチェックします。

なるべくここはチェックせず、リスト画面からこのような設定で出力したい曲を選択してから、右クリックしてそのメニューでの設定を行い演奏設定ファイルへ保存されることをお勧めします。この方法で設定した場合は、指定したファイル名の左側のリセット音源の色の長さが半分になります。


使用する音源毎に指定したドライバを利用して演奏データを送ります。

ＧＳ系の曲は音源を利用し、ＸＧ用の曲データの時はソフトシンセ、またはその逆のような場合にこちらをチェックすることで、ＣＭＰＬＡＹが出力ドライバを変更しながら演奏データを送ります。


「リセットさせる音源別に出力させるドライバを指定する」がチェックされていると、このボタンが有効になります。

通常使用するドライバをPort:A, Port:Bにドライバを選択してからこのボタンを押せば、全ての音源が同じドライバ名に再設定されます。そして変更したい音源を左のリストボックスから選択した後ドライバを変更することで、特定の音源のみ出力ドライバを変更したいときには便利になります。


画面の設定
【画面の設定】

鍵盤画面、ＬＣＤ画面、リスト画面、メインパネルそれぞれの表示設定とアイコン時の各画面の表示方法を設定するための画面です。

該当する項目を下記から選択して下さい。

鍵盤画面－トラック毎に表示する番号

ＬＣＤ画面－２Port時や絵のデータの出力

リスト画面－MIDIファイルの表示方法

メイン画面

アイコン時に表示させる画面の設定


鍵盤画面の右端に表示する番号の意味を指定します。

●トラック番号

トラック番号順に表示します。この場合は、上から順番に番号が割り振られます。

●MIDIチャンネル

そのトラックの演奏しているＭＩＤＩチャンネルの番号で表示します。この場合はＬＣＤ画面の番号と一致します。


ポートの設定画面で「２つのＰｏｒｔを使用して出力する」をチェックすることで有効になります。

ＬＣＤ画面で表示するバーをPort:A, Port:Bに分けて表示させるので、その表示方法を決めます。

□自動的にサイズを大きくする

ここをチェックすることで、演奏データをPort:B側にデータを送らない場合は１画面分のバー表示になります。その際、ＬＣＤ画面への絵のデータを含んでいる場合は、２画面分の表示になりPort:B側にその絵を表示します。絵を表示後、演奏終了までに絵を表示するデータがない場合はその時点で１画面に戻ります。

チェックしていない場合は常に「縦配置」「横配置」に従った画面構成で２画面分の表示をします。

○横方向に拡大する

Port:A,Port:Bのバー表示をそれぞれ、Port:Aを左側、Port:Bを右側の位置にならべて表示します。

○縦方向に拡大する

Port:A,Port:Bのバー表示をそれぞれ、Port:Aを上側、Port:Bを下側の位置にならべて表示します。


MIDI演奏モード時のリスト画面の表示方法を設定します。

○ファイル名のみを表示する

ファイル名のみをリスト画面に表示します。

○タイトル名のみを表示する

タイトル名のみをリスト画面に表示します。

○両方を表示する

１行毎にファイル名 タイトル名の順にリスト画面に表示します。

□ソートして表示する

チェックしていない場合はDIRコマンド等で表示されるファイル順に、チェックするとアルファベット順にソートして表示します。

タイトル名のみの表示に設定されていた場合も、タイトル名でのソートではなくファイル名からソートした後にタイトル名を表示しています。


メインパネルの表示設定を行います。

□関連付けの起動時はアイコン化

ＣＭＰＬＡＹが起動していない状態から、関連付けによるＣＭＰＬＡＹの演奏をさせたとき、メインパネルをアイコン状態にすることができます。すでに起動している状態から関連付けによる演奏をさせてもアイコン状態にはなりません。

□メニューバーを表示する

メニューバーを表示させなくする(チェックしていない状態)ことで、さらにメインパネルの大きさを小さくすることが可能です。

□常に手前に表示する

他のウィンドウが重なった場合常に手前に表示します。

□オープニング画像を表示しない

ＣＭＰＬＡＹの起動時に表示するオープニング画像を表示させないときにチェックします。


ＤＯＣ画面、ＷＲＤ(歌詞)画面、リスト画面、鍵盤画面、ＬＣＤ画面、スペアナ画面、そしてツールバーのそれぞれをチェックすることでメインパネルがアイコン状態の時でも常に表示させることができます。


フォントの設定
【フォントの設定】

ＤＯＣ画面、ＷＲＤ(歌詞)画面、リスト画面を、それぞれ個別にフォントの設定を行うための画面です。

＜設定の方法＞

画面上部のＤＯＣ画面、ＷＲＤ(歌詞)画面、リスト画面のいずれかをチェックしてからフォント名、フォントの大きさ、飾り付けを設定して下さい。

フォント名のリストボックスの下側の部分にサンプル文字列を表示します。

また、WRD画面のみ選択可能なフォントは、固定ピッチのTrueTypeフォント、及び飾り付けはイタリック体のみとなります。


ツールバーの設定
【ツールバーの設定】

ツールバーの設定を行うための画面です。

該当する項目を下記から選択して下さい。

ツールバーを使用する

ツールバーの表示スタイル

表示させるボタングループ項目

ボリュームコントロールバーも使用する


ツールバーを表示したいときにチェックします。


［ツールバーを使用する］をチェックすると有効になります。

ツールバー上に表示するボタンの並びを縦方向、横方向いずれかに選択することができます。また、表示させるポジションはそれそれ個別に保存されるようになっています。


「ツールバーを使用する」をチェックすると有効になります。

ツールバー上に表示するボタンの内容をグループ単位で表示、非表示の設定が行えます。

◇ファイル、各画面ボタングループ

ファイルオープン、タイトル編集、リスト画面、ＷＲＤ画面、ＤＯＣ画面、鍵盤画面、ＬＣＤ画面、スペアナ画面用のボタングループです。

◇演奏操作用ボタングループ

再生、停止、一時停止、前の演奏、次の演奏のボタングループです。

◇演奏操作モードボタングループ

一巡演奏、ループ演奏、ランダム演奏のボタングループです。

◇メディア切り換えボタングループ

ＭＩＤＩ、ＣＤ、ＥＪＥＣＴのボタングループです。

◇オプション用ボタン

オプション画面を出すボタンです。

◇ヘルプ用ボタン

ヘルプ画面を出すボタンです。


ツールバー上にボリュームコントロールも行いたいときにチェックします。

横方向に配置した時は右側に、縦方向に配置したときは下側にボリュームコントロール用のスクロールバーを表示します。また、このバーの上にマウスがあるとボリュームの値を表示します。

変更した値はメインパネル、ＬＣＤ画面にも反映されます。

スクロールバーですので、メインパネルのボリュームコントロールとは違った操作感覚で音量を変更できます。


ＷＲＤ(歌詞)の設定
【WRD(歌詞)の設定】

ＷＲＤ(歌詞)ファイルが存在したときの表示設定を行うための画面です。

該当する項目を下記から選択して下さい。

自動的にＷＲＤ画面を表示する

ＷＲＤ画面を表示していないときはＷＲＤにデータを送らない

ＷＲＤ画面が自動表示してもリスト画面を常にアクティブにする

ＷＲＤ画面を若干高速にさせる

表示するための画像ファイルが存在しないときに警告を表示する

Window枠をつける

十字カーソルにする

他の画面を同時に表示しているときの描画の優先度

遅延させる時間

全ての音源で遅延させる

演奏時に自動拡大表示

ＤｉｒｅｃｔＸを使う(推奨)

１６ビットカラー(推奨)

サイズ変更時負荷軽減

ＭＩＭＰＩのバージョン番号


ここをチェックするとＷＲＤファイルが存在したとき、演奏開始と同時に自動的にＷＲＤ画面を表示します。

チェックをはずして演奏時にＷＲＤ画面が表示されていなくても、歌詞表示のボタンやメニューから指定すれば表示させることができます。


通常はＷＲＤ画面を表示していない場合でも表示データは送っていますので、いつでもＷＲＤ画面を表示したときは演奏時のタイミングに合った歌詞を表示します。しかし負荷の大きいＷＲＤ処理の場合、表示していないにも関わらず鍵盤画面など他のが面表示がぎこちなくなってしまいます。

ここをチェックすることで、ＷＲＤ画面を表示していない間はデータを送らないので負担が軽くなります。再度ＷＲＤ画面を表示させたときに、現在演奏しているタイミング位置まで歌詞表示が流れます。


ＷＲＤファイル付きの曲を演奏させた場合、その演奏の方法によりＷＲＤ画面またはリスト画面のいずれかの画面を優先表示させます。

■チェックする

リスト画面から曲を選択し、リターンキーで演奏を開始させたときにＷＲＤ画面が表示されても、リスト画面がＷＲＤ画面より手前にあるので、そのままフォーカスが離れず次の曲の選択ができます。

□チェックしない

ＷＲＤ画面が表示された時は常にＷＲＤ画面をリスト画面より手前に表示します。リスト画面にフォーカスを移動させなくてもよい時はここのチェックをはずします。


ご使用になっているＰＣが若干低速及び、文字表示が遅れ気味の時にチェックしてみて下さい。

通常（チェックしていない）状態よりはある程度高速で表示します。

ただし、表示内容、２５６色モード以外の画面などで正しく表示されない場合がありますので、なるべくチェックははずされることをお薦めします。


まれに、ＷＲＤファイル上には画像ファイルを表示させるコマンドが書かれていても実際に存在しない場合があります。

■チェックする

表示させる画像ファイルが存在しないと、その画像ファイル名と同時に警告表示をします。同時に必要な画像ファイルの確認などのチェックにお薦めです。

□チェックしない

画像ファイルが存在しなくても警告表示はせず、そのままＷＲＤ処理を進行します。同じＷＲＤファイルで一部のネット上には画像を表示させないようなときはチェックをはずすとよいでしょう。


ＷＲＤ画面の枠付けの設定です。

■チェックする

ＷＲＤ画面に枠とキャプションをつけます。また、ＷＲＤ画面の移動もキャプション部分のみで可能です。

□チェックしない

従来の画面で、枠が付きません。ＷＲＤ画面上では手の形をしたカーソルになりますので、そのまま左クリックで移動させることができます。

この設定は、ＷＲＤ画面が表示しているときに右クリックで表示されるポップアップメニューからも設定可能です。


ＷＲＤ画面のにマウスが移動したときのマウスの形状を設定します。

■チェックする

ＷＲＤ画面上でじゃまにならない程度の小さなマウスカーソルになります。

□チェックしない

Window枠を表示していないときは手のひらカーソルで、枠を表示しているときは通常のマウスカーソルになります。

この設定は、ＷＲＤ画面が表示しているときに右クリックで表示されるポップアップメニューからも設定可能です。


演奏しているときは、常にＷＲＤ画面処理のデータを送っていますが、それと同時に他の画面（鍵盤、ＬＣＤ、スペアナ）も表示しているときは、それらの画面にもデータを送っています。

そのためＷＲＤ画面以外へのデータ転送処理が多いと、ＷＲＤ画面へのデータ転送がスムーズに流れない場合があります。

そこで、全体的なデータ処理に負担が大きくなったときに、ＷＲＤ画面処理のデータを他の画面よりもどの程度優先させるかを数値で設定します。

数値が高いほど、わずかな処理負担がかかったときに他の画面へのデータ転送を行わないので、ＷＲＤのタイミングの遅れが少なくなり、その分他の画面での表示の更新が行われなくなります。

数値の範囲は０～９までとなっていますが、それほど大きな変化は見られませんのでご注意を(^^;)

とにかくＷＲＤ画面の処理を最優先にしたいときは、他の画面を全て表示させないのがベストです。


ソフトシンセを利用された場合、ＣＭＰＬＡＹが音データを送出してから約0.5秒ほど遅れて実際にドライバが発音します。そのためにＷＲＤの歌詞表示が実際の音よりも早く表示してしまうのでタイミングを合わせるため遅らせたいときに、その遅らせる時間を入力します。

単位はmsですので、0.5秒の場合は 500 と入力します。

数値を入力してからリターンキー、あるいは［ＯＫ］ボタンを押します。

ソフトシンセで演奏されている方は注意等、その他をご覧下さい。


ＣＭＰＬＡＹは選択されたドライバがソフトシンセであるかをある程度自動認識しますので、正しく認識できた場合は自動的に設定した遅延時間でタイミングを遅らせてＷＲＤ表示を行うようになっています。もし、正しく認識されなかったときにここをチェックすることで強制的に遅延させることができます。

ソフトシンセで演奏されている方は注意等、その他をご覧下さい。


曲ファイルにＷＲＤファイルが存在しているときのＷＲＤ画面の表示方法を設定します。

■チェックする

ＷＲＤ画面を拡大してから演奏を始めます。

□チェックしない

通常画面サイズでＷＲＤ画面を表示して演奏します。

演奏開始後、ＷＲＤ画面上でマウスを右クリックして通常画面、あるいは拡大画面への変更もできます。


お使いのコンピュータにＤｉｒｅｃｔＸがインストールされていれば自動的に使用できるようになっています。

そして、「DirectXを使用する」が有効になり、チェックをはずすとＤｉｒｅｃｔＸを使用しないようにすることが出来ます。これは一部のディスプレイドライバの不具合で元の画面サイズに戻したとき全体の色がおかしくなってしまう場合があり、メーカー側の修正が行われるまでＤｉｒｅｃｔＸを使用しなくても拡大画面にしたいときに利用できます。


ＤｉｒｅｃｔＸを使用する状態で、ここのチェックが有効になります。ＷＲＤ画面の拡大時に１６ビットにするか８ビットカラー状態にするかを選択します。

■チェックする

こちらが推奨の設定です。拡大時のＬＣＤ画面や、スペアナ画面のバー表示もきれいに表示できます。

□チェックしない

この状態は８ビットカラーとなり拡大表示したときのＬＣＤ画面やスペアナのバー表示が８ビットカラーでは若干編み目状態に見えます。これは２５６色モードでの拡大表示したときと同じになります。パレットチェンジなど頻繁に発生したときの表示速度が若干速くなります。

ただし、元のスクリーンモードが２５６色では、パレット変更処理にハードウェアパレットを使用しているため、ＤｉｒｅｃｔＸ使用時でも１６ビットカラーは選択できません。


ＷＲＤ画面の拡大や通常に戻すときのサイズ変更が行われている最中はかなりシステムの負荷が大きくなります。その間に重たい画像や大量のエスケープシーケンスを送っていると更に負荷がかかりすぎ、システムが不安定になりやすくなります。それを防ぐためのチェックを追加しました。

■チェックする

画面切り替え時、演奏を一時止めてシステムの負担を軽減させます。お使いのマシンでサイズ変更にかなり時間がかかっているようでしたら、ここをチェックすることでシステムの負荷を加えないようになるのでより安定して動作することになると思います。

□チェックしない

サイズ変更が行われているときも演奏を継続します。特に支障がなければこちらの設定でもかまいません。お好みにあわせて選択してください。

なお、ＤｉｒｅｃｔＸを使用していないときは元からかなりの負荷がありますので、常にここがチェックされている状態の動作となります。基本的にはサイズ変更が行われている間は演奏ルーチンが一時停止しているわけですので、その間音が途切れますが、これが仕様ですのでご了承を。m(__)m


ＷＲＤデータ内に@STARTUP()コマンドで、()内に数値がある場合はその番号のバージョンを優先しますが、()だけで数値がない場合は、ここで指定したＭＩＭＰＩバージョン相当の動作をするようになります。ＭＩＭＰＩのドキュメントと同様な動作をするようにしていますが、若干違う場合があるかもしれませんのでご了承下さい。

［ＷＲＤ(歌詞)の設定］でＷＲＤ画面を自動表示してある時にＷＲＤファイルが存在する曲を演奏すると、ＣＭＰＬＡＹがどちらのＭＩＭＰＩバージョンで動作しているかを、メインパネルの［OPE.］欄に数値で表示します。例えば3.80の時は380、4.17の時は417等のバージョン仕様でＷＲＤ処理をしていることを意味します。


色の設定
【色の設定】

ユーザがＣＭＰＬＡＹの表示色を決めるための画面です。

該当する項目を下記から選択して下さい。

新タイプのパネル

オリジナル色、グリーン系、オレンジ系

各表示画面の色の設定

各ダイアログボックスの色の設定

[再読込み]、[保存する]ボタン

デフォルトの色に戻すには？


ここをチェックすると、従来のメインパネルの表示イメージが若干変化します。

従来、新タイプいづれかお好きなタイプを選択して下さい。


メインパネル、鍵盤画面、ＬＣＤ画面、スペアナ画面のそれぞれの色のイメージを設定します。

お好みのイメージ色を選択して下さい。

●オリジナル色

従来からのデフォルトの色で表示します。

●グリーン系

それぞれの画面のイメージを、グリーン系の配色にします。

●オレンジ系

それぞれの画面のイメージを、オレンジ系の配色にします。


メイン画面、鍵盤画面、スペアナ画面、リスト画面、ＬＣＤ画面、オプション画面で使用している色をカスタマイズするときにここで設定を行います。次の手順で変更を行って下さい。

１．まず、変更したい画面をチェックします。

２．リストボックスから該当する変更箇所を選択します。

３．カラー設定ダイアログが表示されますので、希望の色を選んで下さい。

変更の後、すぐに対象の画面の色が変化します。


ダイアログボックスで項目覧などに表示している色を変更できます。

変更するには、次の順番に行います。

１．変更する色を文字色か背景色かのいずれかをチェックします。

２．変更したいダイアログ名をチェックします。

３．チェックしたダイアログが開きます。

４．色の変更できる部分が矢印カーソルからエディットカーソルに変化しますので、変更したい部分にマウスを持って行きクリックします。

５．［色の設定］ダイアログボックスが出ますので、お好みの色を選んで終了します。

変更された色はすぐに更新されます。

別タイプとは、同じ項目部分でも違った内容を表示するときの色です。

別タイプをチェックしたときの違いの部分は、具体的に....

ファイルオープン

指定したディレクトリにＭＩＤＩデータが存在していない場合の非アクティブのときの色。

タイトル編集

曲名入力か、曲選択かの違いで表示される部分の色。


カラーデータファイルへの操作を行うときに行うボタンです。

◇［再読込み］ボタン

再度CMP_COL.DATの内容を呼び出して元のファイルに記録されている色に戻すとき、このボタンを押します。

全ての画面がその場で更新されます。

◇［保存する］ボタン

変更した色を保存したいときにこのボタンを押します。カラーデータはCMP_COL.DATに記録されます。


色を変更して保存した後に、標準の色に戻したいときは次の方法があります。

１．同梱されていたCMP_COL.DATを上書きコピーする。

２．CMP_COL.DATを削除する。

(２)の方法はCMP_COL.DATファイルが見つからないと標準の色にするので、それをここのダイアログで保存を実行すれば、デフォルトとしてのCMP_COL.DATが作成できます。


画面－ＷＲＤ画面
【ＷＲＤ画面】

曲ファイルと同じ名前のＷＲＤファイルがあると表示します。通常は処理速度を考え２５６色のモードをお薦めしますが、フルカラーモードでも表示できます。

指定したフォントの大きさにあわせて、ＷＲＤ画面のサイズも変化します。ＭＩＭＰＩに近い表示をさせたいときは１６ドットフォントを使用して下さい。また、画像データを読み込んだときにもＷＲＤ画面の大きさに合わせて画像を縮小、あるいは拡大して表示します。

１６ドットフォントの場合、ＷＲＤ画面をフル画面状態にしてご覧いただくことが出来ます。

Window枠のないＷＲＤ画面上にマウスカーソルがあると手のひらカーソルに切り替わります。そのときに左ボタンを押したままで動かすことで、ＷＲＤ画面を移動させることができます。

また右クリックにより、下のようなポップアップメニューを表示します。

通常の演奏操作以外に、Window枠と十字カーソルのメニューがあります。

拡大表示したいときは、拡大表示、常に拡大のいずれかを選択します。

お好みに合わせて設定して下さい。

ＷＲＤファイル対応コマンド

演出君メカ対応コマンド


ＷＲＤ画面をフルスクリーンサイズで表示するようにします。次の演奏を始めたときにＷＲＤファイルが存在しないと元のサイズに戻ります。

元に戻らないようにフルスクリーン状態で右クリックのポップアップメニューで設定を変更することができます。

元に戻す時も、マウスの右クリックで表示されるポップアップメニューで可能です。


ＷＲＤ画面をフルスクリーンサイズで表示するようにします。常に拡大の状態ですので、次の演奏を始めたときにも元のサイズに戻らず、そのままフルスクリーン状態を維持します。元に戻すには、マウスの右クリックで表示されるポップアップメニューで可能です。


画面－リスト画面（ＣＤ）
【リスト画面（ＣＤ）】

CDの場合は時間とタイトル名を一覧表示するリストボックスのウィンドウです。ウィンドウの上の行には現在選択されている曲のタイトルを表示します。

この画面上からマウス操作することで、次のような動作をします。

○左クリック

リスト内の曲の上でクリックするとその曲目のタイトル名をリスト画面上部あるいはメインパネルに表示します。

◎ダブルクリック

リスト内の曲の上でダブルクリックするとその曲目を演奏します。

キーボードでリターン・キーを押しても同様の動作をします。また、ＥＳＣキーで演奏を止めることもできます。

◆複数選択

キーボードの［CTRL］キーを押しながらマウスで曲名をクリックしたり、マウスの左ボタンを押しながらスライドさせることで、複数の曲を選択することが出来ます。連続して指定する場合には、始めの曲を普通にクリックした後、キーボードの［SHIFT］キーを押しながらもう一方の曲をクリックする事で可能です。

◆リスト画面の移動

タイトル表示部分の上でマウスの左ボタンを押しながら動かすことで、このウインドウを移動させることができます。


画面－リスト画面（ＭＩＤＩ）
【リスト画面（ＭＩＤＩ）】

ＭＩＤＩモードのときの表示で、ファイル名やタイトル名を一覧表示するリストボックス形式の画面です。画面の上の行には現在選択されている曲のタイトルを表示します。またＷＲＤファイルが存在するファイルと存在しないファイルとを色分けして表示し、さらにそのファイルのリセット音源機器を、ファイル名の左側に色分けして表示します。

この画面上からマウス操作することで、次のような動作をします。

○左クリック

表示方法がファイル名のみの場合、リスト内の曲の上でクリックするとそのファイルのタイトル名をリスト画面上部あるいはメインパネルに表示します。

◎ダブルクリック

リスト内の曲の上でダブルクリックするとそのファイルを演奏します。

キーボードでリターン・キーを押しても同様の動作をします。また、ＥＳＣキーで演奏を止めることもできます。

マウスからの操作のみ、演奏中の曲をダブルクリックすると再度その曲を演奏開始します。

◆複数選択

キーボードの［CTRL］キーを押しながらマウスで曲名をクリックしたり、マウスの左ボタンを押しながらスライドさせることで、複数の曲を選択することが出来ます。連続して指定する場合には、始めの曲を普通にクリックした後、キーボードの［SHIFT］キーを押しながらもう一方の曲をクリックする事で可能です。

○右クリック

任意の曲を選択してから、右クリックするとポップアップメニューが現れて、次のような設定ができます。

「リセット音源機器の選択」

その曲に対するリセット音源の選択ができます。

ここで選択できる音源機器は［リセットの設定］ダイアログで表示されるものと同一です。選択後、ファイル名の左側に音源機器別の色を表示します。

複数選択から一度に変更できませんので、必ず一つづつおこなってください。

「55MAPをProMAP演奏」

「88MAPをProMAP演奏」

曲データ中の５５ＭＡＰの指定や８８ＭＡＰの指定があっても強制的に８８ＰｒｏＭＡＰにさせるときにチェックをします。

「17Trk以降をPort:Bへ」

その曲データの１７トラック以降のデータをＢポートとみなすときに設定します。

ＭＩＤファイルで２ポート指定でもポート指定のメタイベントが含まれていない場合はここをチェックすれば、選択したファイルに対して１７トラック以降をＢポートとしてデータを送るようになります。

設定すると、指定したファイル名の左側のリセット音源の色の長さが半分になります。

複数選択から一度に変更できませんので、必ず一つづつおこなってください。

「ファイルへ保存」

このメニューから、演奏設定ファイルへの保存もできます。

◆リスト画面の移動

タイトル表示部分の上でマウスの左ボタンを押しながら動かすことで、この画面を移動させることができます。

◆指定ディレクトリへの瞬時移動

ファイル名一覧の上部にあるボタンは、ディレクトリ指定ボタンとページ切り替え用の上下移動のボタンです。

最大１００個(10個／1ページ)までのボタン名とディレクトリ名が［リスト画面内Dirボタンの設定］ダイアログから登録できますので、登録後ここのボタンを押すことで、［ファイルオープン］ダイアログボックスからディレクトリの変更することなく瞬時に切り換えられます。


画面－ＤＯＣ画面
【ＤＯＣ画面】

ＭＩＤＩファイルと同じファイル名で拡張子が*.DOCまたは*.TXTのファイルが存在するとその内容を見ることができます。

この画面を開いたままで、次の演奏が始まったり、リスト画面から曲を選んだ場合もそのファイルにＤＯＣファイルが存在していれば、そのまま表示します。

また、ＤＯＣファイルがないときはこの画面は閉じます。(再度、別の曲でＤＯＣファイルが存在すると自動的に画面が開きます)

また、マウスで範囲をドラッグして任意の文字列をコピーすることもできます。


画面－鍵盤画面（ピアノ）
【鍵盤画面(ピアノ)】

各チャンネル単位で左からレベルメーター、音色番号、パンポットの位置、ピッチ・ベンドレベル、ボリュームレベル（上側）、エクスプレッション（下側）、鍵盤、トラックまたはＭＩＤＩチャンネル番号を一度に１８トラック分同時に表示します。

この画面から様々な表示や設定が出来ます。説明を見たい部分をマウスでクリックしてみてください。

数値の変更方法

［WAIT］レベルメータのスピード調整

［TEMPO］テンポの変更

［KEY］キーの変更

［BGLV］ＭＵＴＥレベルの変更

表示トラックの変更

ＭＵＴＥの設定

［KP］鍵盤画面-パラメータ閲覧、設定画面

下段にある表示の意味は.....

［BEAT］

演奏している曲の拍子を表示しています。この画面では4/4拍子になります。

［FMT］

演奏しているファイルの形式です。

０：標準ＭＩＤＩファイルで形式が０。

１：標準ＭＩＤＩファイルで形式が１。

２：ＲＣＰファイル。

［T.B.］

タイムベースです。

［Track］

演奏している曲の総合トラック数です。１８を越えた場合は [Track>] 欄に数字が現れます。その時にその数字をクリックすると１８トラックより先のトラックを表示します。もう一度押すと元に戻ります。

低速のマシンや他のアプリケーションが長い間優先していると、鍵盤の音階の赤い点が残ったままの状態になる場合があります。(鍵盤表示を高速にするため、このような仕様になっています)

鍵盤画面の左側にマウスカーソルがあると手のひらカーソルに切り替わります。

そのときに左ボタンを押したままで動かすことで、鍵盤画面を移動させることができます。


数値が変更できる部分には必ず、絵のような小さな三角形のマーク(上向きと下向き)があります。

１単位づつ変化させるには？

数値の１の位から三角形のマークの間の位置にマウスカーソルを持っていき、その数字の文字の半分より上の位置でクリックすると１増加し、半分より下の位置でクリックすると１減少します。

１０単位づつ変化させるには？

数値の１０の位より左側(100の位まで数字がある場合はその位置も含む)の位置にマウスカーソルを持っていき、その数字の文字の半分より上の位置で左クリックすると１０増加し、半分より下の位置でクリックすると１０減少します。


レベルメータが１レベル下がるまでの時間を１０～９９ｍｓの範囲で調整できます。


演奏している曲のテンポを上げたり下げたりできます。

基準値の場合は緑色、早い場合は赤色、遅い場合は青色に数字の色が変化します。


演奏している曲全体の音程を上げたり下げたりすることができます。カラオケを楽しむ方には便利かも？

１０単位の変化はオクターブ単位に合わせるため、１２単位で変化します。

基準値(通常の音程)の場合は緑色、高い音程の場合は赤色、低い音程の場合は青色に数字の色が変化します。


鍵盤画面の右側にある数値をマウスでクリックしたときの、そのトラックまたはそのトラック以外の音量を調節します。

変更できる範囲は、０から１２７で０の場合は全く音が出なくなるのでＭＵＴＥと同じ機能になります。完全にメロディが消えてしまって不安な時に、７０程度にするとメロディが小さく鳴っているので歌いやすくなると思います。

また、音のチェックなどでソロにさせた場合、伴奏が少し聞こえるようにしたいときにもご利用いただけると思います。


通常は１トラック～１８トラックまでを表示していますが、データによってはそれ以上のトラックにもデータを作られている場合があります。

［TRACK］の値が１８を越えていると［Track>］の右側に［01］と表示します。

これは、現在トラック１からの表示をしている意味になりますので、ここをマウスでクリックすると、［19］と表示が変化し、今度は１９トラックから表示していることになります。もう一度押すと初めに戻ります。

［FORMAT］が０のＭＩＤファイルや、作成トラックが１８以内の場合は空白になります。


画面の一番右側に、各トラックの番号を表示している数字があります。

ここをマウスで操作すると次のように動作します。

◆左クリック

その番号のトラックの音量が下がります。下がる音量は［BGLV］の変更で設定している数値になります。この値が０の時はＭＵＴＥと同じ状態になります。(番号のバックカラーが紫色から黒色に変化します)

再度押すことで元に戻ります。

◆右クリック

その番号以外のトラックの音量が下がります。下がる音量は［BGLV］の変更で設定している数値になります。この値が０の時はソロ演奏 の状態になります。(その他の番号のバックカラーが紫色から黒色に変化します)

再度押すことで元に戻ります。


変更したパラメータの値を元に戻したいときにこの文字の上でマウスをクリックします。

［Ｒ］　：そのトラックの変更したパラメータ値を元の値に戻します。

［ＡＲ］：全トラックの変更したパラメータ値を元の値に戻します。


画面－鍵盤画面（パラメータ）
【鍵盤画面－パラメータ閲覧、設定画面】

各トラック毎にＰＡＮやＲＥＶＥＲＶＢ、ビブラートなどの値の閲覧及び数値変更するときにこの画面に切り換えます。

(この画面は、リセット音源機器をＳＣ－５５に選択したときのものです。)

切り換え方は次の２通りがあります。

◇任意の鍵盤の上でマウスを右クリック

そのトラックのみがパラメータ画面になります。

もう一度右クリックするともとの鍵盤画面に戻ります。

◇鍵盤画面の右上のコーナーの［ＫＰ］部分を右クリック

一度に全てのトラックがパラメータ画面に切り替わります。

同じ場所を左クリック(右では変化しません)すると一度に鍵盤画面に戻ります。

数値の変更方法

それぞれのパラメータの意味は次の通りです。

ＰＲＧ：音色番号を変更します。その左側の［INSTRUMENT］欄にそれに対応する音色名を表示します。

Ｂｎｋ：バンク番号の切り換え。SC-55, SC-88, SC-88Pro, KORG などの同じ音色番号でもバンク番号によって異なる音色を選べるタイプの音源機器で変更できます。

Ｖｌｍ：音量を調節します。　　　　　　　　　　　　(コントロール番号：　７)

Ｐａｎ：パンポット（左右のバランス）を調節します。(コントロール番号：１０)

Ｒｅｖ：リバーブレベルを調節します。　　　　　　　(コントロール番号：９１)

Ｃｈｏ：コーラス・センド・レベルを調節します。　　(コントロール番号：９２)

［Ｒ］　：そのトラックの変更したパラメータ値を元の値に戻します。

［ＡＲ］：全トラックの変更したパラメータ値を元の値に戻します。

残りのパラメータに関しては、演奏させている音源機器(リセット音源機器の設定)により異なります。

［ＳＣ－５５，ＳＣ－８８，ＳＣ－８８Ｐｒｏ］等のＧＳ音源機器用のパラメータ(1)

［ＳＣ－５５，ＳＣ－８８，ＳＣ－８８Ｐｒｏ］等のＧＳ音源機器用のパラメータ(2)

［ＫＯＲＧ，ＧＭ］音源機器用のパラメータ


画面右側の緑色のパラメータ部分は、演奏させている音源機器(リセット音源機器の設定)により異なります。

[SC-55,SC-88,SC-88Pro]等のGS音源機器用のパラメータ(1)

[SC-55,SC-88,SC-88Pro]等のGS音源機器用のパラメータ(2)

[KORG, GM]音源機器用のパラメータ


【［ＳＣ－５５，ＳＣ－８８，ＳＣ－８８Ｐｒｏ］等のＧＳ音源機器用のパラメータ(1)】

［ＳＣ－５５，ＳＣ－８８，ＳＣ－８８Ｐｒｏ］等のＧＳ音源機器では次のＮＰＲＮによる音色パラメータを変更することができます。

Ｒａｔ：ビブラート・レイトの調節。

Ｄｅｐ：ビブラート・デプスの調節。

Ｄｌｙ：ビブラート・ディレイの調節。

Ｆｒｑ：TVFカットオフ・フリクェンシーの調節。

Ｒｓｎ：TVFレゾナンスの調節。

Ａｔｋ：TVF&TVAエンベローブ・アタック・タイムの調節。

Ｄｅｃ：TVF&TVAエンベローブ・ディケイ・タイムの調節。

Ｒｅｌ：TVF&TVAエンベローブ・リリース・タイムの調節。

上段のＲａｔ～Ｒｅｌの文字の範囲の上でマウスをクリックすると、さらに別のパラメータ画面を表示します。もう一度クリックすると元に戻ります。

［ＳＣ－５５，ＳＣ－８８，ＳＣ－８８Ｐｒｏ］等のＧＳ音源機器用のパラメータ(2)


【［ＳＣ－５５，ＳＣ－８８，ＳＣ－８８Ｐｒｏ］等のＧＳ音源機器用のパラメータ(2)】

［ＳＣ－５５，ＳＣ－８８，ＳＣ－８８Ｐｒｏ］等のＧＳ音源機器では次の音色パラメータを変更することができます。

Ｍｏｄ：モジュレーションの調節。　(コントロールナンバー：１)

Ｅｘｐ：エクスプレッションの調節。(コントロールナンバー：１１)

Ｒｅｌ：リリース・タイムの調節。　(コントロールナンバー：７２)

Ａｔｋ：アタック・タイムの調節。　(コントロールナンバー：７３)

Ｂｒｔ：ブライトネスの調節。　　　(コントロールナンバー：７４)

上段のＭｏｄ～Ｂｒｔの文字の範囲の上でマウスをクリックすると、別のパラメータ画面を表示します。もう一度クリックすると元に戻ります。

［ＳＣ－５５，ＳＣ－８８，ＳＣ－８８Ｐｒｏ］等のＧＳ音源機器用のパラメータ(1)


【［ＫＯＲＧ，ＧＭ］音源機器用のパラメータ】

［ＫＯＲＧ，ＧＭ］音源機器では次の音色パラメータを変更することができます。

Ｍｏｄ：モジュレーションの調節。　(コントロールナンバー：１)

Ｅｘｐ：エクスプレッションの調節。(コントロールナンバー：１１)

Ｒｅｌ：リリース・タイムの調節。　(コントロールナンバー：７２)

Ａｔｋ：アタック・タイムの調節。　(コントロールナンバー：７３)

Ｂｒｔ：ブライトネスの調節。　　　(コントロールナンバー：７４)


画面－ＬＣＤ画面
【ＬＣＤ画面】

この画面は眺めるだけ(^^)ですので、操作する機能はありません。色の変更ぐらいでしょうか。

２ポート出力を有効にしている場合、表示方法に従って縦配置、横配置でバー表示を各ポート単位で表示します。また、１ポートのデータでも絵の情報が含まれている場合もＢポート側に絵を表示します。

表示の位置は、縦配置では左側がＡポート、右側にＢポート、横配置では上側がＡポート、下側がＢポートになります。

ＬＣＤ画面上にマウスカーソルがあると手のひらカーソルに切り替わります。

そのときに左ボタンを押したままで動かすことで、このＬＣＤ画面を移動させることができます。


画面－スペアナ画面
【スペアナ画面】

横軸をノート別にして、キー音の時にバーを表示させる簡易的なスペアナを表示します。

両端の四角い部分はマウスにより簡単な設定が行えます。

マウスでその部分をクリックするか、下記のリンク部分を参照して下さい。

「Ｓ」部分　「Ｌ」部分

「Ｕ」部分　「Ｄ」部分

「Ｐ」部分

「Ｃ」部分

「Ａ」部分　「Ｂ」部分

スペアナ画面上にマウスカーソルがあると手のひらカーソルに切り替わります。

そのときに左ボタンを押したままで動かすことで、このスペアナ画面を移動させることができます。


スペアナ画面の横のサイズを小さめにします。

表示させる場所が狭い場合にどうぞ。


スペアナ画面の横のサイズを大きめにします。大きな画面で見たいときにどうぞ。


スペアナのバー表示のすそ野の拡がり方を調節できます。

「Ｕ」部分をクリックする毎に数値が増加し、最大値は９です。

この画面の例では最大値のバー表示で、スペアナ画面が小さい

ときに見やすいでしょう。

お好みの値で楽しんで下さい。


スペアナのバー表示のすそ野の拡がり方を調節できます。

「Ｄ」部分をクリックする毎に数値が減少し、最小値は２です。

この画面の例では最大値のバー表示で、スペアナ画面を大きく

した方が見やすいでしょう。

お好みの値で楽しんで下さい。


スペアナ画面のバー表示にピーク表示の設定部分です。

この部分をクリックする毎に「Ｐ」マークが変化します。

「Ｐ」マークが明るい表示の場合

「Ｐ」マークが暗い表示の場合


スペアナ画面のバー表示をレベル別に３段階でカラー表示を

するか、しないかの設定部分です。

この部分をクリックする毎に「Ｃ」マークが変化します。

「Ｃ」マークが明るい表示の場合

「Ｃ」マークが暗い表示の場合


スペアナ画面のバー表示のタイプを選択できます。

［Ａ］タイプは通常のバー表示です。


スペアナ画面のバー表示のタイプを選択できます。

［Ｂ］タイプはピーク部分のみ表示します。


補足資料－WRDファイル対応コマンド
【ＭＩＭＰＩ用ＷＲＤファイル対応コマンド】

ＣＭＰＬＡＹでサポートしているコマンドは以下の通りです。

できる限りコマンドをサポートするようにしていますが、基本的に不可能な命令もありますのでご了承ください。

これらのコマンドは、Ｎｉｆｔｙにアップされている Ver. 4.15に対応しています。（つもり ^^;）

新バージョンによるタイミングがどの様に変更されたのか、私自身つかめていないので、表示のずれがあるかもしれません ^^;

その場合は、次回のバージョンアップにて修正したいと思います。

なお、書式等はＭＩＭＰＩ用ドキュメントより抜粋させていただきました。

<<初期設定命令>>

@STARTUP(<ver>)

従来のようにverのないＷＲＤデータに Ver指定を行うことができます。

[オプション]の[ＷＲＤの設定]画面で、[ＭＩＭＰＩのバージョン番号]がありますので、ここで動作バージョンを設定できます。

以後のＷＲＤデータにある@STARTUP()コマンドは、ここで指定したバージョンの動作となります。

()内にver指定がある場合は()内の数値が優先になります。

<<タイミング処理命令>>

@WMODE(n<,mode>)

@WAIT(bar,<step>)

@OFFSET(nnn)

@REST(bar,<step>)

<<テキスト処理命令>>

@LOCATE(y;x)

ドキュメントに記載されていませんが、別のパラメータの

@LOCATE(x,y)

にも対応しています。違いは ";"と","ですが、x 及び y の順番が逆になっていることにご注意下さい。これはMIMPIの動作に合わせてあります。

@TON(sw)

@ESC(str)

以下のパラメータをサポートしています。

A,B,C,D,H,J,K,L,M,m

@COLOR(c)

以下の番号をサポートしています。

8,16-23,30-37,40-47

5(点滅)にも簡易的に対応しました。点滅できるのは常に画面上の１ライン分のみです。m(__)m

@TCLS(x1,y1,x2,y2,color,char)

@SCROLL

<<グラフィック処理命令>>

@GINT()

@GCLS(sw)

swは、0, 15 及び なしの場合は全て同じ意味で、全てのプレーンを消します。

その他の数値は、MIMPI Ver4.00以降の設定になっている(@STARTUP()コマンドで400以上の数字がある)場合のみ対応しています。

また、プレーン単位では、通常(0や15の数値)より若干処理が遅くなりますのでご了承下さい。

@SCREEN(act,dsp)

@GON(sw)

@GLINE(X1,Y1,X2,Y2,P1,SW,P2)

@GCIRCLE(X,Y,R,P1,SW,P2)

@PLOAD(file_name)

@PAL(rgb1,･･･rgb16)

@PAL(#p,rgb1,rgb2･･･rgb16)

@PALREV(p)

@FADE(p1,p2<,speed>)

@GMODE(sw)

swは、7 及び 15 以外のパラメータにも対応していますが、処理が遅くなりますのでご注意下さい。

@GMOVE(x1,y1,x2,y2,xd,yd<,vs><,vd><,sw>)

@MAG(file_name,x,y,s,p)

<<その他の命令>>

@MIDI(d1,d2,･･･)

@EXEC(file_name)

IPXファイルのCOM形式のファイルのみ

<<特殊文字>>

文字中のエスケープコード

以下のパラメータをサポートしています。

M, D, E, ), *, [A, [B, [C, [D, [H, [J, [K, [L, [M, [m, [s, [u, [>(3h,3lのみ)

タブコード

２バイトコードの半角文字

<<タイミング処理命令>>

@INKEY(bar)

キー入力は対応していません。キー入力がない状態での動作のみですので、@WAIT(bar)と同様な動作にしてあるのみです。

<<未対応コマンド>>

現バージョンでは、以下のコマンドは対応していません。ご了承下さいm(__)m

<<タイミング処理命令>>

@END()

<<その他の命令>>

@EXEC(file_name)

外部プログラムの実行。

@PATH(*)

@PATH(@)

@PATH()

@PATH(str)

@LOOP(count)

@STOP()


補足資料－演出君メカ対応コマンド
【演出君メカ(BUCHIさん作)対応コマンド】

ＣＭＰＬＡＹでサポートしている「演出君メカ(WRDCOM2)」対応コマンドは以下の通りです。

２つの関連事項をサポートしています。

なお、書式等は「演出くんメカ   version 1.10        - Reference Manual -」より抜粋させていただきました。

<<『グラフィック処理関連』>>

^LINE()

200ラインモードにしても、ドキュメントのように描画は早くなりませんのでご了承下さい (^^;)

^GSC()

^PAL()

^XCOPY()

methodの0～10までに対応しています。

<<『仮想ＧＶＲＡＭ処理関連』>>

^VSGET()

ＣＭＰＬＡＹでは、最大値を30までとしてあります。ほとんどのデータではそれを超える値はないと思うのですが.....

^VSRES()

^VCOPY()

『テキスト処理関連』、『フォント処理関連』、『プリ・プロセス処理関連』のコマンドには対応していません。データ中にこれらのコマンドが存在している場合は、何もせずに次のコマンド処理を行いますので、コマンド文字をＷＲＤ画面にコマンド名を表示することはありません。


補足資料－CD登録のファイルフォーマット
【ＣＤ登録のファイルフォーマット】

アプリケーション上でもＣＤのタイトル、インデックス名、再生フラグを変更記録できますが、任意のエディタを使って修正や削除もできます。

ここでは、どのように記録されているか、その内容を紹介します。

登録時には、[CMPLAY.INI]にタイトルが登録され、[CMTITLE.INI]にその詳しい内容が記録されます。

＜＜＜「CMPLAY.INI」の内容＞＞＞

    :

    :

[CDTITLE]

09-48:26=満天の星／岡村孝子

11-50:04=いっしょに歩いていける／森口 博子

 |              |

 |             入力したＣＤのタイトル名。

 |

始めの11 が全曲数、**:** が総合時間。

＜＜＜「CMTITLE.INI」の内容＞＞＞

[いっしょに歩いていける／森口 博子]  <---- 同じタイトル名が[ ]内にある

SELECT=#11111111111                        <---- 1 が鳴らす／0 が鳴らさない（曲数だけ並ぶ）

1=いっしょに歩いていける                <---- 以下、曲番号＝曲名の順で記録

2=ホイッスル

3=ターコイズブルーが揺れても

4=待ちきれないほどの愛

5=今日はお寝坊ＤＡＹ

6=猫になる日

7=プレゼント

8=あふれ出す思いのために

9=生まれ変わったみたいに

10=空と雲

11=スピード

[満天の星／岡村孝子]

SELECT=#110110111

1=

      :

      :

      :

非常に簡単ですので、自分で登録することも削除／修正することも可能です。

「登録する場合」

１．「CMPLAY.INI」ファイルの [CDTITLE] セクションに、

nn-**:**=タイトル名　　（ nn=曲数、**:**総合時間 ）

で入力します。

２．「CMTITLE.INI」ファイルにセクション名として[CMPLAY.INI]で入力したタイトル名と同じ文字列を[ ]で挟んで入力します。

[タイトル名]

３．鳴らす曲と、鳴らさない曲を １ または０ でSELECT＝の後に付けます。

SELECT=*********　　　　（ *** = 鳴らす時:1,鳴らさない時:0 ）

４．１曲目から順番に、番号＝曲名のスタイルで全曲数を１行毎に入力します。

1=１曲目の曲名

2=２曲目の曲名

    :

    :

「CMPLAY.INI」に入力した曲数と時間が正しければ、そこにあるタイトル名から「CMPLAY.INI」にあるタイトル名のセクションを探し、その中の曲フラグと曲名を読み込みます。

「削除する場合」

１．「CMPLAY.INI」にある削除したいタイトルのある行を削除します。

２．「CMTITLE.INI」にあるタイトル名のセクションから最後の曲名まですべて削除します。

*注意* タイトルの入力できる大きさは６４ｋまでの範囲となりますので、かなりの数の曲ﾃﾞｰﾀを登録されるときにはご注意下さい。また、タイトル名には' [ ' や ' ] ' の文字は仕様上、特殊文字として扱っておりますのでご使用にならないようお願いします m(__)m


状態の保存
【状態の保存】

このプログラムを終了させたときに、次の情報が保存されています。

１．メインパネルの位置や各画面の大きさや位置。

２．ツールバーの縦方向と横方向それぞれの位置

３．MIDIファイルの指定したディレクトリ。

４．演奏モード（ＭＩＤＩあるいはＣＤ）

５．リピートやランダムのMIDI,CDそれぞれの設定

６．オプションの設定状態。

７．カバーの状態

８．音量の位置。

次からの起動時にこれらの状態から立ち上がります。

これらの設定状態は、ＷＩＮＤＯＷＳディレクトリの［CMPLAY.INI］に保存します。


作成に関して
【作成に関して】

プログラム

ボーランド社 ＢＯＲＬＡＮＤ C++ for windows 5.01J を使用して作成しました。

ヘルプファイル

ＨｅｌｐＷｅｉｔｅｒ（どれんぷ作）Ver. 1.29を使用しました。

ＬＺＨファイル対応

ＵＮＬＨＡ３２．ＤＬＬ（Ｍｉｃｃｏ氏作）を利用させていただきました。すばらしいソフトをありがとうございました。

ＷＲＤＣＭＤ２対応

貴重なデータやアドバイスをいただいた作者でもある［ＢＵＣＨＩ］さんに、この場を借りて感謝いたします。

ＫＯＲＧ音源対応

この音源対応のため細かな動作チェックをしていただいた［玄ノ助］さん、［Ｋｙｏ］さんに感謝いたします。

ＳＣ－８８Ｐｒｏ音源対応

16ビット版CMPLAY公開時、私がこの音源を購入する前に８８Ｐｒｏの動作確認をしていただいた［ＳＴＢ］さん、［伊藤  正太］さんに感謝いたします。

ＸＧ音源対応

この音源対応のため細かな動作確認をしていただいた［猿山］さん、さらに動作確認と同時に貴重な資料をお送りいただいた［よしの］さん、本当にどうもありがとうございました。

バナー画面

ＣＭＰＬＡＹ起動時のオープニング用のバナー画像を制作していただいた［田川］さんに感謝いたします。

演奏ルーチン

演奏ルーチンに関して多大なアドバイスをいただいた［Ｍｉｙａａｎ］さんに感謝いたします。また、本体を分解してまで解析をしていただいた［人民一号　こと　森山和広］さん、そして何度もハングするのを承知で演奏の安定性の確認をしていただいた［伊藤  正太］さんにも感謝いたします。

オリジナルカラーデータ

ＣＭＰＬＡＹ用にオリジナルのカラーデータを作成していただいた［Ｋｙｏ］さん、［人民一号　こと　森山和広］さん、［かっちゃん］さん、［玄ノ助］さん、［伊津  朗］さん、［高梨 淳（たかくん）］さん、［喜田 光昭(KIDATTI)］さんに感謝いたします。

そして全体用に、グリーン系、オレンジ系のカラーデータを作成いただいた［平井　雅之 (Hiraido)］さんにも感謝いたします。

ホームページのご紹介

ホームページにてＣＭＰＬＡＹを紹介いただいている［人民一号　こと　森山和広］さん、［高梨 淳（たかくん）］さん、［ニゲ］さんに感謝いたします。

ドキュメント作成

構成や表現方法など、細かなアドバイスをいただいた［人民一号　こと　森山和広］さんに感謝いたします。

動作確認

ＣＭＰＬＡＹの完成までに次の方々には多くのご協力、動作確認をしていただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。

西原 さん	伊津（高山　一郎） さん

人民一号　こと　森山和広 さん	レビン in KOBE さん

高梨 淳（たかくん）さん	Ｋｙｏ さん

玄ノ助 さん	平井　雅之 (Hiraido) さん

伊藤  正太 さん	松本　英樹 さん

Gonta さん	浅田＠ビッグさん

よしの さん	Epion さん

猿山 拓路 さん	ニゲ さん

そして、β版公開時にレポートしていただいた方々

ＣＭＰＬＡＹはみなさまからの多くのご支持があってこそ、ここまで作ることができたことに心より感謝いたします。


著作権及び転載に関して
【著作権及び転載に関して】

「ＣＤ／ＭＩＤＩ ＰＬＡＹＥＲ」は、フリーソフトウェアです。

著作権は、（＾＾）ＭＩＣＨＹ. (綾部光男) にあります。

本ソフトを再配布、転載することは自由ですが、ファイルの改変、削除はご遠慮下さい。また、転載するときには、圧縮ファイルの中身を全て含んだ形でお願いします。

事後でも結構ですので、私宛にメール等で連絡いただければ幸いです。


免責
【免責】

このプログラムを実行したことによる、直接あるいは間接的損害に関しての、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

バグが発生した場合には、速やかに訂正させていただきます。


連絡先
【連絡先】

バグや感想、ご意見は NIFTY-Serve FWINMM, FMIDITOL の各会議室、またはメールにてお願いします。

会議室は、見逃しやすいので(^^;) 特に不具合等はなるべくメールをいただけると幸いです。


今後の予定
【今後の予定】

正式版に向けて、さらに努力を進めて参ります。ご希望やご要望がございましたらどんどんお寄せください。できる限り対応させていただきます。


総合履歴
【総合履歴】

1997.10.04  Ver. 0.92

拡大画面のデザインの完成。公開。

機能追加、及び強化(１６ビット版より)

・フル画面化の時、ＷＲＤ画面の下側部分にＬＣＤ、スペアナ画面、操作ボタンの一部、ボリュームコントロール、時間経過用スクロールバー鍵盤画面、リスト画面、ドキュメント画面のＷＲＤとの切り替え表示、演奏時のインジケータを配置。

・メイン画面やＷＲＤ画面の最大化ボタンを押すことで、フル画面化を固定させることも可能にした。

・ＤｉｒｅｃｔＸが存在しなくても、拡大表示が出来るようにした。

ほとんどの方はDirectXが入っているかと思いますが、なくても拡大画面をお楽しみいただけます。従来は２５６色のみでしたがフルカラー時でもＯＫ。

・ＤｉｒｅｃｔＸが存在していてもそれを使用しないようにすることも可能。

オプションのＷＲＤの設定画面で、DirectXが存在していると「DirectXを使用する」が有効になり、拡大時にDirectXを使用しない設定も可能。これは一部のディスプレイドライバの不具合で元の画面サイズに戻したとき全体の色がおかしくなってしまう場合があり、メーカー側の修正が行われるまでＤｉｒｅｃｔＸを使用しなくても拡大画面にしたいときに利用できる。

・ＤｉｒｅｃｔＸを使用したときに拡大モードを８ビットカラーにするか、１６ビットカラーにするかを選択できるようにした。

こちらもオプションのＷＲＤの設定画面にチェックボックスを設置。拡大表示したときのＬＣＤ画面やスペアナのバー表示が８ビットカラーでは若干編み目状態に見えます。これは256色モードでの拡大表示したときと同じになります。１６ビットカラーモードではきれいに表示できます。

ただし、256色モードではハードウェアパレットを使用しているため、ＤｉｒｅｃｔＸ使用時は１６ビットモードは選択できません。

・ＤｉｒｅｃｔＸ使用時のサイズ変更時の負荷を軽減させるチェック機能を追加。

ＷＲＤ画面の拡大や通常に戻すときのサイズ変更が行われている最中はかなりシステムの負荷が大きくなります。その間に重たい画像や大量のエスケープシーケンスを送っていると更に負荷がかかりすぎ、システムが不安定になりやすくなります。それを防ぐためのチェックを追加しました。

これもオプションのＷＲＤの設定画面に設置。そこで、お使いのマシンでサイズ変更にかなり時間がかかっているようでしたら、ここをチェックすることで、システムの負荷を加えないようになるのでより安定して動作することになると思います。

なお、ＤｉｒｅｃｔＸを使用していないときは元からかなりの負荷がありますので、常にここがチェックされている状態の動作となります。

基本的にはサイズ変更が行われている間は演奏ルーチンが一時停止しているわけですので、その間音が途切れますが、これが仕様ですのでご了承をm(__)m

修正箇所

・ＣＤモードでタイトル編集用のダイアログが開かなかったので修正。

・フル画面化したときにタスクバーが表示されていたのを修正。

・フルカラーモードで、ＷＲＤ画像の一部が欠けているように表示されなくなってしまっていたのを修正。(CMPLAY Ver.3.50も同様)

・フル画面状態から通常サイズに戻したときにデスクトップのアイコンがバラバラになってしまっていたのを修正。

・ＣＭＰＬＡＹを起動したままでQuickresなどで解像度を変更すると、異常動作をしてしまっていたのを修正。

・デフォルト状態のＷＲＤ遅延時間をより平均に近い５００ｍｓから４００ｍｓに変更。

・ヘルプ画面上に表示される検索ボタンを表示しないように変更。

・ＣＭＰＬＡＹと同じディレクトリ上にCTL3D32.DLLが存在しているとエラーが表示されていたのを修正。

・ファイルオープンで、演奏ファイルが見つからないときにＯＫボタンがグレーになっていても、LZHファイルの一時解凍先のパス名を入力してEnterキーを押したときには有効になるように変更。

・ＷＲＤ画面をWindow枠に設定するとサイズ変更が出来てしまっていたのを修正。

・ＤＯＣ画面のシステムメニューから最小化が働いてしまっていたのを修正。

1997.09.25  Ver. 0.91

拡大画面の暫定デザイン。非公開。

・スクリーンモードの状態に関わらず、常にＤｉｒｅｃｔＸが存在すればそれを利用して拡大画面になるようにした。

1997.09.21  Ver. 0.90

従来のＣＭＰＬＡＹ Ver3.50 を３２ビット版に移植。暫定公開。

機能追加、及び強化(１６ビット版より)

・拡大表示機能。

ＷＲＤ画面を表示しているときに拡大表示することができるように機能を追加。まだまだ手直しの必要が多い。

・オープニング画像を起動時に表示させるかさせないかをオプション画面の設定で選択できるようにした。


ご紹介いただいているホームページ
【ご紹介いただいているホームページ】

最後になりますが、このソフトの動作確認をしていただきました、人民一号　こと　森山和広さん、高梨 淳（たかくん）さん、ニゲさんそして、浅田さんはご自分でホームページを作成されています。

さらにご厚意により、その中にはＣＭＰＬＡＹをご紹介していただいております。この場を借りて本当にお礼を申し上げます。m(__)m

こちらのホームページにリンクしているところもございますので、ご存じの方もおられると思います。皆様も、ぜひ一度ご覧下さい。

それぞれのＵＲＬは次の通りです。

人民一号　こと　森山和広さん

『K.Moriyama's Home Page』

〔 http://www1.nisiq.net/~jimmeans/welcomejp.html 〕

高梨 淳（たかくん）さん

『たかくんのホームページ！』

〔 http://www.big.or.jp/~atsushi/ 〕

ニゲさん

『ＤＴＭ連盟 (Start!!)』

〔 http://www02.so-net.or.jp/~dtm/ 〕

浅田さん

『ASASIN's Home Page』

〔 http://www.big.or.jp/~asada/ 〕

いずれのホームページもとても楽しいですよ（＾＾）／


Generated by HelpWriter.Document end...