Copyright: Bar Launch, V3.1


Bar Launch (バー ランチ) の特徴

バーランチは、ボタンをクリックしてプログラムを起動するランチャー(ラウンチャーとも呼びます)です。次のような特徴があります。

●ボタンをクリックするだけでプロクラムの起動やファイルのオープンができます

●起動するプログラムやファイルをドラッグ&ドロップで登録できます

●デスクトップ、プログラムグループ、便利プログラムなどを登録できます

●ボタンの位置の移動、複写、削除などがマウスで簡単にできます

●ボタンのスタイル(横方向/縦方向、大/小など)を自分の好みに変更できます

●複数のバーを登録できますので、登録できるボタンの数に制限がありません

●複数のバーを登録した時に、それぞれのバーを順番に表示できます

●どんな場所でもヘルプを参照できます


プログラムの起動
登録したプログラムの起動

バーのボタンに登録されたショートカットファイル、プログラム、データファイル、ファイルフォルダ等は、ボタンをクリックするだけで起動できます。プログラムの場合は実行、データファイルの場合は関連付けされているアプリケーションによってオープンされます。また、フォルダの場合にはそのフォルダを開きます。

例えば：

○「エクスプローラ」プログラムを登録しておけば、ボタンをクリックするとエクスプローラが起動します。

○「デスクトップ」フォルダーを登録しておけば、ボタンをクリックするとデスクトップフォルダーが開かれます。

○「テキストファイル」を登録しておけば、ボタンをクリックすると関連付けられているアプリケーション(たとえばメモ帳)によって、ファイルがオープンされます。


ボタンの登録
ドラッグ&ドロップによるボタンの登録

デスクトップやエクスプローラ等から、ショートカットファイル、プログラム、データファイル、ファイルフォルダ等をマウスのドラッグ&ドロップで登録できます。

また、バーが複数表示されている時は、バーからCtrlキーを押しながらドラッグして、ボタンを別のバーへドロップすることで、ボタンを複写できます。

[手順]

●ボタン上でマウスを右クリックしてメニューを表示します

●空きのボタン領域を作ります

●登録するアイコンを空きボタンにドロップします(空きでないボタンの上にドロップしたときは、それまで登録していたボタンが削除され、新しいものに置換されます)

[補足]

バーのボタン上にドロップできないアイコンがあります。例えば、デスクトップの「受信トレイ」です。ドラッグしてドロップしようとしてもドロップ禁止マーク(禁止マウスカーソル)が表示されてしまします。このような場合は、いったんショートカットを作って、そのショートカットを登録します。

「受信トレイ」のアイコンを右クリックして、「ショートカットの作成」メニューを選択するとショートカットを作成できます。そのショートカットをバーのボタンにドラッグ&ドロップするとうまく登録できます。

[関連情報]

複数バー間のボタンの複写


バー間のボタンの複写

バーが複数表示起動されている時は、他のバーへボタンを複写できます。

[手順]

●ボタン上でCtrlキーを押しながらマウスの左クリックでドラッグを開始します

●	マウスカーソルがドラッグ中であることを示します

●ボタンを別のバーにドロップします。空きのボタンの上にドロップしたときは、その位置に登録、空きでないボタンの上にドロップしたときは、ボタンの右(縦表示の時は下方向)に複写されます。

なお、複写中に[ESC]キーを入力すると複写を中止します。


ボタンコマンドメニュー

バーのボタン(区切りボタンも含む)の上で、マウスを右クリックすると、ボタンコマンドメニューを表示します。

コマンド

新規-ボタン	右隣(縦表示のときは下方向)に空のボタンを作成し挿入します。
新規-区切り	右隣(縦表示のときは下方向)に区切りボタンを挿入します。
複製	ボタン(区切りボタンも含む)の複製を作成して、右隣(縦表示のときは下方向)に挿入します。
クリア	ボタンを空にします。登録していたアイコンはなくなります。
削除	ボタン(区切りボタンも含む)を削除します。削除後ボタンは詰められます。
複写	ボタンを複写します。複製コマンドと似ていますが、バーのどの位置にも複写できます。
移動	ボタンを移動します。バーのどの位置にも移動できます。
プロパティ	ボタンのプロパティを表示します。


新規ボタンコマンド

新しく空のボタンを作成します。

[関連情報]

区切りボタン

ボタンコマンド


新規区切りボタンコマンド

新しく区切りボタンを作成します。区切りボタンにはアイコンを登録できません。なお、区切りボタンの色を変更することができます。

[関連情報]

ボタンコマンド


複製ボタンコマンド

ボタンの複製を作成して、右隣(縦表示のときは下方向)に新しく挿入します。なお、区切りボタンを複製することもできます。

[関連情報]

複写ボタンコマンド

ボタンコマンド


クリアボタンコマンド

ボタンを空にします。設定されていたアイコンの情報は削除されます。

[関連情報]

削除ボタンコマンド

ボタンコマンド


削除ボタンコマンド

ボタンを削除します。区切りボタンを削除することもできます。ボタンは詰められます。

[関連情報]

クリアボタンコマンド

ボタンコマンド


複写ボタンコマンド

ボタンをバーの別なボタンの位置に複写します。このコマンドを選択すると、マウスカーソルが複写するボタンといっしょに動きます。複写先(ボタンの中央、ボタンの端)でマウスをクリックするとボタンが複写されます。複写先がボタンの中央のときは置き換え、ボタンの両端のときは挿入となります。なお、複写中に[ESC]キーを入力すると複写を中止します。

[関連情報]

複製ボタンコマンド

移動ボタンコマンド

ボタンコマンド


移動ボタンコマンド

ボタンをバーの別な場所へ移動します。コマンドを選択すると、マウスカーソルが移動するボタンといっしょに動きます。移動先(ボタンの中央、ボタンの端)でマウスをクリックするとボタンが移動されます。移動先がボタンの中央のときは置き換え、ボタンの両端のときは挿入となります。前の位置のボタンは削除されます。なお、移動中に[ESC]キーを入力すると移動を中止します。

[関連情報]

複写ボタンコマンド

ボタンコマンド


プロパティコマンド

ボタンに登録されているプログラムやファイルの情報を表示します。区切りボタンでも選択できます。区切りボタンの場合は現在の区切りボタンの色の情報を表示します。

[関連情報]

ボタンプロパティダイアログ

区切りボタンプロパティダイアログ

ボタンコマンド


ボタンプロパティダイアログ

登録されているプログラムやファイルの情報を表示します。登録されている内容がショートカットの場合と、プログラムやファイルの場合で表示されるダイアログの内容が異なります。


区切りボタンプロパティダイアログ

区切りボタンの色の情報を表示します。区切りボタンは、色を変更することができます。

[色の変更]

システムにあらかじめ定義されている色(システム定義色)、代表的な色(一般色)、さらに詳細な色の指定(一般色の「他」のボタンを選択)ができます。

[標準の色に設定]

<標準の色>ボタンを選択します。

[すべての区切りボタンの色を変更]

<すべての区切りボタンを変更>をチェックして、<OK>ボタンを選択します。


ショートカットプロパティダイアログ
プロパティダイアログ(ショートカットの場合)

次の項目は変更することができます。

○ファイル名

○ボタンの名前

○リンク先

○パラメタ

○作業フォルダ

○ショートカットキー

○実行時の大きさ

○表示アイコン

変更した場合は、ショートカットファイル(lnkファイル)の該当する項目が書き換えられます。このショートカットファイルをデスクトップなどでも表示しているときは、その内容も変更されます。

[関連情報]

アイコンの変更ダイアログ

プログラム/ファイルプロパティダイアログ


ファイルプロパティダイアログ
プロパティダイアログ(プログラムやファイルの場合)

次の項目は変更することができます。

○ファイル名

○表示アイコン

アイコンを変更することができます。アイコンボタンを選択すると、アイコン変更ダイアログが表示されますので、適当なアイコンを選び<OK>ボタンを選択します。このあと、自動的にショートカットファイルが作成されショートカットプロパティダイアログに表示が変わります。


アイコンの変更ダイアログ

すべてのファイル(exeファイル、dllファイル、icoファイルなど)内のアイコンを選択することができます。まず、ファイルを指定して、ファイル内のアイコンを表示します。その後でアイコンを選択します。最後に<OK>ボタンを選択します。


バーの内容

[プログラムウィンドウ]

バーの右端(縦表示のときは一番上)にある領域は、Bar Launchをコントロールする領域で、プログラムウィンドウと呼びます。

[ボタンウィンドウ]

ボタンを表示するウィンドウをボタンウィンドウと呼びます。ボタンには、起動するプログラムのアイコンを表示するものと、ボタンの区切りを表示する区切りボタンがあります。

[色]

プログラムがアクティブ状態(キー入力を受け付けるウィンドウのこと)であるか、そうでないかを表します。

アクティブ状態

非アクティブ状態

[バーの移動]

一般のアプリケーションのウィンドウを移動するときと同じように、マウスでドラッグして移動します。バーの原点の座標を表示します。なお、アクティブ状態で、左右上下キーを入力してもバーの移動ができます。この場合は[Enter]キーで終了します。

[コマンドメニューの表示]

プログラムウィンドウでマウスで右クリックすると、プログラムコマンドメニューが表示されます。


ボタンコマンドメニュー
プログラムコマンドメニュー

バーの右端(縦表示のときは上)をマウスで右クリックして、プログラムコマンドメニューを表示します。

コマンド

共通設定	バー全体のスタイルや表示情報を設定します。
ボタンの一括登録	ボタンを一括して登録したり、順序を入れ替えたりすることができます。
プロパティ	バーの情報を表示します。
終了	Bar Launchを終了します。複数起動されている場合には、すべてが終了されます。
バー	バーを操作します。
ヘルプ	ヘルプの目次を表示します。

[関連情報]

複数バー


終了コマンド

Bar Launchを終了します。バーが複数起動されている場合は、すべてを終了します。

[関連情報]

複数バー


バーメニュー

バーメニューには次のものがあります。

新規作成	新しいバーを作成します。空のボタンを一つ持つBar Launchが起動され、新しいボタンを登録できます。
削除	バーを削除します。このバーに登録されているボタンは削除されます。
閉じる	このバーのみを終了します。複数のバーが表示されているとき(複数のBar Launchが起動されているとき)に意味があります。
横に並べる	ボタンを横に並べて表示します。
縦に並べる	ボタンを縦に並べて表示します。
次のバー	複数のバーを作成しているとき、次のバーを表示します。
前のバー	複数のバーを作成しているとき、前のバーを表示します。
バーの選択	複数のバーを作成しているとき、バーの一覧を表示します。
他のバーのボタン	複数のバーを作成しているとき、別のバーのボタンを表示します。
構成変更	バーの構成を変更します。
ボタンの再表示	バーの全てのボタンを再表示します。
[関連情報]

複数バー


新規作成バーコマンド

新しいバーを表示します。空のボタンを一つ持つBar Launchが起動されます。空のボタンには新しいボタンを登録することができます。

[関連情報]

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー


削除バーコマンド

バー(ボタン一列)を削除します。このバーに登録されているボタン情報は削除されます。削除するときに確認のダイアログが表示されます。

[関連情報]

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー


バーの削除確認ダイアログ

バーの削除を確認します。<OK>を選択するとこのバーのボタンレイアウトが削除されます。その後このバーを閉じます。

[後で利用できるように...]

このバーのボタンのレイアウト情報を保存します。後で利用することができます。


バーを閉じる

このバーのみを終了します。複数のバーが表示されているとき(複数のBar Launchが起動されているとき)に、一つのBar Launchを終了します。

[関連情報]

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー

複数バー


バーを横に並べる

バーを横方向に並べて表示します。

[関連情報]

バーを縦に並べる

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー


バーを縦に並べる

バーを縦方向に並べて表示します。

[関連情報]

バーを横に並べる

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー


次のバーを表示

複数のバーを作成しているとき、次のバーのボタンを表示します。次のバーがないときは、一番最初に戻ります。

[関連情報]

前のバーを表示

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー


前のバーを表示

複数のバーを作成しているとき、前のバーのボタンを表示します。前のバーがないときは、一番最後になります。

[関連情報]

次のバーを表示

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー


他のバーの一覧を表示

複数のバーを作成しているとき、他のバーの一覧を表示します。表示するバーを選択することができます。

[関連情報]

次のバーを表示

前のバーを表示

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー


他のバーのボタン表示

複数のバーを作成しているとき、別のバーのボタンを表示します。

[関連情報]

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー

複数バー


構成の変更

バーの構成を変更します。複数バーを作成しているとき、バーの表示順序を変更することができます。このコマンドを選択すると、構成変更画面が表示されます。

[関連情報]

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー

複数バー


他のバーのボタン表示
ボタンの再表示

バーのボタンを再表示します。Bar Launchはいったん終了し、再起動されます。

[関連情報]

バーメニュー

プログラムコマンドメニュー


共通設定コマンド

バー全体のスタイルやボタンの表示情報を設定します。コマンドを選択すると設定ダイアログが表示されます。ここでの設定は、Bar Launchが複数起動されている場合でも、すべてのバーに共通となります。

設定ダイアログには次のページがあります。

ウィンドウ	ウィンドウに関する情報を設定します。
ボタン	ボタンのスタイルに関する情報を設定します。
タスクバー	タスクバーやタスクトレーへの表示を設定します。
複数起動	複数のBar Launchの起動に関する情報を設定します。
その他	その他の情報を設定します。
バージョン情報	プログラムのバージョンに関する情報を設定します。
[関連情報]

複数バー


ウィンドウ設定ダイアログ
ウィンドウ設定

バーの表示スタイルを設定します。

[常に手前に表示]

バーを他のウィンドウより常に手前(一番トップ)に表示します。他のウィンドウによって隠れることはありません。

[何も指示がないときに隠れる]

Bar Launchへの操作がないときにバーを隠します。

[ボタンに説明チップを表示]

バー内のボタンアイコンにマウスポインタがあるときに、説明のツールチップを表示します。

[ホットキー]

ホットキーは、バーがどの位置にあっても(別のウィンドウによって隠れていても)キーを入力することによって、バーをアクティブにするキーのことです。キーの定義領域にホットキーとして指定するキーを直接入力することで定義できます。[Alt]キーや[Ctrl]との組み合わせもできます。なお、定義を削除するには、[スペース]キーを入力します。このとき表示は「なし」になります。

[関連情報]

共通設定コマンド


タスクバーへの表示設定ダイアログ
タスクバーへの表示設定

システムのタスクバーの表示を設定します。

[タスクバーに表示]

バーの状態をシステムのタスクバーに表示します。

[タスクバーのトレイに表示]

Bar Launchの実行を示すボタンを、システムのタスクバーの右端にあるトレーに表示します。

[メニュー内表示アイコンサイズ]

タスクトレーに表示されたBar Launchのボタンを右クリックすると、メニューが表示されます。このメニューには、バーに登録したボタンが表示されます。このボタンのアイコンの大きさを選択します。

[関連情報]

共通設定コマンド


タスクバーのトレーの表示
タスクバーのトレーへの表示

タスクバーのトレーにBar Launchの実行を示すボタンが表示されます。

マウスのクリック(左クリック)でバーがアクティブ状態になります。右クリックでは、プログラムコマンドメニューと登録されているボタンが表示されます。複数のバーが作成されている場合は、すべてのボタンが表示されます。

バーの数やボタンの数が多すぎて画面に入りきれない場合は、

(1) Bar Launchを終了する

(2) EsLaunch.iniをエディタで開く

(3) [Main]セクションのTrayIconRowの値を変更する

数字はメニューの最大表示行数を示します。メニューを表示する時に、指定した数より多ならないよう考慮されます。また、他のバーのボタンを表示しない場合は、-1を指定します。

(4) 変更を保存する

(5) Bar Launchを起動する

 [関連情報]

共通設定コマンド

ウィンドウ設定

情報保存ファイル


ボタンスタイル設定ダイアログ
ボタンスタイル設定

ボタンの表示スタイルを設定します。

[サイズ]

ボタンの表示サイズ選択します。

[３Ｄ効果]

ボタンの厚み表示を選択します。

[バーのまわりに枠を表示]

バーの周りに枠を表示します。

[枠のスタイル]

バーの周りに枠を表示するとき、枠の表示スタイルを選択します。

[ボタンにテキストを表示]

ボタン内に名前を表示します。テキストのサイズを変更できます。

[関連情報]

共通設定コマンド


複数起動設定ダイアログ
複数起動設定

複数のバーに関する情報を設定します。

[起動方法]

複数のバーを作成したとき、一つのバーを表示してメニューやボタンで切り替える場合は、「一つのバーを起動」を選択します。複数のバーをすべて表示する場合には、「複数起動して...」を選択します。

[バーに、次や前のバーのボタンを...]

バーに次のバー、前のバーのボタンを追加する時に選択します。

[関連情報]

共通設定コマンド

複数バー


その他の設定ダイアログ
その他の設定

その他の情報を設定します。

[メニューにシステム終了操作を表示する]

プログラムコマンドメニューにウィンドウの終了操作のメニューが追加され、選択可能になります。

[システム終了操作時に確認する]

ウィンドウの終了操作時に確認のダイアログを表示します。

[システムシャットダウン時に...]

ウィンドウの終了操作時のシャットダウンが選択されたとき、コンピュータの電源を切断するかどうかを指定します。

[ボタン削除時に確認する]

登録されているボタンが削除されるとき(または置き換えられるとき)に、確認メッセージを表示します。

[関連情報]

共通設定コマンド

プログラムコマンドメニュー


ウィンドウのログオフ

動作中のアプリケーションをすべて終了して、現在のユーザをログオフします。

[関連情報]

ウィンドウの終了メニュー


ウィンドウのシャットダウン

システムをシャットダウンし、コンピュータの電源を切断できる状態にします。共通設定  でコンピュータの電源を切断することもできます。

[関連情報]

ウィンドウの終了メニュー


システムの再起動

システムをシャットダウンした後、再起動します。

[関連情報]

ウィンドウの終了メニュー


ウィンドウの終了メニュー

システムの終了操作を行います。ウィンドウを終了したり、コンピュータを再起動したり、現在のユーザをログオフすることができます。なお、設定により、確認ダイアログを表示します。

[関連情報]

共通設定コマンド


ウィンドウ終了確認ダイアログ

システム終了確認をします。

[ログオフ]

動作中のアプリケーションをすべて終了して、現在のユーザをログオフします。

[シャットダウン]

システムをシャットダウンし、コンピュータの電源を切断できる状態にします。共通設定  でコンピュータの電源を切断することもできます。

[システムの再起動]

システムをシャットダウンした後、再起動します。

[関連情報]

その他の設定


バージョン情報ダイアログ
バージョン情報

プログラムのバージョン情報を表示します。

[関連情報]

共通設定コマンド


ボタンの一括登録コマンド

ボタンを一括して登録したり、順序を入れ替えたりします。ボタンの一括登録ダイアログを表示します。

関連情報]

プログラムコマンドメニュー


ボタンの一括登録

このダイアログでは、ボタンを一括して登録したり、順序を入れ替えたりすることができます。登録ボタンにデスクトップなどの用意されているボタンを利用できます。

[ボタンの操作]

シュートカット、プログラム、ファイルなどを登録します。

フォルダを登録します。

あらかじめ用意されているテンプレートを参照してボタンを登録します。

区切りボタンを挿入します。

選択されたボタンを一つ上に移動します。

選択されたボタンを一つ下に移動します。

全部のボタンを選択します。

選択を解除します。

選択したボタンを削除します。


テンプレートダイアログ

Bar Launchで用意しているコンピュータ上のボタンを表示します。適当なボタンを選択して<追加>ボタンを指定すると、選択したボタンが追加されます。複数の選択も可能です。

[用意されているボタン]

○デスクトップのオブジェクト

○マイコンピュータのオブジェクト

○プログラムグループのオブジェクト

○インターネットの「お気に入り」のオブジェクト

○サービスオブジェクト

[関連情報]

ボタンの一括登録


サービスオブジェクト

Bar Launchのサービスボタンです。

[エクスプローラの全最小化]

現在起動されているエクスプローラをすべて最小化します。

[エクスプローラの全クローズ]

現在起動されているエクスプローラをすべて閉じます。

[システムの再起動]

システムをシャットダウンした後、再起動します。確認メッセージは表示されません。

[システムのシャットダウン]

システムをシャットダウンし、コンピュータの電源を切断できる状態にします。共通設定  でコンピュータの電源を切断することもできます。確認メッセージは表示されません。

[システムのログオフ]

動作中のアプリケーションをすべて終了して、現在のユーザをログオフします。確認メッセージは表示されません。

[システムの終了]

確認メッセージを表示した後、システムを終了します。

[関連情報]

テンプレートダイアログ


バーのプロパティコマンド

バーの情報のダイアログを表示します。


バーのプロパティダイアログ

バーの情報を表示します。

[名前]

バーの名前を表示します。変更できます。

[関連情報]

プログラムコマンドメニュー

バーの一覧画面


複数バー

バーを複数作成すると、それぞれのバーにボタンが登録できます。バーごとに同じ種類のボタンを登録して、バーを切り替えて使用することができます。

 [複数バーの作成]

次の二通りの方法があります

○Bar Launchアイコンをダブルクリックして起動します。起動するごとに、新しいバーが作成されます。

○プログラムコマンドメニューのバーメニューで新規作成を選択します。

[複数バーの使用形態]

次の二通りの方法があります。

○一つのバーを表示してメニューやボタンでバーを切り替える

○複数のバーをすべて画面に表示する

これらは、共通設定コマンドの複数起動設定で指定します。

[一つのバーで切り替える]

複数起動設定「一つのバーを表示する」を選択し、<OK>ボタンを選択します。いったん、Bar Launchを終了させ再起動します。

[複数バーをすべて表示する]

複数起動設定「複数起動する」を選択し、<OK>ボタンを選択します。いったん、Bar Launchを終了させ再起動します

[バーの削除]

プログラムコマンドメニューのバーメニューで削除を選択します。

[バーの切り替え]

バーを切り替えるには、二通りあります。

○プログラムコマンドメニューから[バー]-[次のバー]、[前のバー]または[バーの選択]コマンドを選択します。

○プログラムコマンドメニューから[共通設定HID_CONFIG]コマンドを選択します。複数起動設定ダイアログで次のバーおよび前のバーのボタンを選択します。ボタンがバー上に表示されますので、選択します。

[バーの表示順序の変更]

プログラムコマンドメニューから[バー]-[構成変更]コマンドを選択し、バーの一覧画面で変更します。

[バーの名前を変更]

次の二通りの方法があります。

○バーのプロパティで変更

○複数起動設定で指定


ボタンレイアウトの再利用

現在は十分なサポートをしていません。EsLaunch_layout.iniというファイルに情報を保存していますので、この情報を情報保存ファイルEsLaunch.iniに複写すれば利用できます。


情報保存ファイル

Bar Launchの情報設定ファイルについて説明します。Bar Launchは全ての情報をインストールしたディレクトリ内のEsLaunch.iniというファイルに保存します。システムのレジストリは使っていません。このiniファイル内の各セクションは次のようになっています。

[MultiLock]

Bar Launchの起動情報を保存します。現在作成されているバーの数を管理しています。

1=208	;一つ目のバーは表示中、ボタンのレイアウトは[Section1]

2=3400	;二つ目のバーは表示中、ボタンのレイアウトは[Section2]

[Main]

各バーに共通な情報を保存します。

Transfer=31	;iniのバージョン

DispType=5030248	;設定情報

HotKey=0	;共通設定のホットキー

PoolPath=C:\Program Files\EsLaunch\shortcut\	;ショートカットの保存フォルダー

ServePath=C:\Program Files\EsLaunch\service\	;サービスプログラムの保存フォルダー

ShutDownPowerOff=0	;共通設定のシャットダウン時の電源OFF

Splash=1	;起動時のロゴ表示

ActivePage=2	;共通設定ダイアログのカレントページ

FontText=ＭＳ Ｐゴシック	;ボタンテキストのフォント名

TrayIconRow=3	;タスクトレー右クリック時のメニュー項目の表示行数

[IconLocation]

アイコンの変更時のパスを保存します。

[Section]

ボタンレイアウトを保存します。

MainPosLeft=569	;バーの右端の座標

MainPosTop=0	;バーの上の座標

MainCol=3	;ボタンの個数

MainDesc=ﾊﾞｰ1	;バーの名前

Bottun1=C:\Program Files\EsLaunch\shortcut\ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ.lnk	;ボタン１のファイル名

Bottun2=C:\WINDOWS\ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ\ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ.lnk	;ボタン２のファイル名

Bottun3=/	;ボタン３(区切りボタン)


サポート

Bar Launchについての質問、バグ報告、感想、要望 大歓迎です。

mhh02473@niftyserve.or.jpまでメールください。


バーの構成変更
バーの構成変更画面

バーの構成やバー内のボタンを変更します。バーの一覧画面とボタン一覧画面が表示されます。ここでは、次のことができます。なお、情報ファイルを変更しますので、処理中はBar Launchを一時終了させる必要があります。

[バー一覧画面]

○バーの表示順序の変更

○バーの名前の変更

○バーを新規に作成

○バーの複製を作成

○バーの削除

[ボタン一覧画面]

○ボタンの新規登録

○ボタンの順序の変更

○他のバーへのボタンの複写/移動

○ボタンの削除


バーの一覧画面

バーの構成を変更します。なお、バーの名前をダブルクリックするかマウスの右クリックで表示されるメニューから[開く]を選択すると、ボタン一覧画面を表示します。

[表示順序の変更]

バーの順序を変更するには、マウスでドラッグします。マウスの右クリックでメニューを表示して、[上へ移動]または[下へ移動]を選択することもできます。ツールバーにも指示するボタンがあります。

[名前の変更]

マウスで軽くクリックするか、メニューから選択します。

[新規に作成]

メニューから選択します。

[複製を作成]

複写元のバーを選択して、メニューから選択します。

[削除]

バーを選択して、メニューから選択します。ツールバーにも指示するボタンがあります。

[関連情報]

ファイルメニュー

ポップアップメニュー


ボタンの一覧画面
ボタン一覧画面

ボタンの構成を変更します。この画面を表示するには、バーの一覧画面からバーの名前をダブルクリックするかマウスの右クリックで表示されるメニューから[開く]を選択します。

[新規登録]

エクスプローラやデスクトップからドラッグして登録します。区切りボタンを挿入する場合は、マウスの右クリックで表示されるメニューから選択します。

[順序の変更]

表示順序は、ボタンをマウスでドラッグして入れ替えることができます。マウスの右クリックでメニューを表示して、[上へ移動]または[下へ移動]を選択することもできます。ツールバーにも指示するボタンがあります。

[他のバーへのボタンの複写/移動]

ボタンの移動は、ボタンをマウスでドラッグして、他のボタン一覧画面へドロップします。[Ctrl]キーを押しでドラッグすると複写になります。

[削除]

ボタンを選択して、メニューから選択します。ツールバーにも指示するボタンがあります。

[関連情報]

ファイルメニュー

ポップアップメニュー


ファイルメニュー(バー一覧画面)
ファイルメニュー（バー一覧画面）

ファイルメニューのコマンドには次のものがあります。

コマンド

新規作成	バーを新しく作成します。
開く	選択したバーのボタン一覧を表示します。
変更を保存	変更を情報ファイルに保存します。
すべて保存	ボタン一覧画面も含めて、変更をすべて保存します。
終了	プログラムを終了します。


ポップアップメニュー(バー一覧画面)
ポップアップメニュー（バー一覧画面）

バー一覧画面で、マウスの右クリックでメニューを表示してます。コマンドには次のものがあります。

コマンド

開く	選択したバーのボタン一覧を表示します。
上に移動	選択した項目を一つ上に移動します。
下に移動	選択した項目を一つ下に移動します。
新規作成	バーを新しく作成します。
複製	選択したバーの複製を作成します。
削除	選択したバーを削除します。
名前の変更	選択したバーの名前を変更します。


ファイルメニュー(ボタン一覧画面)
ファイルメニュー（ボタン一覧画面）

ファイルメニューのコマンドには次のものがあります。

コマンド

変更を保存	変更を情報ファイルに保存します。
すべて保存	バー一覧画面も含めて、変更をすべて保存します。
閉じる	画面を閉じます。変更があった場合は保存確認をします。
終了	プログラムを終了します。


ポップアップメニュー(ボタン一覧画面)
ポップアップメニュー（ボタン一覧画面）

ボタン一覧画面で、マウスの右クリックでメニューを表示してます。コマンドには次のものがあります。

コマンド

上に移動	選択した項目を一つ上に移動します。
下に移動	選択した項目を一つ下に移動します。
区切りボタン挿入	選択した項目の上に区切りボタンを挿入します。
削除	選択したバーを削除します。


[開く] コマンド

ボタン一覧画面を表示します。


[閉じる] コマンド

ボタン一覧画面を閉じます。変更があった場合は、保存確認をします。


[新規作成] コマンド

バーまたはボタンを新しく作成します。


[すべて保存] コマンド
[全て保存] コマンド

変更を全て保存します。


[変更を保存] コマンド

変更を保存します。


[ツールバー] コマンド

ツールバーの表示、非表示を切り替えます。ツールバーには、[開く］などの、 Bar Launchで最もよく使われるコマンドと同じ機能を持ったツールが含まれています。ツールバーが表示されているときは、このコマンド名の横にチェックマークが表示されます。


[ステータス バー] コマンド

ステータス バーの表示、非表示を切り替えます。ステータス バーには、メニュー コマンドやツールバーのボタンを選択したときにコマンドの簡単な説明や、キーボードの特殊キーのON/OFF の状態などが表示されます。ステータス バーが表示されているときは、このコマンド名の横にチェックマークが表示されます。


[重ねて表示] コマンド

複数のウィンドウを重ねて表示します。


[並べて表示] コマンド

複数のウィンドウを並べて表示します。


[左右に並べて表示] コマンド

複数のウィンドウを左右に並べて表示します。


[上下に並べて表示] コマンド

複数のウィンドウを上下に並べて表示します。


[アイコンの整列] コマンド

アプリケーションのメイン ウィンドウの一番下にアイコン化されているウィンドウを整列させます。もしウィンドウが開いていて、メイン ウィンドウの一番下の部分にかかっている場合、このウィンドウの下になっているアイコンは見えません。


[ウィンドウ名 1, 2, ...] コマンド

現在開いているウィンドウのリストが [ウィンドウ] メニューのいちばん下に表示されます。また、現在アクティブになっているウィンドウ名の横にチェックマークが表示されます。アクティブにしたいウィンドウを選択してください。


ヘルプコマンド

使い方を説明したヘルプの目次を表示します。なお、ダイアログが表示されている時や、メニューが表示されている時に[F1]キーを入力すると、その項目の内容のヘルプを表示します。

また、この画面から操作手順やリファレンスなど関連情報の項目へジャンプしてヘルプを読むことができます。

ヘルプ項目を参照した後最初の画面に戻るには、ヘルプ ウィンドウの <目次> ボタンを選択します。


[バージョン情報...] コマンド

バージョンや版権などについての情報を表示します。


[サイズ変更] コマンド (システム メニュー)

このコマンドを選択すると、マウス ポインタが上下左右に矢印の付いた形に変わります。この状態で、方向キーを使って作業中のウィンドウのサイズを変更することができます。

マウス ポインタの形が変わった後に以下の操作を行います。

1.	方向キーのどれか 1 つ (上、下、左、右) を使ってウィンドウの境界を移動します。

2.	もう 1 つの方向にウィンドウの境界を移動します。

3.	ウィンドウが目的のサイズになったら [Enter] キーを押します。

注意: このコマンドはウィンドウが最大表示されているときには使用できません。


[移動] コマンド (コントロール メニュー)

このコマンドを選択するとマウス ポインタが上下左右に矢印の付いた形に変わります。この状態で方向キーを使って作業中のウィンドウを移動することができます。

注意: このコマンドはウィンドウが最大表示されているときには使用できません。

ショートカット

キーボード:	CTRL+F7


[アイコン化] コマンド
[アイコン化] コマンド (アプリケーション コントロール メニュー)

ウィンドウをアイコン化して表示します。

ショートカット

キーボード:	ALT+F9


[最大表示] コマンド (システム メニュー)

作業中のウィンドウを使用可能なスペースいっぱいに拡大します。


[次のウィンドウに移る] コマンド

開かれている次のウィンドウをアクティブにします。どのウィンドウがアクティブになるかは開かれた順番によります。

ショートカット

キーボード:	CTRL+F6


[前のウィンドウに戻る] コマンド

開かれている複数のウィンドウから、以前に開かれていたウィンドウをアクティブにします。どのウィンドウがアクティブになるかは、開かれた順番によります。

ショートカット

キーボード:	SHIFT+CTRL+F6


[閉じる] コマンド (コントロール メニュー)

作業中のウィンドウかダイアログ ボックスを閉じます。

コントロール メニュー ボックスをダブル クリックしても閉じることができます。

ショートカット

キーボード: 	CTRL+F4 (ウィンドウの場合)

ALT+F4 (一覧ウィンドウおよびダイアログ ボックスの場合)


[元のサイズに戻す] コマンド (コントロール メニュー)

最大表示、またはアイコン化されたアクティブ ウィンドウを以前のサイズおよび位置に戻します。


[アプリケーションの切り替え...] コマンド (アプリケーション コントロール メニュー)

現在起動しているアプリケーションの一覧を表示します。この"タスク リスト"で、アプリケーションを切り替えたり終了させたりできます。

ショートカット

キーボード:	CTRL+ESC

ダイアログ ボックスのオプション

ダイアログ ボックスで以下のオプションが指定できます。

タスク リスト

使用するアプリケーションまたは閉じるアプリケーションを選択します。

切り替え

選択されたアプリケーションをアクティブにします。

アプリケーションの終了

選択されたアプリケーションを閉じます。

キャンセル

ダイアログ ボックスを閉じます。

重ねて表示

起動しているアプリケーションのウィンドウを順々に重ねて、それぞれのタイトル バーが見えるように表示します。アイコン化されているアプリケーションは並びかえられません。

並べて表示

起動しているアプリケーションのウィンドウを互いに重なり合わないように表示します。アイコン化されているアプリケーションは並びかえられません。

アイコンの整列

アイコン化されているアプリケーションを画面の下部に並べて表示します。


[下に移動]コマンド
[下へ移動] コマンド

選択した項目を一つ下に移動します。順序が変更されます。ツールバーでも選択できます。


[上に移動]コマンド
[上へ移動] コマンド

選択した項目を一つ上に移動します。順序が変更されます。ツールバーでも選択できます。


[削除] コマンド

選択項目を削除します。ツールバーでも選択できます。


[名前の変更] コマンド

選択項目の名前を変更します。


[複製] コマンド

選択項目の複製を作成します。


[区切りボタン挿入] コマンド

区切りボタンを作成して挿入します。


重大エラー

OLEの初期化に失敗しました。作者に連絡してください。


エラー

Bar Launchの複数起動時の処理に、誤りがある可能性があります。作者に連絡してください。


注意

指定のダイアログは、すでに別のBar Launchが開いています。設定する値はすべてのバーに共通です。


エラー

Bar LaunchのDLLが見つかりません。ディレクトリ内を確認してください。


エラー

Bar LaunchのDLLのアンロードに失敗しました。再発するようであれば、作者に連絡してください。


注意

プログラムの起動ができません。ボタンの上で右クリックしてプロパティを表示します。表示内容が正しいかどうか確認してください。

[関連情報]

プロパティダイアログ


注意

プログラムの起動ができません。ボタンの上で右クリックしてプロパティを表示します。表示内容が正しいかどうか確認してください。

[関連情報]

プロパティダイアログ


情報

削除確認です。


情報

削除確認です。


情報

値を設定してください。


情報

別な名前を指定してください。


エラー

プログラムの処理に誤りがある可能性があります。作者に連絡してください。


確認

プログラムの再起動の確認です。


エラー

プログラムの処理に誤りがある可能性があります。作者に連絡してください。


エラー

Shellの処理に誤りがある可能性があります。作者に連絡してください。


情報

別な値を指定してください。


注意

ファイルやディレクトリの処理中にエラーが発生しました。別のアプリケーションで使用しているか、壊れているかもしれません。確認してください。


注意

ファイルが正しいかどうか確認してください。


情報

値を指定してください。


情報

別のファイルを指定してください。


情報

別のファイルを指定してください。


情報

別のファイルを指定してください。


情報

別のファイルを指定してください。


情報

別な名前を指定してください。


情報

必要な値を設定してください。


処理経過ダイアログ

処理の経過を示します。


エクスプローラの処理ダイアログ

エクスプローラへの処理の経過を示します。


重大エラー

OLEの初期化に失敗しました。作者に連絡してください。


エラー

プログラムの起動に失敗しました。起動パラメタに誤りがある可能性があります。作者に連絡してください。


エラー

プログラムの処理に誤りがある可能性があります。作者に連絡してください。


エラー

Shellの処理に誤りがある可能性があります。作者に連絡してください。


情報

指定できるパラメタの情報です。


エラー

パラメタに誤りがあります。パラメタを変更した場合は、確認してください。そうでないのであれば、バグの可能性がありますので、作者に連絡してください。


エラー

パラメタに誤りがあります。パラメタを変更した場合は、確認してください。そうでないのであれば、バグの可能性がありますので、作者に連絡してください。


エラー

Bar LaunchのDLLが見つかりません。ディレクトリ内を確認してください。


エラー

Bar LaunchのDLLのアンロードに失敗しました。再発するようであれば、作者に連絡してください。


注意

指定のダイアログは、すでに別のBar Launchが開いています。設定する値はすべてのバーに共通です。


エラー

Bar Launchのクローズに失敗しました。再発するようであれば、作者に連絡してください。


情報

別な名前を指定してください。


保存確認

変更を保存するかどうかを確認します。


確認

起動するかどうかを確認します。


エラー

Bar Launchのクローズに失敗しました。再発するようであれば、作者に連絡してください。


確認

Bar Launchを一時的にクローズするかどうかを確認します。


保存確認

変更を情報ファイルに保存するかどうかを問い合わせます。


バージョン情報

Bar Launchのバージョン情報を表示します。