Copyright: Copyright (C) 1997 N.Tanaka


Position-Spiceとは

目次	参照

Position-Spiceは、(以下P-Spice)は、WindowsNT4.0 とWindows95で動作する、ウィンドウの位置とサイズを制御するアプリケーションです。

P-Spiceには次の様な機能があります。

ウィンドウの移動またはサイズ変更時に、位置とサイズを表示してくれる。

ウィンドウの移動またはサイズ変更時に、グリッドにスナップすることができる。

ウィンドウの位置やサイズ等を記憶し、そのウィンドウの起動時に位置やサイズ等を復元できる。

ウィンドウの固定やリサイズ枠の変更等が可能。

ウィンドウの起動後でも一括して位置やサイズのスナップ、及び記憶した内容の反映ができる。

また、Position-Spice はフリーソフトウェアです。お気軽にお使いください。

なお、P-Spiceはウィンドウズのフックを使用しています。これにより、他のアプリケーションとの同時使用で相性が合わずに、動作が不安定になることがあるかもしれません。ご了承の上ご使用ください。


Position-Spiceの起動

目次	参照

P-Spiceを完全に動作させるには、PSPCMAN.DLLが必要ですので、PSPCMAN.DLLがある場所にパスを通してPSPICE.EXEを起動します。EXEとDLLを同じディレクトリに置いて、エクスプローラ等からクリックして起動すれば、通常は問題なく起動されるはずです。PSPCMAN.DLLが無くても起動は可能ですが、この場合一部機能が使用できません。

起動すると、タスクトレイにP-Spiceのアイコンが表示されます。アイコン上で右クリックすると、P-Spiceを操作するためのメニューが表示されます。

使用していて「何か変だ!?」とか「困った...」と言うことが有れば、「Ｑ＆Ａ困ってます!?」を参照してみてください。それでも、「分からない」・「解決できない」場合は、ご連絡いただければ幸いです。（連絡先）


Position-Spiceの終了

目次	参照

P-Spiceを終了するには、タスクトレイ上のアイコンを右クリックし、メニューより「終了」を選択します。

一度でも起動すると、レジストリにP-Spiceの情報を登録しますので、アンインストールする場合は、このレジストリ情報も削除してください。詳しくは、「アンインストール」を参照してください。


アンインストール
Position-Spiceのアンインストール

目次	参照

Position-Spiceをアンインストールするには、P-Spiceのプログラムファイル(PSpice.exe,PSpcMan.dll)とレジストリキーを削除します。レジストリキーは、P-Spiceを１度でも起動すると作成されます。

ファイルの削除は、P-Spiceを終了した後に行います。関連するファイルは次の通りです。

PSPICE.EXE

PSPCMAN.DLL

PSPICE.HLP

README.TXT

P-Spiceが使用するレジストリキーは次の通りです。REGEDIT.EXE等でキーを削除します。
Phycoの下にPosition-Spice以外無い場合はPhyco以下を全て、Phycoの下にPosition-Spice以外のキーがある場合はPosition-Spice以下をすべて削除します。

HKEY_CURRENT_USER\Software\Phyco\Position-Spice


ポジション表示

目次	参照

「プロパティ設定」でポジション表示を行うようにしていると、ウィンドウの位置またはサイズを変更しようとすると、対象となるウィンドウの現在位置とサイズを表示します。
通常、表示は画面中央に行われますが、設定により対象となるウィンドウの中央に表示することもできます。

また、リサイズ枠があるウィンドウの場合、リサイズ枠を掴むだけでポジション表示が行われます。

ポジション表示の形式（位置、サイズの表示形式）は変更できませんが、フォントや色等は任意に変更できます。（プロパティ設定を参照のこと）

なお、ウィンドウの移動やサイズ変更処理が遅い場合は、「対象ウィンドウの中央に表示」をやめるか、もしくはポジション表示そのものをしないようにして見てください。

注意

Windows95で動作させている場合、Plus!がインストールされていないと、ポジション表示は正しく行われません。
なお、、Pus!をインストールしている場合でも、「ウィンドウの内容を表示したままドラッグする」にしていないと、正しくポジション表示が行われません。


スナップ

目次	参照

P-Spiceは、ウィンドウの位置またはサイズ変更後に、グリッドに位置またはサイズをスナップさせることができます。

スナップ動作には次の４つの種類があり、任意に組み合わせることができます。

位置変更後の位置のスナップ

ウィンドウの位置を変更した後に、そのウィンドウの位置をグリッドにスナップさせます。

位置変更後のサイズのスナップ

ウィンドウの位置を変更した後に、そのウィンドウのサイズをグリッドにスナップさせます。

サイズ変更後の位置のスナップ

ウィンドウのサイズを変更した後に、そのウィンドウの位置をグリッドにスナップさせます。

サイズ変更後のサイズのスナップ

ウィンドウのサイズを変更した後に、そのウィンドウのサイズをグリッドにスナップさせます。

スナップ動作が有効になっている場合でも、Shiftキーを押しているとスナップ処理は行われません。また、Shiftキーを押している場合のみスナップ処理を行わせることもできます。

なお、位置のスナップとサイズのスナップでは、グリッドの意味が異なります。詳細は「グリッド」を参照してください。


グリッド

目次	参照

グリッドとは、ウィンドウの位置やサイズを揃えるための目に見えない格子です。グリッドは任意に指定でき、スナップはこのグリッドに対して行われます。

グリッド間隔の設定は１種類しかありませんが、スナップ時に使用するグリッドには次の２種類があります。

位置のスナップ時のグリッド

位置をスナップする場合は、デスクトップの左上隅からのグリッドを使用します。
下の図で説明すると、赤い線のグリッドです。

サイズのスナップ時のグリッド

サイズをスナップする場合は、対象となるウィンドウの左上隅からのグリッドを使用します。
下の図で説明すると、黄色い線のグリッドです。

図の赤い線は位置スナップ用のグリッド、黄色い線はサイズスナップ用のグリッドです。
グリッド間隔の設定はそれぞれのグリッドに適用されるので、赤・黄共にグリッド間隔は同じです。


ウィンドウの設定

目次	参照

P-Spiceでは、現在表示されているウィンドウの属性をわずかですが変更することができます。

ウィンドウの設定はメニューより「ウィンドウの設定/登録」を選択します。

ウィンドウの設定、状況の登録を行うには、まず対象とするウィンドウを指定しなければなりません。
ウィンドウの指定方法は次の２つがあります。

デスクトップビューアを使用する

「ウィンドウ検索」ページの上半分に表示されるデスクトップビューアに表示されるウィンドウをクリックすることで、ウィンドウを指定することができます。
左クリックするとそのウィンドウが手前に表示され、右クリックすると奥に引っ込みます。Shiftキーを押しながらクリックすると、左右の動作が逆転します。

「最新表示」を押すと、現在のデスクトップの状態に合わせてデスクトップビューアが更新されます。
「非表示ウィンドウ」をチェックして「最新表示」を押すと、非表示ウィンドウもデスクトップビューアに表示されるようになります。

なお、ここには一般的なウィンドウのみしか表示されませんので、実際にはデスクトップ上に表示されているのに、ここに表示されないウィンドウもあります。このようなウィンドウを指定したい場合は、次のファインダーツールを使用するようにしてください。

ファインダーツールを使用する

「ウィンドウ検索」ページの下に表示されるファインダーツールのアイコン上でマウスボタンを押し、そのままドラッグする要領で対象としたいウィンドウの上までカーソルを移動させ、ウィンドウ上でマウスボタンを離すと（ドロップする感じ）、そのウィンドウが対象となります。

「このウィンドウを非表示」をチェックしておくと、ウィンドウ検索中はこのダイアログは非表示になります。

また、ダイアログの右側に表示されるウィンドウ状況の、ウィンドウのアイコンを表示する箇所もファインダーツールとして機能します。

ウィンドウを検索し処理の対象とすると、ダイアログの右側に現在の状況が表示されます。
状況の「属性」に関して次に説明します。

常に手前表示

チェックすると、ウィンドウを常に他のウィンドウより手前に表示するようにします。

ウィンドウ固定

チェックすると、ウィンドウ位置の変更またはサイズ変更を無効にしウィンドウを固定するようにします。
なお、移動やサイズ変更は一時的にはできます。このことにより、「ちょっとだけ下に隠れているウィンドウが見たい」とか、「ちょっとだけウィンドウの内容をもっと見たい」とかが可能です。

リサイズ枠

チェックを外すと、ウィンドウサイズを変更するためのリサイズ枠が無くなります。これにより、サイズ変更を絶対させないようにできます。

非表示

チェックすると、ウィンドウを非表示にします。

「属性」を変更し、「OK」または「適用」ボタンを押すと、対象ウィンドウに変更内容が反映されます。「属性」以外（表示状態や矩形等）は、変更の対象とはなりません。

ウィンドウの状態を毎回同じにしたい場合は、「ウィンドウ状況の登録」を行ってください。


ウィンドウの状況登録
ウィンドウ状況の登録

目次	参照

P-Spiceでは、現在表示されているウィンドウの属性や位置などを記憶し、ウィンドウが起動された時に記憶したウィンドウ状態に戻すということができます。

ウィンドウの状況の登録はメニューより「ウィンドウの設定/登録」を選択します。

ウィンドウの状況の登録を行うには、まず対象とするウィンドウを指定しなければなりません。ウィンドウの指定方法は「ウィンドウの設定」を参照してください。

対象とするウィンドウを指定できたら、登録する状況を設定します。状況は、ダイアログの右側に表示されます。

登録したい状況を設定したら、登録内容と登録種別を選択し「登録」ボタンを押します。登録された状況は、左側にある「登録状況」ページに表示されます。なお、状況を登録／更新すると、その内容が即座に現在表示されているウィンドウに反映されます。現在表示されているウィンドウに反映させたくない場合は、Shiftキーを押しながら「登録」／「更新」ボタンを押してください。

登録内容とは、ウィンドウ状況の内どの情報を登録するかというもので、「属性」・「表示状態」・「位置」・「サイズ」のチェックしたものだけを登録することになります。

登録種別とは、どの情報を使用してウィンドウ状況を反映するウィンドウかどうかを判定するのかを表すもので、次の３つがあります。ウィンドウの判定は、通常はウィンドウ起動時に行われます。なお、登録内容は、「クラス名とキャプションで登録」・「クラス名で登録」・「キャプションで登録」の順で優先順位があります。

クラス名で登録

ウィンドウの判断にクラス名を使用します。新しく起動されるウィンドウのクラス名が登録されたクラス名と同一の場合、登録した内容が反映されます。
この種別で登録する場合、キャプションは使用しないため「キャプション」の項目には何を入力しても構いません。クラス名だけでは何を登録したのか分かりにくい場合が多いので、メモ代わりに「キャプション」を使用すると良いでしょう。

キャプションで登録

ウィンドウの判断にキャプションを使用します。新しく起動されるウィンドウのキャプションが登録されたキャプションと同一の場合、登録した内容が反映されます。
この種別で登録する場合、クラス名は使用しないため「クラス名」の項目には何を入力しても構いません。

また、この種別で登録した内容は、ウィンドウのキャプションが登録したキャプションに適合する度に、そのウィンドウに反映されることになります。要するに、ウィンドウの起動時だけでなく、起動後にキャプションが変更された場合も処理が行われます。

クラス名とキャプションで登録

ウィンドウの判断にクラス名とキャプションの両方を使用します。

なお、この種別の時のキャプションの判定は「キャプションで登録」とは異なりキャプションの部分一致が有効で、登録したキャプションが新しく起動されるウィンドウのキャプションの一部または全部であれば、一致したとみなされます。

また、この種別での登録も「キャプションで登録」と同様に、ウィンドウのキャプションが変更されるたびに処理が行われます。

「登録状況」のリストを選択すると、右側に登録状況の内容が表示されます。ここで、内容を更新し「更新」ボタンを押すと、内容を更新することができます。
また、「登録状況」のリストをダブルクリックすると、その登録状況の動作の有効／無効を切り替えることができます。無効となっている場合、登録した内容に当てはまるウィンドウが起動された時でも、登録状況をそのウィンドウに反映することはありません。一時的に登録内容を反映して欲しくない場合等の時に使用します。

登録や更新、または有効／無効の切り替えを行うと、即座にP-Spiceの管理対象となります。「OK」ボタンなどを押す必要はありません。

登録した状況を破棄したい場合は、「登録状況」のリストを選択し「登録抹消」ボタンを押します。なお、登録が抹消されても、その内容に関係していたウィンドウの状況は変わりません。

また、クラス名とキャプションは常に入力可能ですので、ウィンドウを検索しなくても直接手入力し、登録を行っても構いません。ファインダーツールのアイコンをクリックすると状況表示がクリアされるので、その後入力を行うと良いでしょう。

なお、登録内容の反映は一時停止中、またはPSPCMAN.DLLが見つからずに起動した場合は機能しません。


全ウィンドウ位置のスナップ

目次	参照

メニューより、「全ウィンドウ位置のスナップ」を選択すると、現在表示されている全ての一般的なウィンドウの位置をグリッドにスナップさせます。

一般的なウィンドウとは、「ウィンドウの設定／登録」ダイアログのデスクトップビューアに表示されているものです。（ただし、デスクトップビューアに表示されていてもWS_EX_TOOLWINDOWのスタイルを持つウィンドウは対象外としています。）

この機能は一時停止中、またはPSPCMAN.DLLが見つからずに起動した場合でも使用できます。


全ウィンドウサイズのスナップ

目次	参照

メニューより、「全ウィンドウサイズのスナップ」を選択すると、現在表示されている全ての一般的なウィンドウのサイズをグリッドにスナップさせます。

一般的なウィンドウとは、「ウィンドウの設定／登録」ダイアログのデスクトップビューアに表示されているものです。（ただし、デスクトップビューアに表示されていてもWS_EX_TOOLWINDOWのスタイルを持つウィンドウは対象外としています。）

この機能は一時停止中、またはPSPCMAN.DLLが見つからずに起動した場合でも使用できます。


登録内容の反映

目次	参照

メニューより、「登録内容の反映」を選択すると、登録されているウィンドウ状況を現在表示されているウィンドウに反映します。なお、登録されていても「動作」が無効となっているものは反映しません。

この機能は一時停止中、またはPSPCMAN.DLLが見つからずに起動した場合でも使用できます。


機能の一時停止

目次	参照

メニューより、「一時停止」を選択、またはプロパティ設定で「一時停止」を選択すると、「ポジション表示」・「スナップ」・「ウィンドウ起動時の登録情報の反映」の機能が停止します。

一時停止はWindowsのフックを取り外す為、フックの影響で他のアプリケーションが動作不安定になるような時に使用してみてください。
また、一時的にスナップなどを行いたくない場合にも使用できます。


全般
Position-Spiceのプロパティ

目次	参照

ポジション表示のデザインやスナップの挙動などを変更したい場合は、メニューの「プロパティ(R)...」を選択します。

ポジション表示やメニューに関しては「全般」、スナップに関しては「スナップ」、外観に関しては「デザイン」のページに各種設定項目があります。画面上部のタブをクリックして目的のページに切り替えて設定作業を行います。

下のビットマップの各項目にカーソルを合わせクリックすれば、それぞれの説明が表示されます。


スナップ
Position-Spiceのプロパティ

目次	参照

ポジション表示のデザインやスナップの挙動などを変更したい場合は、メニューの「プロパティ(R)...」を選択します。

ポジション表示やメニューに関しては「全般」、スナップに関しては「スナップ」、外観に関しては「デザイン」のページに各種設定項目があります。画面上部のタブをクリックして目的のページに切り替えて設定作業を行います。

下のビットマップの各項目にカーソルを合わせクリックすれば、それぞれの説明が表示されます。


デザイン
Position-Spiceのプロパティ

目次	参照

ポジション表示のデザインやスナップの挙動などを変更したい場合は、メニューの「プロパティ(R)...」を選択します。

ポジション表示やメニューに関しては「全般」、スナップに関しては「スナップ」、外観に関しては「デザイン」のページに各種設定項目があります。画面上部のタブをクリックして目的のページに切り替えて設定作業を行います。

下のビットマップの各項目にカーソルを合わせクリックすれば、それぞれの説明が表示されます。


Ｑ＆Ａ 困ってます!?

目次	参照

以下は、質疑応答形式でP-Spiceの機能及びその操作・設定方法等を紹介しています。
P-Spiceを使用していて困ったことなどが有った場合にご覧いただくものになっております。基本的な機能や操作などは、個別のトピックで説明していますのでそちらを参照してください。

ウィンドウの移動／サイズ変更中にポジションを表示してくれないのですが？

Windows95で動作させている場合、Plus!がインストールされていて、かつ「ウィンドウの内容を表示したままドラッグする」になっていなければ、ポジション表示は正しく行われません。

コンソールウィンドウはP-Spiceの管理対象外です。

ウィンドウの移動／サイズ変更ができないのですが？

P-Spiceが影響している可能性があります。「一時停止」もしくは「終了」して再度移動／サイズ変更操作を行って見てください。

P-Spice起動にエラーのようなものが表示されますが？

「PSPCMAN.DLLの読込みエラー」となっている場合は、付属のPSPCMAN.DLLファイルが見つからなかったということです。PSPICE.EXEと同じディレクトリにPSPCMAN.DLLを置いて再度起動し直してみてください。なお、PSPCMAN.DLLが無くても一部機能が使用できないだけで正常に動作します。

上記以外のエラー場合は、致命的な不具合が発生しているものと思われますので、一旦終了させてください。再度起動しても同じであれば、動作環境の問題かもしれません。御自分で解決できない場合は、ご連絡いただければ対応致します。

P-Spiceを起動している場合のみ、他のアプリケーションの動作がおかしくなるのですが？

P-Spiceが使用しているフックが影響している可能性があります。「一時停止」もしくは「終了」して見てください。

ウィンドウ状況を登録してもウィンドウが登録内容通りに表示されないのですが？

残念ながらそういうウィンドウもいます。なるべく多くのウィンドウに対応できるようにしているのですが、それでもいうことをきかないウィンドウもいます。

ただし、登録内容を変更することでうまく行くこともありますので、登録内容を色々変更して試してみる事をお勧めします。
例えば、クラス名のみで登録していたのを、クラス名とキャプションの両方で登録するとか、属性や表示状態は登録しないとかしてみてください。

また、登録した内容の優先順位の問題かも知れません。
登録内容は、「クラス名とキャプションで登録」・「クラス名で登録」・「キャプションで登録」の順で優先順位が付けられています。ですので、「キャプションで登録」した内容を反映してもらいたいのに「クラス名で登録」で一致してしまうと、「クラス名で登録」の内容が反映されます。

いきなり登録した位置やサイズになるウィンドウと、一旦表示された後で登録した内容に変更されるウィンドウがあるのですが？

クラス名のみで登録している場合、いきなり登録内容通りに表示されやすくなります。
キャプションは表示された後で設定しているウィンドウが多いため、このような事が起こります。

時々勝手に登録内容がウィンドウに反映されるのですが？

そのウィンドウのキャプションが変更された為に起こる現象です。
キャプションで登録、またはクラス名とキャプションで登録したものは、ウィンドウのキャプションに変更が有った場合にその都度処理が行われます。見た目、キャプションが変更されていなくても、キャプションの変更処理があったらP-Spiceも処理を行います。

全ウィンドウの位置／サイズのスナップで、スナップされないウィンドウがいるようなのですが？

全ウィンドウの位置／サイズのスナップは、一般的なウィンドウに対してのみ行われます。
一般的なウィンドウとは、「ウィンドウの設定／登録ダイアログ」のデスクトップビューアに表示されているものです。（ただし、デスクトップビューアに表示されていてもWS_EX_TOOLWINDOWのスタイルを持つウィンドウは対象外としています。）

ＭＤＩ子ウィンドウのスナップ動作がおかしいのですが？

P-Spiceの不具合と思われます。MDI子ウィンドウの判断を大幅にアップグレードしたつもりですが、それでも認識できないものが有るかもしれません。ご連絡いただければ、対応致します。


著作権・転載等について
著作権等について

目次	参照

Position-Spice Version 2.00 の実行ファイルPSpice.EXE、DLLファイルPSpcMan.DLL、及びヘルプファイルPSpice.HLPの著作権はN.Tanaka が所有します。

Position-Spice Version 2.00  はフリーソフトウェアです。配布等は自由に行ってもらって構いません。ただし、必ずNiftyのライブラリにアップされている状態（PSPC200.LZH)で配布等を行ってください。

また、CD-ROMへの収録や再配布等を行った場合、事後で構いませんのでご一報頂ければ幸いです。

最新版
Position-Spice の最新版は、NIFTY-Serve FWINAC Lib8に登録されています。（検索キー「PSPICE」）


トラブル対応

目次	参照

Position-Spiceを使用してのシステムの破損、データ類の消滅等、またそれらに伴う損害等は一切責任を負いかねます。予めご了承の上ご使用ください。

Position-Spiceのバグや不具合は極力対処致しますので、使用環境、その時行った操作、再現性の有無等の情報を付加して連絡してください。要望でも構いませんので、お気軽にどうぞ。

連絡先
NIFTY-Serve ID：XLK02066(N.Tanaka)
また、NIFTY-Serve フォーラム「FWINAC」の８番会議室でも受け付けます。


注意事項

目次	参照

以下に、このバージョン（V2.00）での注意事項を記します。

ウィンドウの状況登録で登録していても言うことをきかないウィンドウも存在します。

ウィンドウの状況登録で、「キャプションで登録」・「クラス名とキャプションで登録」で登録している場合、思わぬところで状況が反映されることが有るかもしれません。これは、キャプションが変更された為で、見た目にキャプションが変更されていなくても内部的に変更が有った場合は処理されてしまうのでご注意ください。

状況登録の内容とウィンドウの挙動次第では、「最小化しても元に戻ってしまう」とか「予期しなかった状態になる」などということが起きる場合が有ります。P-Spiceの不具合でも何でもありませんので、属性や表示状態等の設定を色々変えてそのウィンドウにとって一番良い組み合わせをお探しください。
逆手にとって「非アクティブになると勝手に最小化するウィンドウ」なんてのもできます。

Windows95で動作させている場合、Plus!がインストールされていないと、ポジション表示は正しく行われません。
なお、、Pus!をインストールしている場合でも、「ウィンドウの内容を表示したままドラッグする」にしていないと、正しくポジション表示が行われません。

以前のバージョンからアップグレードされる方は、一旦P-Spiceが使用するレジストリキーを削除してください。（削除しなくても、動作に支障はありませんが念のため。）


バージョンアップ情報

目次	参照

バージョン：１．００

一般公開初回バージョンです。

バージョン：１．１０

バージョン1.00 からの主な変更点

［修正］

１．	ＭＤＩ子ウィンドウのポジション表示で、ウィンドウの中央表示がずれていたのを修正。

［変更］

１．	サイズのスナップは、サイズ変更した場合（及びリサイズ枠を掴んだ時）のみ行うように変更。

２．	トレイ用アイコンを変更。

バージョン：２．００

バージョン1.10 からの主な変更点

［変更］

１．	MDI子ウィンドウの判断を改良した。

［追加］

１．	ウィンドウの状況を登録できるようにした。

２．	属性を追加した。

３．	スナップの方法を増やした。

４．	デザイン変更操作を大幅に改良した。

５．	全ウィンドウの一括スナップ処理を追加した。


目次
Window Position Controller Position-Spice

Version 2.00

Copyright (C)1997 N.Tanaka

目次

はじめに

Position-Spiceとは

Position-Spiceの起動

Position-Spiceの終了

アンインストール

機能説明

ポジション表示

スナップ

ウィンドウの設定

ウィンドウの状況登録

全ウィンドウ位置のスナップ

全ウィンドウサイズのスナップ

登録内容の反映

機能の一時停止

Position-Spiceの設定

全般

スナップ

デザイン

Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａ困ってます！？

インフォメーション

著作権・転載等

トラブル対応

注意事項

バージョンアップ情報


Position-Spice (ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ・ｽﾊﾟｲｽ)

当ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの名称です。


参照とは
参照

Position-Spiceの起動

Position-Spiceの終了

Position-Spiceのアンインストール


参照

Position-Spiceの終了

Position-Spiceのアンインストール


参照

Position-Spiceの起動

Position-Spiceのアンインストール


参照

Position-Spiceの起動

Position-Spiceの終了


参照

スナップ

グリッド

全ウィンドウ位置のスナップ

全ウィンドウサイズのスナップ

機能の一時停止

Position-Spiceのプロパティ


参照

ポジション表示

グリッド

全ウィンドウ位置のスナップ

全ウィンドウサイズのスナップ

機能の一時停止

Position-Spiceのプロパティ


参照

ポジション表示

スナップ

全ウィンドウ位置のスナップ

全ウィンドウサイズのスナップ

Position-Spiceのプロパティ


参照

ウィンドウの状況登録


参照

ウィンドウの設定

登録内容の反映

機能の一時停止


参照

スナップ

グリッド

全ウィンドウサイズのスナップ

機能の一時停止


参照

スナップ

グリッド

全ウィンドウ位置のスナップ

機能の一時停止


参照

ウィンドウの状況登録

機能の一時停止


参照

Position-Spiceのプロパティ


参照

ポジション表示

Position-Spiceのプロパティ スナップ

Position-Spiceのプロパティ デザイン


参照

スナップ

Position-Spiceのプロパティ 全般

Position-Spiceのプロパティ デザイン


参照

ポジション表示

Position-Spiceのプロパティ 全般

Position-Spiceのプロパティ スナップ


参照

トラブル対応

注意事項

バージョンアップ情報


参照

著作権・転載等について

注意事項

バージョンアップ情報


参照

著作権・転載等について

トラブル対応

バージョンアップ情報


参照

著作権・転載等について

トラブル対応

注意事項


参照

ポジション表示

スナップ

グリッド

全ウィンドウ位置のスナップ

全ウィンドウサイズのスナップ

機能の一時停止

トラブル対応

注意事項


移動／サイズ変更中にポジションを表示する

チェックすると、ウィンドウの移動またはサイズ変更中にそのウィンドウのポジションを表示します。


対象ウィンドウの中央にポジションを表示する

チェックすると、ポジションの表示を対象となっているウィンドウの中央に行います。


一時停止

チェックすると、「ポジション表示」・「スナップ」・「ウィンドウ起動時の登録情報の反映」の機能が停止します。

一時停止はWindowsのフックを取り外す為、フックの影響で他のアプリケーションが動作不安定になるような時に使用してみてください。
また、一時的にスナップなどを行いたくない場合にも使用できます。


デフォルトメニュー

デフォルトメニューに設定したメニュー項目は、トレイアイコンを左ダブルクリックすることで選択することができます。
なお、デフォルトに設定されたメニューは太字で表示されます。


設定/登録ボタン

押すと「ウィンドウの設定/登録」ダイアログを表示します。


OKボタン

押すと設定した内容を反映し、ダイアログを閉じます。


キャンセルボタン

押すと設定した内容を破棄し、ダイアログを閉じます。


適用ボタン

押すとダイアログを閉じずに設定した内容を反映します。


ウィンドウ移動時

ウィンドウを移動した時のスナップの動作を設定します。

位置をグリッドにスナップする

チェックすると、ウィンドウの位置を変更した後に、そのウィンドウの位置をグリッドにスナップさせます。

サイズをグリッドにスナップする

チェックすると、ウィンドウの位置を変更した後に、そのウィンドウのサイズをグリッドにスナップさせます。


ウィンドウサイズ変更時

ウィンドウのサイズを変更した時のスナップの動作を設定します。

位置をグリッドにスナップする

チェックすると、ウィンドウのサイズを変更した後に、そのウィンドウの位置をグリッドにスナップさせます。

サイズをグリッドにスナップする

チェックすると、ウィンドウのサイズを変更した後に、そのウィンドウのサイズをグリッドにスナップさせます。


Shiftキー押下時のみスナップを有効にする

チェックすると、Shiftキーを押している時のみスナップ動作を行うようにします。
通常は、Shiftキーを押している場合のみスナップを無効にします。


グリッド

スナップに使用するグリッド間隔を選択します。
「任意」を選択すると、水平・垂直の間隔を任意に設定することができます。

グリッドに関する詳細は「グリッド」を参照してください。


プレビュー

画面下部で設定された内容で、ポジション表示のプレビューを表示します。


スタイル

ポジション表示のスタイルを選択します。内容は実際に選択してみてください。


グラデーション

「横」・「縦」を選択すると、ポジション表示の背景色にグラデーション効果を施します。


背景とフォント色

背景色とフォント色をWindowsの画面のプロパティで設定する色に追従させたい場合に選択します。

「背景色の変更」、「フォントの変更」を行うと、ここは空白になります。


背景色の変更

押すと、ポジション表示の背景色を変更する為のダイアログが開きます。


フォントの変更

押すと、ポジション表示のフォントを変更するためのダイアログが開きます。


メニュー

タスクトレイ上にあるP-Spiceのアイコンを右クリックすると表示されます。

起動時に、PSPCMAN.DLLが見つからなかった場合、「ポジション表示」・「対処ウインドウの中央に表示」・「一時停止」が使用不可になります。


Generated by HelpWriter.Document end...