##base _F1GPBase
##bias 30
##public
f1gpDetect()()
f1gpAllocQuitNotify(task,signal)(A0,D0)
f1gpFreeQuitNotify(node)(A0)
f1gpCalcChecksum(data,datasize)(A0,D0)
##end
