\c1=dr ss:bp-e vars;
\x0=g _main
\vars
upper,i,2	; upper range as decimal integer
step,i,2	; increment as decimal integer
lower,i,2	; lower range as decimal integer
celsius,s,4	; degrees celsius
fahr,s,4	; degrees fahrenheit
