BEGIN DDIF
------------------------------------------------------------------------
-- DEVICE INFORMATION FILE FOR Microsoft or IBM mouse.                --
-- This driver requires a resident mouse driver such as MOUSE.COM     --
-- or MOUSE.SYS to be installed.  It will not work stand-a-lone.      --
-- THIS DRIVER CAN BE USED WITH EITHER BUS, SERIAL OR IN-PORT MICE    --
--                                                                    --
-- 09-20-89                                                           --
------------------------------------------------------------------------

-- INPUT DEVICE DRIVER --

--   +-------------- MOUSE UNITS PER INCH (RESOLUTION)
--   |   +---+------ MOUSE X,Y ACTIVE AREA IN MOUSE UNITS
--   |   |   |   +-- MOUSE PORT (COM1=1,COM2=2)
--   V   V   V   V
101 100 600 450  1

--  +--right button pushed alone
--  |  +--middle button pushed
--  |  |  +--right+middle
--  |  |  |  +--left button pushed alone
--  |  |  |  |  +--right and left button pushed simultaneously 
--  |  |  |  |  |  +--left+middle
--  V  V  V  V  V  V
102 2  0  5  1  3  4

END DDIF
END
