BEGIN DDIF

------------------------------------------------------------------------
-- DEVICE INFORMATION FILE  for IBM Color Graphics Adaptor display    --
--                          controller board                          --
--                                                                    --
------------------------------------------------------------------------

--      + --- XHair flag
--      |  
--      V  
101     1  

--	Color pallete

102   8 12 10  9 14 11 13  7  0  4  2  1  6  3  5  15
-- 102   8 4  2  1  6  3  5  7 0 12 10  9 14 11 13 15
-- 102 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

--    +-----+-- X,Y Screen pixels per inch
--    V     V
301 67.37 27.87

END DDIF
END
                   
