LIBRARY MESAAUX
DESCRIPTION 'AUX for Windows Mesa'
EXETYPE WINDOWS
CODE MOVEABLE DISCARDABLE
DATA MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE 256000

STACKSIZE 4096

EXPORTS
    auxInitDisplayMode
    auxInitPosition
    auxInitWindow
    auxCloseWindow
    auxQuit
    auxSwapBuffers
    auxMainLoop
    auxExposeFunc
    auxReshapeFunc
    auxIdleFunc
    auxKeyFunc
    auxMouseFunc
    auxDeleteMouseFunc
    auxGetColorMapSize
    auxGetMouseLoc
    auxSetOneColor
    auxSetFogRamp
    auxSetGreyRamp
    auxSetRGBMap
    auxRGBImageLoad
    auxCreateFont
    auxDrawStr
    auxWireSphere
    auxSolidSphere
    auxWireCube
    auxSolidCube
    auxWireBox
    auxSolidBox
    auxWireTorus
    auxSolidTorus
    auxWireCylinder
    auxSolidCylinder
    auxWireIcosahedron
    auxSolidIcosahedron
    auxWireOctahedron
    auxSolidOctahedron
    auxWireTetrahedron
    auxSolidTetrahedron
    auxWireDodecahedron
    auxSolidDodecahedron
    auxWireCone
    auxSolidCone 
    auxWireTeapot
    auxSolidTeapot
    auxInitDisplayModePolicy
    auxGetDisplayModePolicy
    auxInitDisplayModeID
    auxGetDisplayModeID
    auxGetDisplayMode
    auxGetScreenSize
    auxAnimation
