Wählen eines Servers oder einer Domäne

Damit Sie einen Server oder eine Domäne auswählen können, müssen Sie über das entsprechende Administrator-Privileg oder die entsprechenden Server-Operatoren- und Konten-Operatoren-Privilegien verfügen.

So wählen Sie eine Domäne oder einen Server aus

1	Klicken Sie im Menü Server auf Domäne oder Server wählen.

2	Geben Sie im Feld Domäne einen Domänen- oder Server-Namen ein. Wenn Sie einen Server-Namen eingeben, vergessen Sie nicht, davor zwei umgekehrte Schrägstriche (\\) zu setzen.

Oder wählen Sie aus der Liste im Feld Domäne auswählen eine Domäne oder einen Server aus. Beachten Sie, daß die im Listenfeld angezeigten Domänen diejenigen sind, denen die Domäne, der Sie angehören, vertraut. Um die Server einer Domäne anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Domänennamen.

3	Um das Durchsuchen der gewählten Domäne abzuschalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Niedrige Übertragungsrate.

Falls Sie eine neue Domäne eingeben, wird dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Geben Sie eine zuvor gewählte Domäne an, wird das Häkchen wieder angezeigt.

Tip

Das Durchsuchen über das Netz und insbesondere über Remote-Verbindungen kann die Leistung erheblich vermindern. Die von Ihnen gewählte Form (aktiviertes oder deaktiviertes Kontrollkästchen) bleibt erhalten und wird gespeichert.


Überprüfen der DFÜ-Anschlüsse

Klicken Sie im Menü Server auf DFÜ-Anschlüsse.

Um Informationen über das Dialogfeld DFÜ-Anschlüsse zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Server

 Anschluß

 Benutzer

 Gestartet

 Anschlußstatus

 Benutzer trennen

 Nachricht senden

 Nachricht an alle

Siehe auch

Überprüfen des Anschlußstatus

Trennen von Benutzern

Senden einer Nachricht an einen Benutzer

Senden einer Nachricht an alle Benutzer eines Servers

Senden einer Nachricht an alle Benutzer einer Domäne


Server

Zeigt den Namen des Servers an, mit dem der Computer verbunden ist.


Anschluß

Zeigt jeden seriellen DFÜ-Anschluß (COM) an, der für den RAS-Dienst konfiguriert wurde.


Benutzer

Nennt den mit jedem aktiven Anschluß verbundenen Benutzer.


Gestartet

Zeigt das Datum und die Uhrzeit des Beginns jeder Verbindung an.


Anschlußstatus

Klicken Sie hierauf, um statistische Angaben für einen bestimmten Anschluß anzuzeigen.


Benutzer trennen

Klicken Sie hierauf, um den Benutzer des ausgewählten Anschlusses zu trennen.


Nachricht senden

Klicken Sie hierauf, um eine Nachricht an den Benutzer des ausgewählten Anschlusses zu senden.


Nachricht an alle

Klicken Sie hierauf, um eine Nachricht an alle Benutzer des Servers oder der Domäne zu senden.


Überprüfen des Anschlußstatus

So überprüfen Sie den Anschlußstatus

1	Klicken Sie im Menü Server auf DFÜ-Anschlüsse.

2	Wählen Sie aus der Liste Anschluß den Anschluß aus, dessen Status Sie überprüfen möchten, und klicken Sie anschließend auf Anschlußstatus.

Um Informationen über das Dialogfeld Anschlußstatus zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Anschluß	 CRC

 Server	 Zeitüberschreitungen

 Modemstatus	 Ausrichtung

 Verbindungsstatus	 Datenblock

 Anschlußgeschwindigkeit (BPS)	 Hardware-Überlauf

 Anschlußstatistik	 Pufferüberlauf

 Empfangen	 Remote-Arbeitsstation

 Senden	 Zurücksetzen

Siehe auch

Zustand

Verbindungsstatus


Anschluß

Der serielle Anschluß (COM), den die aktuelle Verbindung momentan verwendet.


Server

Der Name des aktiven Servers.


Modemstatus

Falls der Wert nicht Normal lautet, ist ein Hardwarefehler aufgetreten, und das Modem oder der serielle Anschluß (COM) ist möglicherweise beschädigt.


Verbindungsstatus

Ermöglicht es Ihnen festzustellen, ob ein unberechtigter Benutzer versucht, auf das Netzwerk zuzugreifen.


Anschlußgeschwindigkeit (BPS)

Geschwindigkeit, mit der Daten zwischen Anschluß und Modem übertragen werden, in Bits pro Sekunde (BPS).


Anschlußstatistik

Empfangen:

Die Anzahl der empfangenen Bytes vor der Dekomprimierung.

Gesendet:

Die Anzahl der gesendeten Bytes nach der Komprimierung.


Verbindungsstatistik beim Empfangen:

Bytes

Die Gesamtzahl der Zeichen, die über diese Verbindung empfangen wurden, wobei diese der Anzahl an Bytes nach der Dekomprimierung entsprechen.

Datenblöcke

Die Anzahl der logischen Netzwerkdatenblöcke, die vom Client empfangen wurden. Das Format des Datenblocks hängt vom verwendeten Netzwerkprotokoll ab. Die maximale Datenblockgröße beträgt 1.514 Bytes. Sauber geschriebene Client/Server-Anwendungen übermitteln wenige Datenblöcke, die voll oder fast voll sind. Falls Sie eine große Anzahl kleiner Datenblöcke bemerken, war die von Ihnen ausgeführte Anwendung nicht für eine effiziente Leistung über Verbindungen mit niedriger Übertragungsrate ausgelegt.

Komprimierungsrate

Das Datenverdichtungsverhältnis bei empfangenen Daten (je höher, desto besser). Wenn zum Beispiel 400 empfangene Bytes zu 1.000 Bytes dekomprimiert werden, ist das Datenverdichtungsverhältnis 60 Prozent. Dieser Wert ist nur für Softwarekomprimierung gültig. Das Datenverdichtungsverhältnis variiert, je nachdem wie viele redundante Daten empfangen werden. Text und Bitmaps lassen sich beispielsweise gut komprimieren, dies trifft jedoch nicht auf ausführbare Dateien und zuvor komprimierte Daten zu.

Verbindungen, die (falls aktiv) die VJ-Vorspannkomprimierung für IP-Protokolle verwenden, werden zu dieser Zahl addiert. Dieser Eintrag kann auch dann ein Wert ungleich Null sein, wenn die Option Software-Komprimierung ausschalten (nur für Daten, nicht für Vorspanne) aktiviert ist.

Anmerkung:	Softwarekomprimierung wird bei gewissen Datenblöcken nicht eingeleitet, so zum Beispiel bei Multicast-Datagrammen oder sehr kleinen Datenblöcken. Datenblöcke dieser Art werden in der Verdichtungskalkulation nicht berücksichtigt.


Verbindungsstatistik beim Senden:

Bytes

Die Gesamtzahl der Zeichen, die über diese Verbindung empfangen wurden, wobei diese der Anzahl an Bytes vor der Komprimierung entsprechen.

Datenblöcke

Die Anzahl der logischen Netzwerkdatenblöcke, die zum Client gesendet wurden. Das Format des Datenblocks hängt vom verwendeten Netzwerkprotokoll ab. Die maximale Datenblockgröße beträgt 1.514 Bytes. Sauber geschriebene Client/Server-Anwendungen übermitteln wenige Datenblöcke, die voll oder fast voll sind. Falls Sie eine große Anzahl kleiner Datenblöcke bemerken, war die von Ihnen ausgeführte Anwendung nicht für eine effiziente Leistung über Verbindungen mit niedriger Übertragungsrate ausgelegt.

Komprimierungsrate

Das Datenverdichtungsverhältnis bei empfangenen Daten (je höher, desto besser). Wenn zum Beispiel 400 empfangene Bytes zu 1.000 Bytes dekomprimiert werden, ist das Datenverdichtungsverhältnis 60 Prozent. Dieser Wert ist nur für Softwarekomprimierung gültig. Das Datenverdichtungsverhältnis variiert, je nachdem wie viele redundante Daten empfangen werden. Text und Bitmaps lassen sich beispielsweise gut komprimieren, das trifft jedoch nicht auf ausführbare Dateien und zuvor komprimierte Daten zu.

Verbindungen, die (falls aktiv) die VJ-Vorspannkomprimierung für IP-Protokolle verwenden, werden zu dieser Zahl addiert. Dieser Eintrag kann auch dann ein Wert ungleich Null sein, wenn die Option Software-Komprimierung ausschalten (nur für Daten, nicht für Vorspanne) aktiviert ist.

Anmerkung:	Softwarekomprimierung wird bei gewissen Datenblöcken nicht eingeleitet, so zum Beispiel bei Multicast-Datagrammen oder sehr kleinen Datenblöcken. Datenblöcke dieser Art werden in der Verdichtungskalkulation nicht berücksichtigt.


CRC

Durch Versagen der zyklischen Blockprüfung (CRC) verursachter Fehler. Ein CRC-Fehler gibt an, daß ein oder mehrere Zeichen im Datenpaket verstümmelt vom Server empfangen wurden.


Zeitüberschreitungen

Ein erwartetes Zeichen wird nicht rechtzeitig empfangen. In diesem Fall geht die Software davon aus, daß die Daten verloren gingen, und fordert eine Neuübertragung an.


Ausrichtung

Tritt auf, wenn ein empfangenes Zeichen nicht dem erwarteten entspricht. Ein Ausrichtungsfehler tritt gewöhnlich auf, wenn ein Zeichen verloren geht oder wenn ein Zeitüberschreitungsfehler auftritt.


Datenblock

Ein Fehler, bei dem ein asynchrones Zeichen mit einem ungültigen Start- oder Stopbit empfangen wurde. Tritt dieser Fehler auf und der Computer kann keine RAS-Verbindung herstellen, wird möglicherweise die falsche Computer-an-Modem (DTE an DCE) -Baudrate (BPS) verwendet. Prüfen Sie, ob das für den RAS-Dienst konfigurierte Modem wirklich dem von Ihnen benutzten Modem entspricht. Durch Ändern der Baudrate oder der Hardware Flow Control-Einstellung können Sie das Problem vielleicht beheben. Setzen Sie sich mit dem Systemadministrator in Verbindung, falls dieser Fehler wiederholt auftritt oder falls Sie sich nicht über den RAS-Dienst verbinden können.


Remote-Arbeitsstation

Der Name oder die Netzwerkadresse des Remote-Clients, der mit diesem Anschluß verbunden ist.


Hardware-Überlauf

Gibt an, wie oft der Computer, der die Daten sendet, Zeichen schneller übermittelt hat, als der empfangende Computer sie mit seiner Hardware verarbeiten kann. Bei Fortbestehen dieses Problems reduzieren Sie die Baudrate (BPS).


Pufferüberlauf

Gibt an, wie oft der Computer, der die Daten sendet, Zeichen schneller übermittelt hat, als der empfangende Computer sie mit seiner Software verarbeiten kann. Bei Fortbestehen dieses Problems reduzieren Sie die Baudrate (BPS), oder verringern Sie die CPU-Belastung des Computers.


Zurücksetzen

 Setzt die Zahlen für diese Verbindung auf Null zurück.


Überprüfen des Standardanschlußstatus

So überprüfen Sie den Anschlußstatus

1	Klicken Sie im Menü Server auf DFÜ-Anschlüsse.

2	Doppelklicken Sie in der Liste Anschluß auf den Anschluß, dessen Status Sie überprüfen möchten.

Um Informationen über das Dialogfeld Anschlußstatus zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Anschluß	 Empfangene Bytes

 Server	 CRC

 Modemstatus	 Zeitüberschreitungen

 Verbindungsstatus	 Datenblock

 Anschlußgeschwindigkeit (BPS)	 Datenüberlauf

 Übertragene Bytes	 Zurücksetzen

Siehe auch

Modemstatus

Verbindungsstatus


Anschluß

Der serielle Anschluß (COM), den die aktuelle Verbindung momentan benutzt.


Server

Der Name des aktiven Servers.


Modemstatus

Falls der Wert nicht Normal lautet, ist ein Hardwarefehler aufgetreten, und das Modem oder der serielle Anschluß (COM) ist möglicherweise beschädigt.


Verbindungsstatus

Ermöglicht es Ihnen festzustellen, ob ein unberechtigter Benutzer versucht, auf das Netzwerk zuzugreifen.


Anschlußgeschwindigkeit (BPS)

Geschwindigkeit, mit der Daten zwischen Anschluß und Modem übertragen werden, in Bits pro Sekunde (BPS).


Übertragene Bytes

Die Anzahl der Zeichen, die seit Herstellung der Verbindung oder seit dem letzten Klicken auf die Schaltfläche Zurücksetzen vom RAS-Server zu dem DFÜ-Netzwerk-Client gesendet wurden.


Empfangene Bytes

Die Anzahl der Zeichen, die seit Herstellung der Verbindung oder seit dem letzten Klicken auf die Schaltfläche Zurücksetzen vom RAS-Server zu dem DFÜ-Netzwerk-Client gesendet wurden.


CRC

Durch Versagen der zyklischen Blockprüfung (CRC) verursachter Fehler. Ein CRC-Fehler gibt an, daß ein oder mehrere Zeichen im Datenpaket verstümmelt vom Server empfangen wurden.


Zeitüberschreitungen

Ein erwartetes Zeichen wird nicht rechtzeitig empfangen. In diesem Fall geht die Software davon aus, daß die Daten verloren gingen, und fordert eine Neuübertragung an.


Datenblock

Ein Fehler, bei dem ein asynchrones Zeichen mit einem ungültigen Start- oder Stopbit empfangen wurde. Tritt dieser Fehler auf und der Computer kann keine RAS-Verbindung herstellen, wird möglicherweise die falsche Computer-an-Modem (DTE an DCE) -Baudrate (BPS) verwendet. Prüfen Sie, ob das für den RAS-Dienst konfigurierte Modem wirklich dem von Ihnen benutzten Modem entspricht. Durch Ändern der Baudrate oder der Hardware Flow Control-Einstellung können Sie das Problem vielleicht beheben. Setzen Sie sich mit dem Systemadministrator in Verbindung, falls dieser Fehler wiederholt auftritt oder falls Sie sich nicht über den RAS-Dienst verbinden können.


Datenüberlauf

Gibt an, wie oft der Computer, der die Daten sendet, Zeichen schneller übermittelt hat, als der empfangende Computer sie mit seiner Hardware verarbeiten kann. Bei Fortbestehen dieses Problems reduzieren Sie die Baudrate (BPS).


Zustand

Wenn der Wert im Dialogfeld Anschlußstatus nicht Normal lautet, ist ein Hardwarefehler aufgetreten, und das Modem oder der serielle Anschluß (COM) wurde eventuell beschädigt. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Werte für dieses Feld:

Wert	Bedeutung
Normal	Auf dem Modem wurden keine Störungen erkannt. Das Modem arbeitet normal.
Modem reagiert nicht	Das Modem reagiert nicht. Vergewissern Sie sich, daß es eingeschaltet wurde und an den seriellen Anschluß (COM) korrekt angeschlossen ist.
Hardwarefehler	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Möglicherweise ist das Modem oder der serielle Anschluß (COM) beschädigt.
Falsche Reaktion vom Modem	Das Modem hat mit einem unbekannten Fehler reagiert. Möglicherweise arbeiten Sie mit einem vom RAS-Dienst (Remote Access Service) nicht unterstützten Modem, oder Ihre Modemkonfigurationsdatei ist beschädigt. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um sich zu vergewissern, daß das Modem vom RAS-Dienst unterstützt wird. Wenn Sie mit einem unterstützten Modem arbeiten, installieren Sie die RAS-Software erneut.
Interner Fehler	Ein interner Softwarefehler ist aufgetreten. Starten Sie den RAS-Dienst (Remote Access Service) oder den Computer neu.


Verbindungsstatus

Anhand des Wertes im Dialogfeld Anschlußstatus können Sie feststellen, ob ein unberechtigter Benutzer versucht, auf das Netzwerk zuzugreifen. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Werte für dieses Feld:

Wert	Bedeutung
Warten auf Anruf	Der RAS-Dienst (Remote Access Service) hat das Modem in den Modus Hören (Listen) umgeschaltet und wartet momentan auf ankommende Anrufe. Das Modem arbeitet normal.
Verbunden: Benutzer wird bestätigt	Eine Telefonverbindung wurde hergestellt. Der Benutzer versucht vielleicht, dem RAS-Server seinen Echtheitsstatus nachzuweisen, oder er macht keine Eingaben. Wenn dieser Verbindungsstatus, gefolgt von der Phase Warten auf Anruf, angezeigt wird, konnte der Benutzer keinen richtigen Benutzernamen, kein richtiges Kennwort und/oder keine richtige Domäne angeben. Wird dieser Status, gefolgt von der Phase Warten auf Anruf, mehrmals angezeigt, versucht ein unberechtigter Benutzer möglicherweise, auf das Netzwerk zuzugreifen.
Verbunden: Benutzer wurde bestätigt	Eine Telefonverbindung wurde hergestellt, und der Benutzer hat einen richtigen Benutzernamen und ein richtiges Kennwort eingegeben. Falls er über eine Rückrufberechtigung verfügt und Rückruf angefordert hat, folgt nun die Rückrufphase. Folgt auf die Rückrufphase eine Phase Warten auf Anruf, konnte der Server den Benutzer unter der angegebenen Nummer nicht erreichen. Möglicherweise hat der Benutzer eine falsche Rückrufnummer angegeben (bei Rückrufprivileg Vom Anrufer gesetzt), oder es wurde ein unzulässiger Versuch unternommen, auf das Netzwerk zuzugreifen (bei Rückrufprivileg Vorbelegung).
Benutzer wird zurückgerufen	Der RAS-Server hat festgestellt, daß der Benutzer über ein gültiges Windows NT-Benutzerkonto, Remote-Zugriffsberechtigung und Rückrufberechtigung verfügt. Nun ruft er den Benutzer zurück.
Verbindung ist nicht benutzbar	Das Modem und/oder der serielle Anschluß (COM) funktioniert nicht. Vergewissern Sie sich, daß das Modem eingeschaltet wurde und an den seriellen Anschluß korrekt angeschlossen ist.


ISDN-Anschlußstatus

Das Dialogfeld Anschlußstatus zeigt Informationen über eine ISDN-Verbindung an. Diese Informationen können Ihnen bei der Fehlerbehandlung von Nutzen sein.

Um Informationen über das Dialogfeld Anschlußstatus zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Anschluß

 Server

 Zustand

 Verbindungsstatus

 Anschlußgeschwindigkeit (BPS)

 Benutzte Kanäle

 Empfangen

 Senden

 Zurücksetzen


Anschluß

Der ISDN-Anschluß, den die aktuelle Verbindung momentan benutzt.


Server

Der Name des aktiven Servers.


Modemstatus

Wenn der Wert im Dialogfeld Anschlußstatus nicht Normal lautet, ist ein Hardwarefehler aufgetreten, und das Modem oder der serielle Anschluß (COM) wurde möglicherweise beschädigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Zustand.


Verbindungsstatus

Ermöglicht es Ihnen festzustellen, ob ein unberechtigter Benutzer versucht, auf das Netzwerk zuzugreifen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verbindungsstatus.


Anschlußgeschwindigkeit (BPS)

Die Geschwindigkeit, mit der Daten auf der Leitung übertragen werden, in Bits pro Sekunde (BPS).


Benutzte Kanäle

Gibt an, wie viele Kanäle diese Verbindung benutzt.


Empfangen

Bytes

Die Anzahl der Zeichen, die seit Herstellung der Verbindung oder seit dem letzten Klicken auf die Schaltfläche Zurücksetzen vom DFÜ-Netzwerk-Client zu dem RAS-Server gesendet wurden.

Datenblöcke

Die Anzahl der logischen Netzwerkdatenblöcke, die vom DFÜ-Netzwerk-Client empfangen wurden. Das Format des Datenblocks hängt vom verwendeten Netzwerkprotokoll ab. Die maximale Datenblockgröße beträgt 1.514 Bytes. Sauber geschriebene Client/Server-Anwendungen übermitteln wenige Datenblöcke, die voll oder fast voll sind. Falls Sie eine große Anzahl kleiner Datenblöcke bemerken, war die von Ihnen ausgeführte Anwendung nicht für eine effiziente Leistung über Verbindungen mit niedriger Übertragungsrate ausgelegt.


Senden

Bytes

Die Anzahl der Zeichen, die seit Herstellung der Verbindung oder seit dem letzten Klicken auf die Schaltfläche Zurücksetzen vom RAS-Server zu dem DFÜ-Netzwerk-Client gesendet wurden.

Datenblöcke

Die Anzahl der logischen Netzwerkdatenblöcke, die von dem RAS-Server zum Client gesendet wurden. Das Format des Datenblocks hängt vom verwendeten Netzwerkprotokoll ab. Die maximale Datenblockgröße beträgt 1.514 Bytes. Sauber geschriebene Client/Server-Anwendungen übermitteln wenige Datenblöcke, die voll oder fast voll sind. Falls Sie eine große Anzahl kleiner Datenblöcke bemerken, war die von Ihnen ausgeführte Anwendung nicht für eine effiziente Leistung über Verbindungen mit niedriger Übertragungsrate ausgelegt.


X.25-Anschlußstatus

So überprüfen Sie den Anschlußstatus

1	Klicken Sie im Menü Server auf DFÜ-Anschlüsse.

2	Wählen Sie aus der Liste Anschluß den Anschluß aus, dessen Status Sie überprüfen möchten.

3	Klicken Sie auf Anschlußstatus.

Um Informationen über das Dialogfeld Anschlußstatus zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Anschluß	 Zeitüberschreitungen

 Server	 Ausrichtung

 Modemstatus	 Datenblock

 Verbindungsstatus	 Hardware-Überlauf

 Anschlußgeschwindigkeit (BPS)	 Pufferüberlauf

 Empfangen	 Remote-Arbeitsstation

 Senden	 Zurücksetzen

 CRC


Anhalten des RAS-Dienstes

Durch das Anhalten des RAS-Dienstes (Remote Access Service) werden neu ankommende Anrufe blockiert. Bestehende Verbindungen dagegen bleiben erhalten.

So halten Sie den RAS-Dienst an

1	Wählen Sie im Dialogfeld RAS-Verwaltung den Server aus, den Sie anhalten möchten.

2	Klicken Sie im Menü Server auf RAS-Dienst anhalten.

Im Hauptbildschirm wechselt der Zustand des ausgewählten Servers von "Gestartet" in "Angehalten".

Siehe auch

Fortsetzen des RAS-Dienstes


Fortsetzen des RAS-Dienstes

Bei Fortsetzung des RAS-Dienstes werden neu ankommende Anrufe wieder akzeptiert.

So setzen Sie den RAS-Dienst fort

1	Wählen Sie im Dialogfeld RAS-Verwaltung den angehaltenen Server aus, auf dem Sie den RAS-Dienst fortsetzen möchten.

2	Klicken Sie im Menü Server auf RAS-Dienst fortsetzen.

Im Hauptbildschirm wechselt der Zustand des ausgewählten Servers von "Angehalten" in "Gestartet".

Siehe auch

Anhalten des RAS-Dienstes


Beenden des RAS-Dienstes mit aktuellen Benutzern

So beenden Sie den RAS-Dienst

1	Halten Sie den RAS-Dienst an, um neu ankommende Anrufe zu blockieren.

2	Senden Sie eine Nachricht an alle verbundenen Benutzer. Informieren Sie die Benutzer darin, daß Sie den RAS-Dienst beenden werden, und empfehlen Sie ihnen, die Daten zu speichern und die Arbeitsstation vom lokalen Netzwerk zu trennen.

3	Wählen Sie im Dialogfeld RAS-Verwaltung den Server aus, auf dem Sie den RAS-Dienst beenden möchten.

4	Klicken Sie im Menü Server auf RAS-Dienst beenden.

Eine Liste der verbundenen Benutzer wird angezeigt. Diese Liste wird alle fünf Sekunden aktualisiert.

5	Beobachten Sie die Liste, und warten Sie, bis alle Benutzer die Verbindung getrennt haben.

6	Wenn alle Benutzer die Verbindung getrennt haben, klicken Sie auf Ja.

Um das Dialogfeld zu beenden, ohne die Verbindung von Benutzern zu trennen oder den RAS-Dienst zu beenden, klicken Sie auf Nein.

Anmerkung:	Durch das Beenden des RAS-Dienstes können verbundenen Benutzern wichtige Daten verlorengehen. Deshalb sollten Sie sich unbedingt erst vergewissern, daß jeder Benutzer die Verbindung getrennt hat.

Siehe auch

Anhalten des RAS-Dienstes

Starten des RAS-Dienstes

Beenden des RAS-Dienstes ohne aktuellen Benutzer


Beenden des RAS-Dienstes ohne aktuelle Benutzer

So beenden Sie den RAS-Dienst

1	Klicken Sie im Menü Server auf RAS-Dienst beenden.

2	Klicken Sie auf Ja.

Um das Dialogfeld zu beenden, ohne den RAS-Dienst zu beenden, klicken Sie auf Nein.

Siehe auch

Starten des RAS-Dienstes


Starten des RAS-Dienstes

So starten Sie den RAS-Dienst

Klicken Sie im Menü Server auf RAS-Dienst starten.

Dialogfeld RAS-Dienst starten

 Geben Sie den Namen des Servers ein, auf dem Sie den RAS-Dienst starten möchten.

Siehe auch

Beenden des RAS-Dienstes


Festlegen der RAS-Berechtigungen

Das im folgenden beschriebene Verfahren setzt voraus, daß der Benutzer über ein Konto für die gewählte Domäne oder den gewählten Server verfügt.

So erteilen oder entziehen Sie eine Einwählberechtigung

Klicken Sie im Menü Benutzer auf Remote-Zugriffsberechtigungen.

Um Informationen über das Dialogfeld Remote-Zugriffsberechtigungen zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Benutzer

 Dem Benutzer RAS-Zugriffsrechte erteilen

 Rückruf

 Allen erteilen

 Allen entziehen

Wenn eine Domäne oder eine Server-Gruppe ausgewählt wurde, legen Sie eine domänenweite Berechtigung fest. Ist der Fokus dagegen auf eine einzelne Arbeitsstation, die als unabhängiger RAS-Server fungiert, gesetzt, legen Sie Privilegien nur für diese Arbeitsstation fest.

Anmerkung:	Weisen Sie Benutzern, die sich über eine Vermittlungszentrale mit dem Netzwerk verbinden, keine Rückrufberechtigung zu.

Siehe auch

Festlegen einer Rückrufberechtigung

Berechtigung über eine Verbindung mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit


Benutzer

Listet alle Benutzerkonten für den ausgewählten Server auf.


Dem Benutzer RAS-Zugriffsrechte erteilen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem in der Liste Benutzer ausgewählten Benutzer die Berechtigung zu erteilen.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem in der Liste Benutzer ausgewählten Benutzer die Berechtigung zu entziehen.


Allen erteilen

 Erteilt allen in der Liste Benutzer aufgeführten Kontennamen Berechtigungen.


Allen entziehen

 Entzieht allen in der Liste Benutzer aufgeführten Kontennamen Berechtigungen.


Rückruf

Kein Rückruf

Wählen Sie diese Option, um den Rückruf für ein Benutzerkonto zu deaktivieren. Dies ist die Standardeinstellung.

Vom Anrufer gesetzt

Wählen Sie diese Option, um den Benutzer zur Eingabe einer Nummer aufzufordern.

Vorbelegung

Wählen Sie diese Option, um den Benutzer unter einer festgelegten Telefonnummer anzurufen. Geben Sie die festgelegte Telefonnummer in das Textfeld ein. Der Server wird den Benutzer nur unter dieser Nummer zurückrufen.


Berechtigung über eine Verbindung mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit

Da es lange dauern kann, über eine Remote-Verbindung nach Benutzern und ihren Berechtigungen zu suchen, ist es oft angebracht, das Durchsuchen standardmäßig zu deaktivieren.

So deaktivieren Sie das Durchsuchen

Klicken Sie im Menü Optionen auf Niedrige Übertragungsrate, wenn diese Einstellung nicht bereits aktiviert wurde.

So erteilen oder entziehen Sie RAS-Zugriffsrechte

Klicken Sie im Menü Benutzer auf Remote-Zugriffsberechtigungen.

Um Informationen über das Dialogfeld RAS-Berechtigungen -- Niedrige Übertragungsrate zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Benutzer

 Dem Benutzer RAS-Zugriffsrechte erteilen

 Rückruf

Siehe auch

Festlegen der RAS-Berechtigungen


Benutzer

Geben Sie den Benutzernamen der Person ein, der Sie eine Berechtigung erteilen bzw. entziehen. Klicken Sie auf Suchen, um im Feld Benutzer nach den Berechtigungen für den Benutzernamen zu suchen.


Dem Benutzer RAS-Zugriffsrechte erteilen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Benutzer im Feld Benutzer die Berechtigung zu erteilen.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Benutzer im Feld Benutzer die Berechtigung zu entziehen.


Einschränken von Zugriffen auf das Netzwerk

Das im folgenden beschriebene Verfahren bietet sich einwählenden Benutzern die Möglichkeit, auf den RAS-Server, jedoch nicht auf das Netzwerk, zuzugreifen.

1	Doppelklicken Sie am RAS-Server auf das Symbol Netzwerk in der Systemsteuerung.

2	Klicken Sie auf der Registerkarte Dienste auf Remote Access Service und anschließend auf Eigenschaften.

3	Klicken Sie im Dialogfeld RAS-Setup auf Netzwerk.

4	Klicken Sie auf Konfigurieren neben den jeweils verwendeten Protokollen.

5	Wählen Sie Nur diesen Computer, um den Zugriff von Benutzern auf den RAS-Server einzuschränken.

6	Klicken Sie auf OK.

7	Klicken Sie im Dialogfeld RAS-Setup auf Weiter.

8	Damit die neue Konfiguration wirksam wird, klicken Sie auf Ja und starten damit den RAS-Server erneut.

Anmerkung:	Wenn Sie Benutzer daran hindern möchten, die Einstellung auf die Zugriffsart Gesamtes Netzwerk zu ändern, erteilen Sie ihnen kein Administrator-Privileg. Nur Administratoren können diese Einstellung ändern.


Festlegen einer Rückrufberechtigung

Wenn ein Benutzer über eine Rückrufberechtigung verfügt, trennt der Server die Verbindung nach erfolgreicher Echtheitsbestätigung und ruft den Benutzer zurück. Sie können eine der beiden Rückrufberechtigungen zuweisen:

Art der Rückrufberechtigung	Beschreibung
Vom Anrufer gesetzt	Der Server fordert den Benutzer auf, die Nummer einzugeben, unter der er zurückgerufen werden möchte.
Vorbelegung	Der Server ruft den Benutzer unter einer Nummer zurück, die vom Systemadministrator festgelegt wurde. Diese Rückrufart bietet eine zusätzliche Zugriffsüberwachung, indem sie sicherstellt, daß der Benutzer von einem bekannten Ort aus anruft.
So richten Sie eine Rückrufberechtigung ein

1	Klicken Sie im Menü Benutzer auf Remote-Zugriffsberechtigungen.

2	Klicken Sie im Feld Rückruf auf die Art der zu erteilenden Rückrufberechtigung: Kein Rückruf, Vom Anrufer gesetzt oder Vorbelegung.

3	Wenn Sie auf Vorbelegung klicken, geben Sie in das Textfeld darunter die Telefonnummer des Benutzers ein.

Anmerkung:	Weisen Sie Benutzern, die über eine Vermittlungszentrale mit dem Netzwerk verbunden sind, keine Rückrufberechtigung zu.

Siehe auch

Festlegen der RAS-Berechtigungen

Berechtigung über eine Verbindung mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit


Ansehen der aktuellen Benutzer

Wenn Sie eine Domäne ausgewählt haben, werden alle Benutzer angezeigt, die über die RAS-Server dieser Domäne mit dem Netzwerk verbunden sind. Wenn Sie einen Server auswählen, werden alle Benutzer angezeigt, die über diesen Server mit dem Netzwerk verbunden sind.

So sehen Sie sich alle aktuellen Benutzer an

Klicken Sie im Menü Benutzer auf Aktuelle Benutzer.

Um Informationen über das Dialogfeld RAS-Benutzer zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Benutzer

 Server

 Gestartet

 Benutzerkonto

 Benutzer trennen

 Nachricht senden

 Nachricht an alle

Siehe auch

Wählen eines Servers oder einer Domäne

Ansehen von Details über aktuelle Benutzer


Benutzer

In dieser Spalte wird der Domänen-Benutzername der Benutzer angezeigt, die gegenwärtig mit dem Server verbunden sind.


Server

In dieser Spalte wird der Name des Servers angezeigt, mit dem jeder Benutzer verbunden ist.


Gestartet

In dieser Spalte wird die Zeit angezeigt, zu der die Verbindung hergestellt wurde.


Benutzerkonto

Zeigt Details über das Konto eines ausgewählten Benutzers an.


Benutzer trennen

Beendet die Verbindung des ausgewählten Benutzers.


Nachricht senden

Sendet eine Nachricht an den ausgewählten Benutzer.


Nachricht an alle

Sendet eine Nachricht an alle aktuellen Benutzer.


Ansehen von Details über aktuelle Benutzer

So sehen Sie sich Details über ein aktuelles Benutzerkonto an

1	Klicken Sie im Menü Benutzer auf Aktuelle Benutzer.

2	Wählen Sie im Dialogfeld RAS-Benutzer den Benutzernamen des gewünschten Kontos aus.

3	Klicken Sie auf Benutzerkonto.

Um Informationen über das Dialogfeld Benutzerkonto zu erhalten, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

 Benutzername und Vollständiger Name

 Letzte Kennwortänderung und Kennwort läuft ab

 Privilegienebene

 Rückrufprivileg und Rückrufnummer

Siehe auch

Ansehen der aktuellen Benutzer


Benutzername und Vollständiger Name

Zeigt den Benutzernamen und den vollständigen Namen für das betreffende Konto an. Zum Ändern dieser Felder verwenden Sie die Systemsteuerung. Weitere Informationen erhalten Sie im Microsoft Windows NT Entwurfs- und Planungshandbuch.


Letzte Kennwortänderung und Kennwort läuft ab

Zeigt das Datum und die Uhrzeit der letzten Kennwortänderung sowie das zwischen den erforderlichen Änderungen eingestellte Intervall an. Zum Ändern der Werte dieser Felder verwenden Sie die Systemsteuerung. Weitere Informationen erhalten Sie im Microsoft Windows NT Entwurfs- und Planungshandbuch.


Privilegienebene

Zeigt die Privilegienebene des Benutzerkontos an. Zum Ändern dieses Feldes verwenden Sie die Systemsteuerung. Weitere Informationen erhalten Sie im Microsoft Windows NT Entwurfs- und Planungshandbuch.


Rückrufprivileg und Rückrufnummer

Zeigt das Rückrufprivileg und die für den Rückruf vorgesehene Nummer an, wenn das Privileg Vorbelegung lautet. Zum Ändern der Werte dieser Felder rufen Sie das Dialogfeld Fernzugriffsberechtigungen auf.

Siehe auch

Festlegen einer Rückrufberechtigung


Senden einer Nachricht an einen Benutzer

So senden Sie eine Nachricht an einen mit einem bestimmten Server verbundenen Benutzer

1	Wählen Sie im Dialogfeld RAS-Verwaltung den entsprechenden Server aus.

2	Klicken Sie im Menü Server auf DFÜ-Anschlüsse.

3	Wählen Sie im Feld Benutzer den gewünschten Benutzer aus, und klicken Sie auf Nachricht senden.

Im Dialogfeld Nachricht senden wird der Name des Benutzers angezeigt, an den Sie die Nachricht senden möchten.

4	Geben Sie die Nachricht in das Feld ein.

Anmerkung:	Drücken Sie STRG+EINGABETASTE, um die Einfügemarke in eine neue Zeile zu bewegen. Wenn Sie nur die EINGABETASTE drücken, wird die Nachricht gesendet.


Senden einer Nachricht an alle Benutzer eines Servers

So senden Sie eine Nachricht an alle mit einem bestimmten Server verbundenen Benutzer

1	Wählen Sie im Dialogfeld RAS-Verwaltung den entsprechenden Server aus.

2	Klicken Sie im Menü Server auf DFÜ-Anschlüsse.

3	Klicken Sie im Dialogfeld DFÜ-Anschlüsse auf Nachricht an alle.

Im Dialogfeld Nachricht senden wird der Name des Servers angezeigt, an den die Nachricht gesendet werden soll.

4	Geben Sie die Nachricht in das Feld ein.

Anmerkung:	Drücken Sie STRG+EINGABETASTE, um die Einfügemarke in eine neue Zeile zu bewegen. Wenn Sie nur die EINGABETASTE drücken, wird die Nachricht gesendet.


Senden einer Nachricht an alle Benutzer einer Domäne

So senden Sie eine Nachricht an alle mit einer bestimmten Domäne verbundenen Benutzer

1	Wählen Sie im Dialogfeld RAS-Verwaltung die entsprechende Domäne aus.

2	Klicken Sie im Menü Benutzer auf Aktuelle Benutzer.

3	Klicken Sie im Dialogfeld RAS-Benutzer auf Nachricht an alle.

Im Dialogfeld Nachricht senden wird der Name der Domäne angezeigt, zu der die Nachricht gesendet werden soll.

4	Geben Sie die Nachricht in das Feld ein.

Anmerkung:	Drücken Sie STRG+EINGABETASTE, um die Einfügemarke in eine neue Zeile zu bewegen. Wenn Sie nur die EINGABETASTE drücken, wird die Nachricht gesendet.

Siehe auch

Wählen eines Servers oder einer Domäne


Trennen von Benutzern

So trennen Sie die Verbindung eines Benutzers

1	Klicken Sie im Menü Benutzer auf Aktuelle Benutzer.

2 Wählen Sie im Dialogfeld RAS-Benutzer den Kontonamen des Benutzers aus, dessen Verbindung Sie trennen möchten.

3	Klicken Sie auf Benutzer trennen.

Im Dialogfeld Benutzer trennen wird der Kontoname des Benutzers angezeigt, dessen Verbindung beim Klicken auf OK getrennt wird.

4	Um die Verbindung des Benutzers zu trennen und gleichzeitig seine Remote-Zugriffsberechtigung zu entziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Berechtigung für Remote-Zugriff entziehen.

5	Um die Verbindung von einer Mehrfachverbindung zu trennen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur diese Verbindung trennen, und klicken Sie auf OK.


Benutzer trennen

Im Dialogfeld Benutzer trennen wird der Kontoname des Benutzers angezeigt, dessen Verbindung beim Klicken auf OK getrennt wird.

Um die Verbindung des Benutzers zu trennen und gleichzeitig seine Remote-Zugriffsberechtigung zu entziehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Remote-Zugriffsberechtigung entziehen.

Wenn Sie die Verbindung des Benutzers trennen möchten, ohne dessen Remote-Zugriffsberechtigung zu entziehen, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und klicken Sie auf OK.

Um diese Verbindung von einer Mehrfachverbindung zu trennen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur diese Verbindung trennen.

Wenn Sie die Verbindungen aller Benutzer mit dem angezeigten Namen trennen möchten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.


Fehlerbehandlung

Abwärtskompatibilität

Um abwärtskompatibel zu sein, sollten die RAS-Server, Version 1.1 oder früher, die folgende Mindestkonfiguration aufweisen. Wenn Server mit früheren Versionen des RAS-Dienstes nicht über diese Mindestkonfiguration verfügen, wird auf Windows NT-basierten Arbeitsstationen beim Einwählen folgende Fehlermeldung ausgegeben: "Namentabelle vom Server ist voll".

Datei LANMAN.INI

[remoteaccess]

MaxNames=8	;Für von Windows NT-Arbeitsstationen zusätzlich benötigte NetBIOS-Namen.

remotelisten=all	;Ermöglicht die Peer-to-Peer-Fähigkeiten von Windows NT-

;Arbeitsstationen durch den RAS-Server.

Datei PROTOCOL.INI

[netbeui_xif]

sessions=160

ncbs=180

name=160

[tcpip_xif]

nbsessions=100

;numnames=85	;Das Auskommentieren der Zeile numnames führt

;dazu, daß von der TCP/IP-Protokollstruktur

;der höchstmögliche Wert benutzt wird.


X.25-Netzwerk

Ein X.25-Netzwerk überträgt Daten mit einem Paketvermittlungsprotokoll und umgeht so stark rauschende Telefonleitungen. Der RAS-Dienst ermöglicht Ihnen den Zugang zu einem X.25-Netzwerk auf zwei verschiedene Arten:

Zugangsmethode	Server / Client
Asynchrones PAD	Client (für Windows NT Workstation)
Direkte Verbindung	Server (Windows NT Workstation und Windows NT Server) und Client (Windows NT Workstation)
Konfigurationen

Der RAS-Dienst bietet die folgenden X.25-Konfigurationen:

Client

DialUp-PAD

Direkte Verbindung über X.25-Netzwerkkarte

Server

Direkte Verbindung über X.25-Netzwerkkarte


Übersicht über ISDN

ISDN (Integrated Services Digital Network) bietet eine viel schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit als eine Telefonleitung. Diese überträgt in der Regel Daten mit 9.600 Bits/s (BPS), während ISDN Daten mit Baudraten von 64 oder 128 KBits/s überträgt. Unternehmen verwenden ISDN, wenn sie große Datenmengen zu externen Arbeitsstationen außerhalb der Firma übertragen oder von ihnen empfangen müssen, beispielsweise beim Installieren von Software.

Aus Sicht des RAS-Dienstes ist ISDN eine Kombination aus:

seriellem DFÜ-Anschluß (COM)

ISDN-Karte an diesem Anschluß

Siehe auch

 Installieren einer ISDN-Karte


Installieren einer ISDN-Karte

Eine ISDN-Leitung besteht aus zwei B-Kanälen und einem D-Kanal. Jeder B-Kanal überträgt Daten mit 64 KBits/s. Der D-Kanal ist für Datensteuerungssignale vorgesehen und überträgt Daten mit 16 KBits/s.

Installieren Sie ISDN-Karten auf dem Server sowie auf jedem Client. (Entsprechende Anweisungen erhalten Sie in der Dokumentation zu der Karte.) Konfigurieren Sie anschließend jeden B-Kanal einer Karte als getrennten Anschluß, oder konfigurieren Sie alle B-Kanäle einer Karte als einen einzigen Anschluß.

Falls in Ihrer Firma viele Benutzer den RAS-Server anrufen, konfigurieren Sie jeden Kanal als getrennten Anschluß, um die größtmögliche Anzahl an Anschlüssen bereitzustellen.

Rufen in Ihrer Firma nur wenige Benutzer den RAS-Server an, wird andererseits aber eine höhere Datenübertragungsrate benötigt, so konfigurieren Sie beide Kanäle als einen einzigen Anschluß. Auf diese Weise erhöht sich die Leitungsgeschwindigkeit auf 128 KBits/s. Falls Sie zwei oder mehr Karten installiert haben, können Sie die Kanäle auf jeder Karte auch kombinieren und so eine noch höhere Übertragungsgeschwindigkeit erzielen.

Weitere Informationen über das Konfigurieren einer ISDN-Karte für die Zusammenarbeit mit RAS-Clients erhalten Sie in der Online-Hilfe zum DFÜ-Netzwerk.


Der primäre Domänen-Controller für die gewählte Domäne kann nicht gefunden werden.

Mögliche Gründe

Der primäre Domänen-Controller ist nicht mehr aktiv.

Die Netzwerkverbindung zwischen diesem Computer und dem primären Domänen-Controller ist unterbrochen.

Das Ethernet-Netzwerkkabel wurde nicht korrekt terminiert.

Empfohlene Aktionen

Starten Sie den primären Domänen-Controller neu, oder stufen Sie einen Sicherungs-Domänen-Controller zum primären Domänen-Controller herauf. Weitere Informationen zum Heraufstufen von Sicherungs-Domänen-Controllern erhalten Sie in der Dokumentation zu Windows NT Server.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen und -verkabelung.

Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelung, um sich zu vergewissern, daß das Ethernet-Segment korrekt mit einem Abschlußwiderstand terminiert wurde.


Ausführliche Informationen sind vom angegebenen RAS-Server nicht zu erhalten.

Mögliche Gründe

Der Server läuft nicht mehr.

Der Server läuft zwar, doch der RAS-Dienst wird auf diesem Server nicht mehr ausgeführt.

Die Netzwerkverbindung zwischen dem Computer und dem angegebenen RAS-Server ist unterbrochen.

Das Ethernet-Netzwerkkabel wurde nicht korrekt terminiert.

Empfohlene Aktionen

Starten Sie den Server neu.

Starten Sie den RAS-Dienst neu. Überprüfen Sie die Fehler- und Überwachungsaufzeichnungen, um festzustellen, warum der RAS-Dienst auf diesem Server beendet wurde.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen und -verkabelung.

Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelung, um sich zu vergewissern, daß das Ethernet-Segment korrekt mit einem Abschlußwiderstand terminiert wurde.


RAS-Server sind im Netzwerk nicht zu finden.

Mögliche Gründe

Sie haben den Domänennamen oder den Server-Namen falsch eingegeben.

Die RAS-Server in der gewählten Domäne laufen nicht.

Die Server laufen zwar, doch der RAS-Dienst wird auf einem der Server nicht ausgeführt.

Die Netzwerkverbindung ist unterbrochen. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen und -verkabelung.

Das Ethernet-Netzwerkkabel wurde nicht korrekt terminiert.

Empfohlene Aktionen

Überprüfen Sie die Eingabe. Server-Namen beginnen mit zwei umgekehrten Schrägstrichen (\\).

Starten Sie den/die Server neu.

Starten Sie den RAS-Dienst auf den Servern neu. Überprüfen Sie die Fehler- und Überwachungsaufzeichnungen, um festzustellen, warum der RAS-Dienst auf diesen Servern beendet wurde.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen und -verkabelung.

Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelung, um sich zu vergewissern, daß das Ethernet-Segment korrekt mit einem Abschlußwiderstand terminiert wurde.


Schreiben von Zugriffsinformationen in die Hauptbenutzerkontendatenbank für die gewählte Domäne oder den gewählten Server ist nicht möglich.

Mögliche Gründe

Der primäre Domänen-Controller ist nicht mehr aktiv.

Das Benutzerkonto ist in der Originalkopie des Benutzerkonten-Teilsystems nicht mehr vorhanden.

Die Netzwerkverbindung zwischen diesem Computer und dem primären Domänen-Controller ist unterbrochen.

Das Ethernet-Netzwerkkabel wurde nicht korrekt terminiert.

Anmerkung:	Wenn Sie eine Domäne oder einen Server wählen, der an der Domänen-Zugriffsüberwachung beteiligt ist, werden die Benutzer-Zugriffsüberwachungsinformationen in den primären Domänen-Controller geschrieben. Wenn Sie einen einzelnen Server wählen, werden die Benutzer-Zugriffsüberwachungsinformationen in das Benutzerkonten-Teilsystem dieses Servers geschrieben.

Empfohlene Aktionen

Starten Sie den primären Domänen-Controller neu, oder stufen Sie einen Sicherungs-Domänen-Controller zum primären Domänen-Controller herauf. Weitere Informationen zum Heraufstufen von Sicherungs-Domänen-Controllern erhalten Sie in der Dokumentation zu Windows NT Server.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen und -verkabelung.

Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelung, um sich zu vergewissern, daß das Ethernet-Segment korrekt mit einem Abschlußwiderstand terminiert wurde.


Eine Überprüfung, ob Administrator- oder Server-Operator- und Konten-Operator-Privilegien für die gewählte Domäne oder den gewählten Server vorliegen, ist nicht möglich.

Mögliche Gründe

Sie haben den Domänen- oder den Server-Namen falsch eingegeben.

Der primäre Domänen-Controller ist nicht mehr aktiv.

Die Netzwerkverbindung zwischen diesem Computer und dem primären Domänen-Controller ist unterbrochen.

Das Ethernet-Netzwerkkabel wurde nicht korrekt terminiert.

Empfohlene Aktionen

Überprüfen Sie die Eingabe. Server-Namen müssen mit zwei umgekehrten Schrägstrichen (\\) beginnen.

Starten Sie den primären Domänen-Controller neu, oder stufen Sie einen Sicherungs-Domänen-Controller zum primären Domänen-Controller herauf. Weitere Informationen zum Heraufstufen von Sicherungs-Domänen-Controllern erhalten Sie in der Dokumentation zu Windows NT Server.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen und -verkabelung.

Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelung, um sich zu vergewissern, daß das Ethernet-Segment korrekt mit einem Abschlußwiderstand terminiert wurde.


Eine Auflistung der Benutzerinformationen in der Originalkopie der Benutzerdatenbank für die gewählte Domäne oder den gewählten Server ist nicht möglich.

Mögliche Gründe

Der primäre Domänen-Controller ist nicht mehr aktiv.

Die Netzwerkverbindung zwischen diesem Computer und dem primären Domänen-Controller ist unterbrochen.

Das Ethernet-Netzwerkkabel wurde nicht korrekt terminiert.

Anmerkung:	Wenn Sie eine Domäne oder einen Server auswählen, der an der Domänen-Zugriffsüberwachung beteiligt ist, werden die Benutzer-Zugriffsüberwachungsinformationen in den primären Domänen-Controller geschrieben. Wenn Sie einen einzelnen Server auswählen, werden die Benutzer-Zugriffsüberwachungsinformationen in das Benutzerkonten-Teilsystem dieses Servers geschrieben.

Empfohlene Aktionen

Starten Sie den primären Domänen-Controller neu, oder stufen Sie einen Sicherungs-Domänen-Controller zum primären Domänen-Controller herauf.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen und -verkabelung.

Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelung, um sich zu vergewissern, daß das Ethernet-Segment korrekt mit einem Abschlußwiderstand terminiert wurde.