Das CompuServe Anmeldeprogramm

Wenn Sie Fragen zur Anmeldung haben, wenden Sie sich an den nächstgelegenen CompuServe Kundendienst. Klicken Sie auf das entsprechende Land, um die betreffende Adresse nachzuschlagen.

Liste der CompuServe Niederlassungen

Argentinien

Australien/Neuseeland

Brasilien

Chile

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Hong Kong

Israel

Japan

Kolumbien

Mexiko

Niederlande

Österreich

Schweiz

Singapur

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Ungarn

USA / Kanada

Venezuela

Andere Länder


Das Fenster Verbindung einstellen

Im Fenster Verbindung einstellen geben Sie die Informationen ein, die für den Verbindungsaufbau zu CompuServe erforderlich sind, so daß der Anmeldeprozeß online abgeschlossen werden kann.

Wenn Sie sich bei einer Einstellung nicht sicher sind, verwenden Sie den angezeigten Vorgabewert.

Verwendung des Fensters Verbindung einstellen

1	Wenn Sie den Wert des Feldes Schnittstelle ändern wollen, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und anschließend auf die gewünschte Option.

Schnittstelle, oder Kommunikationsschnittstelle, bezieht sich auf den Anschluß auf der Rückseite Ihres Rechners, der für die Kommunikation verwendet wird. Üblicherweise wird dort das Modem angeschlossen.

2	Wenn Sie den Wert des Feldes Baudrate ändern möchten, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und anschließend auf die gewünschte Option.

Die Baudrate, oder Schnittstellengeschwindigkeit (auch bps für bits per second), gibt die aktuelle Geschwindigkeit an, mit der Daten über Ihre Schnittstelle übertragen werden. Ihr Modem muß die ausgewählte Geschwindigkeit unterstützen.

3	Wenn Sie den Wert des Feldes Zugangsnetzwerk ändern möchten, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und anschließend auf die gewünschte Option.

Das Zugangsnetzwerk ist das Kommunikationsnetzwerk, das bei der Anmeldung für den Verbindungsaufbau zu CompuServe verwendet wird. Wenn Sie bei der Anmeldung das CompuServe Netzwerk verwenden, fallen keine Gebühren an. Daher sollten Sie ein CompuServe Netzwerk auswählen, wenn ein CompuServe Knoten innerhalb Ihres Ortsnetzes zur Verfügung steht.

4	Wenn Sie den Wert des Feldes Wählsystem ändern wollen, klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil und anschließend auf die gewünschte Option.

Das Wählsystem gibt an, wie Ihr Modem die Einwahlnummer für den Verbindungsaufbau zu CompuServe wählt. Wählen Sie z. B. Ton bei einer Tonwahlverbindung oder Impuls für eine Impulswahlverbindung). Wählen Sie Direkt nur, wenn Ihr Rechner über eine Standleitung mit einem anderen System verbunden ist, das die Verbindung für Sie zur Verfügung stellt. Wenn Sie die Wählinformationen manuell über die Tastatur eingeben möchten, wählen Sie Manuell.

5	Wenn Sie den Wert des Feldes Einwahlnummer ändern wollen, geben Sie einen neuen Wert in das Feld ein.

Die Einwahlnummer ist die Telefonnummer, mit der Sie die Verbindung zu CompuServe herstellen, um den Anmeldevorgang online abzuschließen. (Sie sollten diese Nummer nur ändern, wenn Sie hierzu vom CompuServe Kundendienst explizit aufgefordert werden.)

6	Falls Sie modemspezifische Informationen angeben wollen, klicken Sie auf Modemkonfiguration. (Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie anschließend auf OK, um zum Fenster Verbindung einstellen zurückzukehren.)

7	Wenn Sie die Verbindung über eine Kommunikationsschnittstelle herstellen, die auf ein LAN oder einen Modem-Pool zugreift, klicken Sie auf die Schaltfläche LAN. (Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie anschließend auf OK, um zum Fenster Verbindung einstellen zurückzukehren.)

8	Klicken Sie auf Weiter.


Das Fenster Kommunikationsschnittstelle auswählen

Im Fenster Kommunikationsschnittstelle auswählen legen Sie die Kommunikationsschnittstelle fest, an die Ihr Modem angeschlossen ist. Aktivieren Sie das Optionsfeld der gewünschten Schnittstelle.

Die Kommunikationsschnittstelle ist der Anschluß auf der Rückseite Ihres Computers, der für Kommunikationszwecke verwendet wird.

Wenn Sie nicht wissen, welche Schnittstelle dies ist, markieren Sie die Option Automatisch einstellen (empfohlen).

Wenn Sie den Verbindungsaufbauprozeß an Ihre speziellen Gegebenheiten anpassen wollen, markieren Sie die Option Modem- und ISDN-Konfiguration manuell einstellen.

Wenn Sie eine ISDN-Verbindung verwenden, markieren Sie die Option Ich verwende eine interne ISDN-Karte.


Das Fenster Baudrate auswählen

Im Fenster Baudrate auswählen legen Sie die Geschwindigkeit fest, mit der Daten über die Kommunikationsschnittstelle übertragen werden können (oft als bps (bits per second) bezeichnet). Ihr Modem muß die ausgewählte Geschwindigkeit unterstützen.

Wählen Sie die zutreffende Baudrate aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Weiter.


Das Fenster Land auswählen

Im Fenster Land auswählen geben Sie das Land an, von dem aus die Verbindung zu CompuServe hergestellt wird.

Wählen Sie Ihr Land aus der Liste aus, indem Sie darauf klicken. (Durch Klicken auf die Pfeilschaltfläche können Sie durch die Liste blättern.) Klicken Sie anschließend auf Weiter.


Das Fenster Einwahlnummer auswählen

Im Fenster Einwahlnummer auswählen werden die Einwahlnummern angezeigt, die für die Anmeldung von dem zuvor ausgewählten Land aus zur Verfügung stehen. Wählen Sie die für Ihren Standort geeignete Nummer aus.

Hinweis: Diese Nummern gelten nur für den Anmeldevorgang. Später haben Sie die Möglichkeit eine andere Nummer für den normalen Verbindungsaufbau zu CompuServe auszuwählen.

Wählen Sie, sofern möglich, eine lokale Einwahlnummer für das CompuServe Netzwerk, da bei der Anmeldung über das CompuServe Netzwerk keine Kommunikationsgebühren anfallen.

Hinweis: Stellen Sie hierbei sicher, daß die gewählte Einwahlnummer die für Ihr Modem angegebene Baudrate unterstützt.

Wenn Sie den gewünschten Eintrag ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.


Das Fenster Nummer ändern

Im Fenster Nummer ändern können Sie weitere Einzelheiten zu der Einwahlnummer angeben, über die die Verbindung zu CompuServe bei der Anmeldung hergestellt wird.

Diese Angaben sind wichtig. Wenn Sie beispielsweise die Option Mein Anschluß verfügt über eine Anklopffunktion aktivieren und ein Anruf eingeht, während Sie mit CompuServe verbunden sind, wird die Verbindung getrennt. Sie müssen dann den Anmeldevorgang erneut starten, um die Verbindung mit CompuServe wiederherzustellen und die Anmeldung online abzuschließen.

Möglicherweise müssen vor oder nach der Einwahlnummer weitere Ziffern (oder Codes) hinzugefügt werden.

Wenn Sie eine 0 oder 9 vorwählen müssen, um mit der Amtsleitung verbunden zu werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich wähle gewöhnlich für die Verbindung zur Amtsleitung eine Ziffer vor. Dadurch wird ein Feld eingeblendet, in dem Sie die gewünschte Nummer auswählen können. Klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil des Listenfeldes, um alle Möglichkeiten anzuzeigen. Ist der gewünschte Wert nicht in der Liste enthalten, wählen Sie einfach einen beliebigen Wert aus, und korrigieren Sie ihn anschließend manuell. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Wert für Sie zutreffend ist, übernehmen Sie den vorgegebenen Wert.

Hinweis: Das Komma hinter der Ziffer veranlaßt das Modem, nach der Wahl der ersten Ziffer zwei Sekunden zu warten, bevor die eigentliche Einwahlnummer gewählt wird.

Wenn Sie an die Einwahlnummer weitere Ziffern, z. B. einen Abrechnungscode, anhängen müssen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich wähle gewöhnlich eine besondere Ziffer nach der Nummer. Dadurch wird ein Feld eingeblendet, in dem Sie die gewünschte Nummer eingeben können. Achten Sie hierbei darauf, die Nummer erst hinter dem Komma einzugeben.

Wenn Ihr Anschluß die Anklopffunktion unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mein Anschluß verfügt über eine Anklopffunktion. Dadurch wird ein Feld eingeblendet, in dem Sie den Code auswählen können, durch den die Anklopffunktion während der Verbindung zu CompuServe bei der Anmeldung deaktiviert wird. Klicken Sie auf den Drop-Down-Pfeil des Listenfeldes, um alle Möglichkeiten anzuzeigen. Ist der gewünschte Code nicht in der Liste enthalten, wählen Sie einfach einen beliebigen Code aus, und korrigieren Sie ihn anschließend manuell. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Code für Sie zutreffend ist, setzen Sie sich mit Ihrer Telefongesellschaft in Verbindung.

Wenn Sie eine Impulsverbindung verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mein Anschluß unterstützt keine Tonwahl.

Wenn Sie alle erforderlichen Informationen angegeben haben, klicken Sie auf Weiter.


Andere Länder

In Ländern, die nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an CompuServe USA:

Direkt

+(1)(614) 718 2800

Fax

+(1)(614) 529-1611


Argentinien

CompuServe S.A. Argentina

Stadt	Telefon innerhalb Argentiniens	Einwahlnummern innnerhalb Argentiniens

Buenos Aires	(01) 345-3817/3871	(01) 311-0600

Catamarca	(0822) 33279	Noch nicht verfügbar

Comodoro Rivadavia	(097) 44-3409	(097) 46-4616

Csrdoba	(051) 22-1507	(051) 22-0990

La Plata	(021) 24-4641	(021) 89-0555

La Rioja	(0822) 33279	Noch nicht verfügbar

Mar del Plata	(023) 91-6249	(023) 94-3242

Mendoza	(061) 29-6581	(061) 23-5151

Necochea	(0262) 38005	Noch nicht verfügbar

Neuquin	(099) 43-7884	Noch nicht verfügbar

Olavarrma	(0284) 45400	Noch nicht verfügbar

Parana	(043) 31-9200	(043) 31-9100

Resistencia	(0722) 29948	Noch nicht verfügbar

Rosario	(041) 26-4402	(041) 26-3008

Santa Fi	(042) 50-0115	(042) 50-5080

Tucuman	(081) 22-3000	Noch nicht verfügbar

Usuahia	(0901) 36163	Noch nicht verfügbar

Villa Constitucisn	(0461) 93113	(0461) 73130

* Alle oben aufgelisteten Einwahlnummern unterstützen 28,800 Baud.

Vorwahl:	Außerhalb Argentiniens: (541)

Innerhalb Argentiniens: (01)

Geschäftszeiten: Werktags 9.00 - 18.00


Australien/Neuseeland

CompuServe Pacific

Fujitsu Australia Ltd.

Gebührenfreie Nummer innerhalb Australiens

1-800-025-240

Gebührenfreie Nummer innerhalb Neuseelands

0800-446-113

Direkt

+(61) (2) 410-4260

Fax

+(61) (2) 410-4223


Österreich

Österreich

0660-8750

Direkt

+49 180 525 81 47

Fax

+(49)(89) 6657 8008


Brasilien

CompuServe Brasil

Direkt

(011) 3675-0299

Internet-E-Mail-Adresse:

informacoes@compuserve.com.br


Chile

Chilepac S.A.

Direkt

+(56) (2) 252-5171

Fax

+(56)(2) 252-5624


Kolombien

Direkt

(571) 312-1703

Fax

(571) 312-1857


Frankreich

CompuServe Information Service SARL

AZUR Telefon

36 63 81 31

Direkt

+(33)(1) 47 14 21 60

Fax

+(33)(1) 47 14 21 51


Deutschland

CompuServe GmbH

0180 525 81 47

Direkt

+49 180 525 81 47

Fax

+(49)(89) 6657 8008


Hongkong

CompuServe Hong Kong

Direkt

+(852)(2) 833-1500

Fax

+(852)(2) 506-3445


Ungarn

CompuServe Hungary

Middle Europe Networks, Kft.

Direkt

+(36)(1) 175-6483

Fax

+(36)(1) 212-4612

+(36)(1) 212-0639


Israel

CompuServe Israel

Trendline Communications and Info. Svcs., Ltd.

Direkt

+(972)(3) 638-8230

Fax

+(972)(3) 638-8288


Japan

NIFTY Corporation

Gebührenfreie Nummer

012-022-1200

Direkt

+(81)(3) 54715806

Fax

+(81)(3) 5471-5890


Mexiko

CompuServe Mexico

Direkt

+(52)(5) 629-8191

Fax

+(52)(5) 629-8198


Niederlande

CompuServe Netherlands

Gebührenfreie Nummer

0800-022-5991

Direkt

+(44) 990-000400

Fax

+(44)(117) 925-2210


Singapur

CompuServe Pacific

CNS Information(s) Pte. Ltd.

Gebührenfreie Nummer

800-6161-376

Direkt

+(65)226-3928

Fax

+(65)226-3603


Südafrika

CompuServe Africa

Direkt

+(27)(12) 841-2530

Fax

+(27)(12) 241-3604


Südkorea

Hanjin Info System & Telecom Co.

Gebührenfreie Nummer

080-090-1435

Direkt

+(82)(2) 318-1435

Fax

+(82)(2) 753-8666


Schweiz

Schweiz

0848-801112

Direkt

+41 848-801112

Fax

+(49)(89) 6657 8008


Taiwan

Taiwan Telecommunications

Gebührenfreie Nummer

080-251-177

Direkt

+(886)(2) 788-1588

Fax

+(886)(2) 782-2990


Großbritannien

CompuServe Information Service (UK) Ltd.

Gebührenfreie Nummer innerhalb Großbritanniens

0990 000 400

Außerhalb Großbritanniens

+(44) (990) 000 400

Fax

+(44)(117) 925 2210


USA/Kanada

Customer Service

Gebührenfreie Nummer

800-336-6823

Direkt

+(1)(614) 718 2800

Fax

+(1)(614) 529-1611


Venezuela

CompuServe C.A. Venezuela/Andean Net Services

Direkt

+(58)(2) 793-2984

Fax

+(58)(2) 793-1952

Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00