Inhalt

Die folgenden Hilfethemen sind verfügbar:

Vorgehensweisen zum Erledigen von Aufgaben

Direkter Einstieg

Installieren des Setup-Programms

Festlegen eines Standorts für das Setup-Programm

Installation eines PostScript-Druckers mit Hilfe einer PPD-Datei

Festlegen eines Druckertyps

Festlegen des Pfads eines Netzwerkdruckers

Auswählen eines lokalen Anschlusses

Hinzufügen eines Druckers

Beenden der Installation

Fehlerbehebung

Kopieren nicht möglich

Vorhandene Dateien auf Ihrer Festplatte

Versuch der Installation einer älteren Version

Verschiedene Versionen festgestellt

Kein Windows 95-Host

Keine Druckerverbindung mit dem Adobe Printer Driver

Verbindung nicht möglich


Direkter Einstieg

Mit diesem Programm können Sie den Adobe Printer Driver für Ihr System konfigurieren.

Bevor Sie den Adobe Printer Driver installieren, schließen Sie alle gerade ausgeführten Programme. Das Setup-Programm kann die Treibersoftware nicht auf Ihre Festplatte kopieren, wenn andere Anwendungen den Treiber gerade verwenden. Um eine Anwendung zu beenden, wechseln Sie mit Alt-Tab zwischen den einzelnen Tasks, um die geöffnete Anwendung zu finden. Schließen Sie sie dann.

Auf der Installationsdiskette befindet sich auch eine Liesmich-Datei mit den aktuellsten Informationen über den Adobe Printer Driver. Lesen Sie diese Informationen vor der Installation der Software.

So zeigen Sie die Liesmich-Datei an:

1.	Klicken Sie auf "Lesen".

2.	Wählen Sie "Datei>Beenden", um die Anwendung zur Anzeige der Datei zu beenden, nachdem Sie die Liesmich-Datei gelesen haben.

3.	Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Installation fortzufahren.

Verfügbare Schaltflächen

Verschiedene Schaltflächen stehen Ihnen im Verlauf der Installation zur Verfügung. Die folgenden Schaltflächen werden in vielen Dialogfeldern angezeigt:

Weiter ermöglicht es Ihnen, zum nächsten Schritt im Setup-Programm zu wechseln.

Zurück ermöglicht es Ihnen, zum letzten Dialogfeld zurückzukehren und Ihre Einstellungen zu überprüfen bzw. zu ändern.

Beenden ermöglicht es Ihnen, die Installation zu beenden. Wenn Sie das Programm während der Installation beenden, wird die Installation nicht erfolgreich abgeschlossen. Nachdem Sie "Beenden" gewählt haben, können Sie durch Klicken auf "Weiter" zum Setup-Programm zurückkehren.

Hilfe bietet weiterführende Informationen zum aktuellen Dialogfeld.


Installieren des Setup-Programms

Nach der Installation möchten Sie unter Umständen Ihrem System weitere Drucker hinzufügen. Kopieren Sie dazu das Setup-Programm auf Ihre Festplatte, um es zu einem späteren Zeitpunkt zum Installieren von PostScript-Druckern mit Hilfe von PostScript-Druckerbeschreibungsdateien (PPD-Dateien) verwenden zu können.

Um das Setup-Programm zu kopieren, klicken Sie auf "Ja" und dann auf "Weiter".


Festlegen eines Standorts für das Setup-Programm

In diesem Dialogfeld können Sie den Ordner angeben, in das Sie das Setup-Programm kopieren möchten. Das Setup-Programm speichert eventuell bereits vorhandene, ältere Versionen der Setup-Dateien und fügt im Programm-Manager eine neue Programmgruppe hinzu.

So legen Sie einen Standort fest:

1.	Wählen Sie unter "Laufwerke" ein Laufwerk aus.

Hinweis: Wenn unter "Laufwerke" nicht der Name des Laufwerks angezeigt wird, in das Sie das Setup-Programm installieren möchten, müssen Sie möglicherweise eine Verbindung mit einem Netzwerkserver herstellen, wie weiter unten beschrieben.

2.	Klicken Sie auf einen Ordnernamen unter "Ordner" oder geben Sie einen Namen für einen neuen Ordner unter "Neuer Ordner" ein. Das Setup-Programm erstellt dann den angegebenen Ordner.

3.	Fahren Sie mit der Installation durch Klicken auf "Weiter" fort.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem Netzwerkserver her:

1.	Klicken Sie auf "Durchsuchen" und blättern Sie durch die Netzwerkumgebung, um den gewünschten Server zu finden. Wählen Sie diesen aus und klicken Sie auf "OK".

Sie müssen sich unter Umständen bei einem Server anmelden. Bei einer Anmeldeaufforderung wird das Dialogfeld "Netzwerkkennwort eingeben" angezeigt.

2.	Geben Sie gegebenenfalls Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie dann auf "OK".


Installation eines PostScript-Druckers mit Hilfe einer PPD-Datei

Eine PostScript Printer Description (PPD) ist eine komplette Beschreibung der Funktionen Ihres Druckers. Der Treiber verwendet diese Beschreibung, um die speziellen Funktionen Ihres Druckers anzuzeigen und zu steuern. In diesem Dialogfeld können Sie eine PPD-Datei für Ihren Drucker suchen und auswählen.

So finden und wählen Sie eine PPD-Datei:

1.	Wählen Sie unter "Laufwerke" ein Laufwerk aus.

Hinweis: Wenn unter "Laufwerke" nicht der Name des Laufwerks angezeigt wird, auf dem sich die gewünschte PPD-Datei befindet, müssen Sie möglicherweise eine Verbindung mit einem Netzwerkserver herstellen, wie weiter unten beschrieben.

2.	Wählen Sie einen Ordner in der Ordnerliste aus. Eine Liste der in Frage kommenden PPD-Dateien wird angezeigt.

3.	Wählen Sie eine PPD-Datei aus der Liste "Verfügbare PostScript-Druckerbeschreibungen" aus und klicken Sie dann auf "Weiter".

So stellen Sie eine Verbindung mit einem Netzwerkserver her:

1.	Klicken Sie auf "Durchsuchen" und blättern Sie durch die Netzwerkumgebung, um den gewünschten Server zu finden. Wählen Sie diesen aus und klicken Sie auf "OK".

Sie müssen sich unter Umständen bei einem Server anmelden, bevor Sie die gewünschte PPD-Datei auswählen können. Wählen Sie den Server aus. Bei einer Anmeldeaufforderung wird das Dialogfeld "Netzwerkkennwort eingeben" angezeigt.

2.	Geben Sie gegebenenfalls Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie dann auf "OK".


Festlegen eines Druckertyps

In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, ob Ihr Drucker lokal (d.h. direkt über ein serielles oder ein paralleles Kabel) an Ihren Computer oder an einen anderen Computer über das Netzwerk angeschlossen ist.

So wählen Sie einen lokalen Drucker aus:

1.	Klicken Sie auf "Lokaler Drucker".

2.	Klicken Sie auf "Weiter". Das Dialogfeld "Installation eines PostScript-Druckers mit Hilfe einer PPD-Datei" wird angezeigt.

So wählen Sie einen Netzwerkdrucker aus:

1.	Klicken Sie auf "Netzwerkdrucker".

2.	Klicken Sie auf "Weiter". Das Dialogfeld "Netzwerkpfad" wird angezeigt.


Festlegen des Pfads eines Netzwerkdruckers

In diesem Dialogfeld können Sie den Pfad oder den Warteschlangennamen Ihres Netzwerkdruckers eingeben.

So legen Sie den Pfad oder den Warteschlangennamen Ihres Netzwerkdruckers fest:

1.	Geben Sie den Netzwerkpfad für Ihren Drucker ein. Wenn Sie den Namen nicht wissen, klicken Sie auf "Durchsuchen" und suchen Sie in der Netzwerkumgebung nach Ihrem Drucker. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus und klicken Sie dann auf "OK".

Sie müssen sich unter Umständen bei einem Server anmelden, bevor Sie den gewünschten Drucker auswählen können. Wählen Sie den Server aus. Bei einer Anmeldeaufforderung wird das Dialogfeld "Netzwerkkennwort eingeben" angezeigt.

2.	Geben Sie gegebenenfalls Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie dann auf "OK".

3.	Wählen Sie den gewünschten Drucker aus.

4.	Klicken Sie auf "Weiter".


Auswählen eines lokalen Anschlusses

In diesem Dialogfeld können Sie einen Anschluß für Ihren lokalen Drucker auswählen. Die Liste "Verfügbare Anschlüsse" zeigt Ihre Wahlmöglichkeiten an. Mit FILE können Sie eine PostScript-Datei Ihres Dokuments auf Ihrer Festplatte erstellen oder in eine Datei auf einem Server drucken. COMn wird für Drucker verwendet, die direkt mit seriellen Anschlüssen verbunden sind. LPTn wird für Drucker verwendet, die direkt mit parallelen Anschlüssen verbunden sind.

So wählen Sie einen parallelen Anschluß aus:

Wählen Sie einen LPTn-Anschluß in der Liste "Verfügbare Anschlüsse" aus.

So wählen Sie einen seriellen Anschluß aus:

1.	Wählen Sie unter "Verfügbare Anschlüsse" einen COMn-Anschluß aus.

2.	Klicken Sie auf "Anschluß konfigurieren". Das Dialogfeld mit den Anschlußeinstellungen wird angezeigt.

3.	Ändern Sie die Anschlußeinstellungen so, daß sie den Anforderungen Ihres Druckers zur seriellen Kommunikation entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Druckerdokumentation.

4.	Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld mit den Anschlußeinstellungen zu schließen, und klicken Sie dann auf "Weiter".


Hinzufügen eines Druckers

In diesem Dialogfeld können Sie Ihrer Systemkonfiguration einen Drucker hinzufügen.

So fügen Sie einen Drucker hinzu:

1.	Ändern Sie unter "Druckername" den Namen des Druckers in einen Namen, der Ihre System- oder Netzwerkkonfiguration deutlicher wiederspiegelt. Der Standarddruckername ist der Modellname des Druckers, den Sie hinzufügen.

2.	Legen Sie fest, ob dieser Drucker der aktuelle Drucker sein soll, an den Druckaufträge gesendet werden. Klicken Sie dazu auf "Ja" bzw. auf "Nein".

3.	Um eine Testseite an den Drucker zu senden, klicken Sie auf "Ja".

4.	Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.

5.	Klicken Sie im Eigenschaftenfenster auf den ausgewählten Drucker und ändern Sie die Eigenschafteneinstellungen für den Standarddrucker wie gewünscht. Weitere Informationen über Eigenschafteneinstellungen erhalten Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Hilfe" im Dialogfeld.

6.	Klicken Sie auf "OK", nachdem Sie die gewünschten Änderungen an den Eigenschafteneinstellungen vorgenommen haben.


Beenden der Installation

In diesem Dialogfeld können Sie entweder weitere Drucker hinzufügen oder den Installationsvorgang abschließen.

Klicken Sie auf "Weitere hinzufügen", um die Druckerinstallation erneut durchzuführen. Das Dialogfeld "Installation eines PostScript-Druckers mit Hilfe einer PPD-Datei" wird angezeigt. Fahren Sie falls erwünscht mit der Installation von Druckern fort.

Klicken Sie auf "Beenden", um den Installationsvorgang abzuschließen.


Kopieren nicht möglich

Der Standort, den Sie für die Treibersoftware angegeben haben, ist ein schreibgeschützter Ordner. Setup kann die Treiberdateien nicht in einen schreibgeschützten Ordner kopieren.

Ziehen Sie Ihren Systemverwalter zu Rate und lassen Sie ihn bzw. sie die gesamte Installation durchführen oder ändern Sie die Zugriffsprivilegien auf dem angegebenen Ordner oder wählen Sie einen anderen Standort für die Dateien.


Vorhandene Dateien auf Ihrer Festplatte

Setup hat dieselbe, eine ältere oder eine neuere Version der Setup-Dateien im Vergleich zu den Dateien auf der AdobePS 4.1 Setup-Diskette gefunden.

Wenn die bereits vorhandenen Dateien auf Ihrer Festplatte ältere Versionen der Dateien auf der Setup-Diskette darstellen, installieren Sie die neueren Dateien durch Klicken auf "Weiter". Klicken Sie auf "Überspringen", wenn es sich um dieselbe oder eine neuere Version handelt.


Versuch der Installation einer älteren Version

Eine oder mehrere Treibersoftwaredateien der AdobePS 4.1 Setup-Diskette ist/sind älteren Datums als die Treiberdateien auf Ihrer Festplatte. Setup gestattet Ihnen nicht die Installation von .DRV-Treiberdateien, die älter sind als die auf Ihrem System.

In diesem Dialogfeld werden die Treiberdateien auf Ihrer Festplatte angezeigt, die aktuelleren Datums sind. Wenn Sie die Treiberdateien Ihrer AdobePS 4.1 Setup-Diskette noch immer installieren möchten, müssen Sie erst alle .DRV-Dateien neueren Datums von Ihrer Festplatte löschen.

So erhalten Sie Einzelheiten zu einer aktuelleren Datei:

1.	Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf "Details".

2.	Klicken Sie auf "OK", wenn Sie die Anzeige der Unterschiede beenden möchten.


Verschiedene Versionen festgestellt

Das Setup-Programm hat die Versionsnummern, Daten und Größen bestimmter Dateien in Ihrem System überprüft. Die zu aktualisierenden Dateien werden in einem Listenfeld des Dialogfelds angezeigt.

So erhalten Sie Details über eine Datei und kopieren Dateien:

1.	Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf "Details".

2.	Klicken Sie auf "OK", wenn Sie die Anzeige der Unterschiede beenden möchten.

3.	Klicken Sie auf "Weiter", um die benötigten Dateien zu kopieren.


Kein Windows 95-Host

Der von Ihnen im Dialogfeld "Netzwerkpfad" angegebene Server ist kein Windows 95-Computer. Setup kann deshalb den von Ihnen ausgewählten Druckertyp nicht bestimmen.

Wissen Sie, welchen Druckertyp Sie ausgewählt haben, klicken Sie auf "Weiter", um den zu installierenden Treiber auszuwählen. Klicken Sie anderenfalls auf "Zurück", um einen anderen Drucker auszuwählen.


Keine Druckerverbindung mit dem Adobe Printer Driver

Sie haben einen Netzwerkdrucker angegeben, der den Adobe Printer Driver momentan nicht verwendet. Er kann für den Adobe Printer Driver nicht korrekt konfiguriert werden.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben:

1.	Verwenden Sie den "Assistent für die Druckerinstallation", um eine Verbindung mit dem Netzwerkdrucker unter Verwendung des aktuellen Treibers und den korrekten Konfigurationseinstellungen herzustellen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Windows 95-Systemdokumentation.

2.	Führen Sie das Setup-Programm erst auf dem Remote-Computer aus, um einen Drucker für den Adobe Printer Driver zu installieren. Führen Sie es danach auf Ihrem System aus, um diesen Drucker verwenden zu können.

3.	Stellen Sie eine Verbindung mit einem anderen Netzwerkdrucker her, der den Adobe Printer Driver momentan verwendet.


Verbindung nicht möglich

Setup kann keine Verbindung mit dem angegebenen Drucker herstellen. Sie haben möglicherweise einen ungültigen Namen für den Netzwerkdrucker angegeben, oder das Netzwerk ist unter Umständen nicht verfügbar.

Wenn Sie vermuten, daß Ihr Netzwerk nicht verfügbar ist, ziehen Sie Ihren Systemverwalter zu Rate. Stellen Sie anderenfalls sicher, daß der Pfadname für Ihren Drucker korrekt ist, und versuchen Sie, den Drucker mit dem korrekten Namen erneut hinzuzufügen.


Keine Hilfe definiert.