[IM_WMF]
~Default Mode=Standard Options
~Mode=Standard Options
~Header=WMF Import Filter Setup

Standard Options=IM_WMF.1


[Standard Options]
DefaultFileSpec=\ota\data\wmf_ms\*.wmf
Driver=IM_WMF.1
ColorTableSource=FILE
