[Settings]
ProgramTitle=Breast o-graphy
BackgroundTitle=Breast o-graphy Setup
DefaultDirectory=C:\breasto

[Source Media Descriptions]
Disk1=Breast o-graphy Installation,breasto\breasto.exe

[Installation Sections]
Section1=Graphics,Program graphics,!OPTIONAL
Section2=Root,Program Executable,!OPTIONAL
Section3=Vbx,3rd Party DLL/VBX,!OPTIONAL

[Graphics]
File1=1,graphics,graphics\INTRO.BMP, 268414
File2=1,graphics,graphics\MAIN.BMP, 268414
File3=1,graphics,graphics\TNV-01_8.BMP, 248822
File4=1,graphics,graphics\TNV-02_8.BMP, 248822
File5=1,graphics,graphics\MAIN.HSP, 1540
File6=1,graphics,graphics\TNV-01_8.HSP, 5124
File7=1,graphics,graphics\TNV-02_8.HSP, 5124
File8=1,graphics,graphics\EXITS1_8.BMP, 242280
File9=1,graphics,graphics\EXITS2_8.BMP, 242280
File10=1,graphics,graphics\EXITS3_8.BMP, 242280
File11=1,graphics,graphics\VID1PAL.BMP, 1082
File12=1,graphics,graphics\VID2PAL.BMP, 1082
File13=1,graphics,graphics\VID3PAL.BMP, 1082
File14=1,graphics,graphics\VID4PAL.BMP, 1082
File15=1,graphics,graphics\VID5PAL.BMP, 1082
File16=1,graphics,graphics\VID6PAL.BMP, 1082

[Root]
File1=1,breasto,breasto.EXE, 75925

[Vbx]
File1=1,vbx,IPICT.VBX, 86528
File2=1,vbx,MCI.VBX, 30112
File3=1,vbx,MCIWNDX.VBX, 54272
File4=1,vbx,THREED.VBX, 64544

