초기화면
 다이렉트 웹99  도움말

    다이렉트 웹 99의 기본적인 도움말 입니다.

    자세한 사항을 보시려면 아래항목 중 하나를 클릭하십시오.

      1.다이렉트 99란?

      2.사용요금에 대하여...

      3.모뎀장치가 없거나 제대로 작동하지 않습니다

      4.TCP/IP 프로토콜이 설치되어 있지 않습니다

      5.전화접속 네트워킹이 설치되어 있지 않습니다

      6.전화가 걸리지 않습니다

      7.인터넷 연결이 끊어졌습니다

     ______________________________________________

       인터넷 자동 접속 프로그램 다이렉트 웹  99


사용요금에 대하여
다이렉트웹 99  사용요금에 대하여

  다이렉트웹  99는  01410, 01411 망을 이용하기 때문에 주간에는

   40%, 야간 및 공휴일에는 60% 의  전화요금을 절약 할  수 있습

  니다. 인터넷 가입을 하지 않아도 사용할 수 있고 인터넷 접속을

  쉽게 도와주는  인터넷 자동  접속  프로그램 입니다.

  본  프로그램의 이용자의 인터넷 사용요금은인터넷 접속시 사용

  요금이  분당 20원으로  저렴한 요금으로 인터넷을 즐기실 수

  있습니다.  인터넷 정보 이용요금은 다음달 전화요금과 함께 청구

  됩니다.

   전체목차 로 돌아가기.   (다이렉트 웹 99  도움말 v1.0)


뎀장치가 없거나 제대로 작동하지 않습니다

      모뎀 장치가 없거나 제대로 작동하지 않습니다.

원인 : 윈도우에 모뎀이 설치 되지 않았을 경우 또는 모뎀이 올바르게

       설치 되어 있지 않을 경우 에러가 발생 합니다. 이때는 모뎀을

       구입하여 설치하거나 올바른 설정을 해주어야 합니다.

조치 : Windows95나  Windows98은 PnP기능을 제공하므로 모뎀을 컴퓨터

       에 설치만 하여도 자동으로 새로운 하드웨어를 탐지하여 모뎀

       설치를 돕게되며 설정이 잘못된 경우에는 제어판에서 모뎀을 클

       릭하여 설정을 올바르게 하면 됩니다.

1) [내 컴퓨터]-> [제어판] -> [모뎀] 에서 모뎀이 올바르게 설치되어

    있는지 확인하세요.

2) [내 컴퓨터]-> [제어판] 에서 [모뎀]을 클릭하십시오.

4) [모뎀 등록정보] 에서 [추가] 단추를 클릭하십시오.

5) [새모뎀설치] 에서 [다음] 단추를 클릭하십시오.

6) 검색이 종료된 후 모뎀을 찾을 수 없는 경우 [다음] 단추를            클릭하십시오.

7) 등록된 모뎀의 목록 화면에서 사용자 컴퓨터에 장착된 모뎀의 제조업체와 모델을 선택합니다.

8) 이젠 사용할 통신포트를 지정해 주시면 됩니다.

   전체목차 로 돌아가기.   (다이렉트 웹 99  도움말 v1.0)


TCP/IP 프로토콜이 설치되어 있지 않습니다

전화접속 네트워킹 설치법

컴퓨터에 전화접속 기능을 하는 전화접속 네트워킹이

설치되지 않았을 경우 에러 메세지가 발생합니다.

Windows 95나 Windows 98 을 준비하거나 통신상에서

전화접속 네트워킹을 다운받은후 다음을 참조하여 설치

하시기 바랍니다.

1) [내컴퓨터] -> [제어판]에서 [네트워크]를 클릭하십시오.

2) [네트워크] 에서 [추가] 단추를 클릭하십시오.

3) [네트웍 구성요소 종류 선택] 에서 어댑터를 선택하고

   [추가] 단추를 눌러주십시오.

4) [네트워크 어댑터 선택]에서 Microsoft의 전화접속어댑터를

   선택하여 주십시오.

전체목차 로 돌아가기.   (다이렉트 웹 99 도움말 v1.0)


 다이렉트 웹99란?

  인터넷 자동접속 프로그램인 다이렉트웹99는 다이렉트웹98에의

  문제점을 보강하고 디자인을 새롭게 변경 하였으며  메모지 ,

  액정화면의 이미지 삽입 기능, 도움말의 추가 및 컴퓨터에 쉽게

설치 할 수 있도록 간편한 인스톨을 제공하여 자동으로 단축아이콘

및 폴더를 만들어주어 초보자를 더욱  쉽게 사용하도록 하였습니다.

다이렉트 웹98에서는 접속시간을 알 수 없었던 것을 다이렉트 웹99

에서는인터넷접속시간을 표시하도록 하여 인터넷 서비스를 효과적

으로 사용 하도록 하였습니다.

  전체목차 로 돌아가기.     (다이렉트 웹 99  도움말 v1.0)


액정화면

 다이렉트 웹99 액정화면

  다이렉트 웹 99의 부분 적인 기능중 하나인 액정 디스플레이는

  사용자를 쉽게 알아볼 수 있도록 설계 되었습니다.

  모든 알림글을 액정으로 처리하여 쉽게 알수 있도록 만들었습니다.

  전체목차 로 돌아가기.   (다이렉트 웹 99  도움말 v1.0)


메모지
  메모지 사용방법

   다이렉트 웹 99에 포함된 메모지는 최대 9개까지 열수

   있고, 바탕색  변경 및  메모 내용을 저장하여 언제든지

   불러 사용할 수 있도록 하였습니다.

  전체목차 로 돌아가기.(다이렉트 웹 99  도움말 v1.0)


셋업
   다이렉트 웹99 설치하기

 다이렉트 웹99는 초보자에게 있어 제일 어렵게느끼는 부분을  클릭

 한번으로 프로그램 설치 및 프로그램 실행을 할수있기 때문에 전문

 지식이 없어도 사용이 가능하도록 만들었습니다.

     전체목차 로 돌아가기.   (다이렉트 웹 99 도움말 v1.0)


접속시간


전화접속 네트워킹이 설치되어 있지 않습니다

 TCP/IP 프로토콜 설치법

 인터넷에 컴퓨터에 전화접속 기능을 하는 전화접속 네트워킹이

 설치되지 않았을 경우 에러 메세지가 발생합니다. Windows 95나

 Windows 98 을 준비하거나 통신상에서 전화접속 네트워킹을 다운

 받은후 다음을 참조하여 설치하시기 바랍니다.

 1) [내컴퓨터] -> [제어판] 에서 [네트워크] 를 클릭하십시오.

 2) [내컴퓨터] -> [제어판] -> [네트워크] 에서 [추가] 단추를

     눌러주십시오.

 3) [네트웍 구성요소 종류 선택] 에서 프로토콜을 선택하고 [추가]

    단추를 눌러주십시오.

 4) [네트워크 프로토콜 선택] 에서 Microsoft의 TCP/IP를 선택하여

    주십시오.

 5) [확인] 단추를 눌러 설치를 완료하여주십시오.

  전체목차 로 돌아가기.   (다이렉트 웹 99 도움말 v1.0)


전화가 걸리지 않을때..

전화가 걸리지 않습니다

원인: 이 메시지는 다음 몇 가지 경우에 발생합니다.

      모뎀과 전화선이 제대로 연결되어 있지 않은 경우.

      사용자가 많아 통화중인 경우 사용자 관할 지역 전화국에

      문제가 발생한 경우. 내선선택이 잘못된 경우.

방법: 재접속을 시도하십시오

      모뎀과 전화선 상태를 점검 후 다시 시도하여 주십시오

  전체목차 로 돌아가기.   (다이렉트 웹 99 도움말 v1.0)


인터넷 연결이 끊어졌을때

인터넷 연결이 끊어졌습니다

원인: 이 메시지는 다음 몇 가지 경우에 발생합니다.

      전화선 상태가 고르지 못한 경우.

방법: 전화선과 모뎀의 연결상태를 점검 후 다시 시도하여

      주십시오.

 전체목차 로 돌아가기.   (다이렉트 웹 99 도움말 v1.0)