@clear ALL-ARCH
@clear GENERIC
@clear INTERNALS
@clear MULTI-OBJ
@clear AOUT
@clear BOUT
@set COFF
@clear ELF
@set Hitachi-all
@set H8/300
@set H8/500
@c start-sanitize-Hitachi-SH
@set SH
@c end-sanitize-Hitachi-SH
@clear DIFF-TBL-KLUGE
@set IEEEFLOAT
@clear W32
@set W16
@set SPECIAL-SYMS
@set AS as
@set GCC gcc
@set LD ld
@set TARGET H8/300 and H8/500
@c start-sanitize-Hitachi-SH
@set TARGET H8/300, H8/500, and Hitachi SH
@c end-sanitize-Hitachi-SH
@set OBJ-NAME COFF
@c
@clear have-stabs
@set abnormal-separator
