;------------------------------------
; SMPLHELP.DEF module definition file
;------------------------------------

LIBRARY        SMPLHELP  INITINSTANCE

STUB           'OS2STUB.EXE'
DESCRIPTION    'Simple Help Displayer DLL - 1989 Don Egen'
PROTMODE
CODE           LOADONCALL
DATA           NONSHARED
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
EXPORTS        HelpWndProc    @10
               HelpAboutProc  @11
               SimpleHelp     @12
               SimpleHelpExit @13
               SimpleHelpInit @14
