Copyright: Tuesday, November 30, 1999 15:51:37


Markera om du vill att Windows Script Host ska avbryta körningen av ett skript när det körts ett angivet antal sekunder. Detta är en global egenskap för alla skript som körs i Windows Script Host.

Alternativet förhindrar att skript körs för lång tid genom att en timer ställs in. När körningstiden överskrider det angivna värdet avbryter wscript.exe skriptmotorn med hjälp av metoden IActiveScript::InterruptThread och stoppar processen.


Här kan du ange hur många sekunder ett skript ska tillåtas att köra.

Du måste markera kryssrutan Stoppa skriptet efter angivet antal sekunder för att ändra det här alternativet.


Anger om versionsinformation för Windows Script Host ska visas varje gång du kör ett skript. Detta är en global egenskap för alla skript som körs i Windows Script Host.


Återställer inställningarna för Windows Script Host till följande standardvärden:

Stoppa skriptet efter angivet antal sekunder - avmarkerad

Sekunder - avmarkerad (och återställd till 10 sekunder)

Visa logotyp när skript körs i kommandotolken - markerad


Markera om du vill att Windows Script Host ska avbryta körningen av det markerade skriptet när det körts ett angivet antal sekunder.

Alternativet förhindrar att skript körs för lång tid genom att en timer ställs in. När körningstiden överskrider det angivna värdet avbryter wscript.exe skriptmotorn med hjälp av metoden IActiveScript::InterruptThread och stoppar processen.


Här kan du ange hur många sekunder det markerade skriptet ska tillåtas att köra.

Du måste markera kryssrutan Stoppa skriptet efter angivet antal sekunder för att ändra det här alternativet.


Markera om du vill att versionsinformation för Windows Script Host ska visas varje gång du kör det markerade skriptet.


Återställer inställningarna för Windows Script Host till följande standardvärden:

Stoppa skriptet efter angivet antal sekunder - avmarkerad

Sekunder - avmarkerad (och återställd till 10 sekunder)

Visa logotyp när skript körs i kommandotolken - markerad