Copyright: CoSyDat Software Engineering
Citation: Hilfedatei für CoSyDat DFÜ-Manager


DFÜ Manager
CoSyDat DFÜ-Manager

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Der CoSyDat DFÜ Manager dient dazu, DFÜ-Verbindungen anzulegen zu ändern, zu testen und zu betreiben. Es können eine beliebige Anzahl verschiedener DFÜ-Verbindungen eingerichtet und betrieben werden und es kann problemlos zwischen den einzelnen Verbindungen umgeschaltet werden. In der aufklappbaren Liste rechts unten kann eine beliebige Anzahl von Programmen gelistet werden, welche über eine der in der aufklappbaren Liste links unten aufgeführten DFÜ-Verbindungen gestartet werden können. Das Gleiche gilt für die Liste der Favoriten.

Sicherheitsmassnahmen:

Starten Sie immer die Programme oder Favoriten, welche das Internet benutzen, mittels des DFÜ-Managers, damit Sie die Gebühren erfassen können und vor fremden Eingriffen geschützt sind. Überprüf en Sie die Liste der DFÜ-Verbindungen auf eingenistete Fremdverbindungen.

Im Nutzungsbereich (siehe obige Abbildung) wird der DFÜ-Manager betrieben und im Bearbeitungsbereich werden DFÜ-Verbindungen angelegt oder verwaltet. Das Server Profil gibt Auskunft über die Leistungsfähigkeit Ihres Internet Service Provider.

Mit dem Schalter Wählen kann die Verbindung aufgebaut werden. In der obersten Leiste wird hierbei der Typ der Verbindung angezeigt und im Meldungsfenster wird der Fortschritt gemeldet sowie der Zeitablauf und die Gebühren angezeigt. Mit dem Schalter Auflegen kann die Verbindung beendet werden.

Hinweise zum Programm


Bearbeitungsbereich

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Im Bearbeitungsbereich werden die aktuellen Verbindungsdaten angezeigt. DFÜ-Verbindungen können hier angelegt und geändert werden.


Aktionen

Verbindungsaufbau	Aufbau, Abbau oder Stop der Verbindung.

Sitzungsprotokoll	Sitzungsprotokoll anzeigen oder drucken.

Gebührenprotokoll	Gebührenprotokoll anzeigen oder drucken.


DFÜ-Verbindung

Anlegen	Eine neue DFÜ-Verbindung in drei Schritten anlegen.

Ändern	Eine bestehende DFÜ-Verbindungen ändern.

Umbenennen	Eine bestehende DFÜ-Verbindung umbenennen (?)

Löschen	Eine bestehende DFÜ-Verbindung löschen (?)

DFÜ-Liste	Liste der DFÜ-Verbindungen anzeigen.

(?) :Wenn eine umbenannte oder gelöschte DFÜ-Verbindung einem Programm zugeordnet war, dann muss in diesem Programm die Zuordnung zu einer noch vorhandenen DFÜ-Verbindung erfolgen.


Favoriten

Favoriten Liste	Liste der Favoriten öffnen und Favorit starten (?).

Favoriten verwalten	Liste der Favoriten verwalten (?).

Favoriten lokalisieren	Favoriten lokal auf Festplatte ablegen für Offlinebtrieb.

Favoriten bearbeiten	Lokalisierte Favoriten bearbeiten.

Listeneinträge entfernen	Liste der vorher geöffneten URL entfernen.

(?) : Hierzu muss der Microsoft © Internet Explorer installiert sein


Startprogramme

Ausführen	Eine der gelisteten Startprogramm Online oder Offline starten.

Bearbeiten	Liste der Starprogramme bearbeiten.


Einstellungen

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Verschiedene Einstellungsdialoge:

Start-Einstellung	Einstellen des Startverhaltens des DFÜ-Managers.

Start-Programme	Liste der Startprogramme bearbeiten.

DFÜ-Verbindung	Liste der DFÜ-Verbindungen

Favoriten	Bearbeitung der Liste der Favoriten.

Server Profil	Bestimmung des Server-Profiles


Start-Einstellung

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Einstellungen, welche beim Start des DFÜ-Managers wirksam werden.

Die effektivste Einstellung ist, wenn folgende Optionen aktiviert werden (siehe Abbildung):

•	"An Online erinnern alle" bewirkt eine akustische Erinnerung an den Onlinezustand, wenn der DFÜ-Manager eine Verbindung geöffnet hat.

•	"Gebühren-Protokoll" und "Gebühren für fremde DFÜ" erfasst die Internetgebühren, sobald ein Programm über den DFÜ-Manager gestartet wird, aber auch für Programme, welche ausserhalb des DFÜ-Managers gestartet werden.

•	"DFÜ-Manager Auto-Start" und "Minimiert starten" sorgt für eine permanente Gebührenüberwachung im Hintergrund, wenn eine DFÜ-Verbindung geöffnet wird.


Start-Programme

Liste der installierten Startprogramme:

•	Neu
Neues Programm installieren. Hierzu die leeren Felder ausfüllen bzw. Verzeichnis mit Schalter suchen. Feld "Parameter" nur ausfüllen, wenn erforderlich.

•	Einfügen
Neu erstellte oder geänderte Eingaben in die Liste übernehmen.

•	Löschen
Startprogramm löschen.

•	Testen
Startfähigkeit des gewählten Programmes testen.

•	Hilfe
Dies Hilfe

•	Version 5.x entfernen
Beim ersten Start des DFÜ-Managers, Version 6.x werden, wenn vorhanden, die Startprogramme aus der Version 5.x übernommen. Danach können die Einträge für Version 5.x gelöscht werden und der Schalter wird unsichtbar.


DFÜ-Verbindung

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Liste der installierten DFÜ-Verbindungen

Symbole links in der in der Liste weisen auf kritische (teure) Verbindungen hin.


Favoriten

Liste der lokalisierten Favoriten im Verzeichnis: "DFÜManager\URL\www.xyz.com".

Die Bearbeitung der Verzeichnisse oder Dateien erfolgt mit rechter Maustaste.

Ein selektierter URL kann zu den Favoriten hinzugefügt oder direkt gestartet werden.


Server Profil

Erstellen Sie ein Profil des selektierten Service Providers.

Gehen Sie hierzu folgendermassen vor:

•	Klicken Sie den Schalter "Profil abrufen".

•	Klicken Sie den Schalter "Übertragungstest".

•	Klicken Sie den Schalter "Abruf beenden".

•	Klicken Sie den Schalter "Auswertung".

In dem abschliessenden Protokoll, welches Sie speichern oder drucken können, sind alle ermittelten Eigenschaften des Servers aufgeführt.

Die zu sendende Paketgrösse und die TTL (Time to live des Paketes) können Sie in Grenzen variieren.


Hilfe

Programmhilfe	Diese Hilfsdatei aufrufen.

Stichwort suchen	Eintrag per Stichwort suchen.

Hilfshinweise	Hinweise zur Verwendung der Hilfe.

Inbetriebnahme	Inbetriebnahme des DFÜ-Managers.

Programm Info	Info zum DFÜ-Manager.

Registrierung	Untermenü zur Registrierung

Hinweise zur Registrierung	Hinweise zum Registrierungsvorgang.

Online Registrierung	DFÜ-Manager online registrieren.

Programm lizensieren	Registrierungsdaten eingeben

Programm Homepage	Hompage vom DFÜ-Manager


DFÜ Einstellung

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Grundeinstellung	Erforderliche Einstellung einer DFÜ-Verbindung

Erweiterte Einstellung	Einstellung für erweiterte Funktionen

Zusätzliche Einstellung	Einstellung für zusätzliche Funktionen


Grundeinstellung

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Normale Anlage einer DFÜ-Verbindung in 3 Schritten


Erweiterte Einstellung

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Erweiterte Einstellungen, wenn erforderlich


Zusätzliche Einstellung

Mehr Info durch Klick auf eine der Sektionen

Zusätzliche Einstellungen, wenn erforderlich


Favoriten lokalisieren

Download einer Basis-URL vom Internet auf die Festplatte zur lokalen offline Betrachtung.

Eine hohe "Rekursionstiefe" bedeutet viele Unterverzeichnisse einbeziehen; "Links zu anderen URL mit laden" bedeutet, dass Dateien von anderen Sites, auf welche verwiesen wird, mit einbezogen werden. Beides kann zu einem sehr hohen Downloadvorgang führen.

Wenn lokal gespeichert und offline gelesen werden soll, dann muss "Offline Linkumwandlung" aktiviert sein.


"Timeout"-Einstellung

Beim Start einer Verbindung wird der Zeitablauf bis zur Herstellung der Verbindung gemessen und angezeigt. Wird die Hälfte der Ablaufzeit überschritten, dann sollte mit dem Regler die Zeit erhöht werden. Um aussernormale Zeitverzögerungen auszuschliessen, sollten aber mindestens 60 sec. eingestellt werden.


Online Hilfe
Online Hilfe:

Mit dem Schalter Online Hilfe kann weitere Hilfe zum Anlegen einer DFÜ-Einstellung angefordert werden.

Hierzu muss ein Web Browser installiert und eine DFÜ-Verbindung vorhanden sein. Sie finden hier zusätzliche Hilfe zur Installation von DFÜ-Verbindungen, einschliesslich einiger Beispieleistellungen mittels Fortgeschrittene Bearbeitung.


Hinweise zum Programm

Der DFÜ-Manager kann mit einem Web Browser von der Webadresse http://www.cosydat.de/freeshare/deu/ heruntergeladen werden.

Der CoSyDat DFÜ-Manager wird von folgenden CoSyDat Programmen direkt benutzt, um DFÜ-Verbindungen anzulegen oder zu ändern:

•	CoSyDat FTP-Manager, ein Programm mit dem als FTP-Client zum Beispiel Homepages hervorragend gewartet werden können. Beschreibung unter: http://www.cosydat.de/freeshare/deu/

•	CoSyDat Mail-Manager, ein Programm zum Versenden und Empfang von eMail. In Zusammenarbeit mit dem DFÜ-Manager auch für den eMail Verkehr mit Online Diensten, wie T-Online und CompuServe, ohne diese Programme starten zu müssen.
Beschreibung unter: http://www.cosydat.de/freeshare/deu/

•	CoSyDat Domain-Manager, ein erweiterter DFÜ-Manager mit integriertem Web-Browser und ZIP-Modul zur Bearbeitung von Web Sites. Beschreibung unter: http://www.cosydat.de/freeshare/deu/

Lizenzbedingungen:

Sie installieren die Software als voll funktionsfähige FreeShare (1) Software für eine ausführliche Erprobung.

Benutzen Sie das Programm nach Ihrem Bedarf. Wenn es Ihnen Nutzen bringt, sollten Sie den Nutzen durch Lizensierung honorieren. Wenn Ihnen das Programm gefällt und Sie die erweiterten Funktionen nutzen möchten, müssen Sie das Programm ebenfalls lizensieren.

Hinweise zur Lizensierung finden Sie jeweils im Programm und unter http://www.cosydat.com/freeshare/registhints.htm.

Diese Installationsdatei der Software können Sie in unveränderter Form beliebig an Andere weitergeben.

Gewährleistung:

Die zu installierende Software wird akzeptiert wie sie ist. Es werden weder explizit noch implizit Zusagen über die Verwendbarkeit oder Funktionsfähigkeit gegeben. Die Benutzung der Software geschieht auf eigene Gefahr des Benutzers.

Die Software wird kostenlos zur Erprobung zur Verfügung gestellt, so dass eine Haftung für Schäden irgendeiner Art durch die Benutzung der zu installierenden Software ausgeschlossen ist..

---------------------------------------------------------------

(1) CoSyDat FreeShare Software:

CoSyDat FreeShare Programme können frei vom CoSyDat Internet-Downloadverzeichnisen http://www.cosydat.com herunter geladen und installiert werden.
Die Programme stehen nach der Installation in "unlizensierter" Form zur freien Erprobung zur Verfügung. Die Erprobung kann so lange ausgedehnt werden, bis Gewissheit über den Nutzwert der Programme für den jeweiligen Anwender gegeben ist.

Im unlizensierten Zustand kann ein Programm für die vorgesehenen einfachen Funktionen uneingeschränkt betrieben und erprobt werden. Die erweiterten Funktionen, die erst nach Lizensierung ungehindert zur Verfügung stehen, können ebenfalls voll funktionsfähig erprobt werden. Lediglich ein Dialogfenster "bremst", mit Hinweis auf den unlizensierten Zustand, die Ausführung einer erweiterten Funktion.

CoSyDat Software Engineering Dieter Kehr
 eMail: Kehr@cosydat.de- Internet: http://www.cosydat.com (Anschrift siehe "Impressum)


Meldungsfenster
Hier werden die Meldungen beim Aufbau einer Verbindung angezeigt. Mit Doppelklick auf das Feld wird die Liste der Meldungen der gegenwärtigen Sitzung angezeigt und kann ausgedruckt oder gespeichert werden. Der Inhalt der letzten Sitzung wird beim Beenden des DFÜ-Managers als Datei „RASMan-Log.TXT“ gespeichert.

Gleichzeitig wird die abgelaufene Zeit der Sitzung angezeigt, sowie die angefallenen Gebühren, soweit diese zur DFÜ-Verbindung angegeben wurden.


Verbindungsdaten
Anzeige der aktuellen Verbindungsdaten, wie Nutzername, Passwort (verschlüsselt), Rufnummer, Verbindungs-Gebühr und Gebührentakt.


Wählen
Mit dem Schalter Wählen wird eine Verbindung aufgebaut. Während des Aufbaus wird der Schalter zum „Stop“ Schalter, mit dem der Aufbauvorgang abgebrochen werden kann. Nach dem Aufbau wird er Schalter zum „Auflegen“ Schalter, mit dem die Verbindung beendet werden kann.


Lokales Menü
Lokales Menü:

(auch mit rechter Maustaste öffnen)


Verbindungen
In der aufklappbaren Liste kann eine der installierten DFÜ Verbindungen aktiviert werden.


Startprogramme
In der aufklappbaren Liste kann eines der installierten Startprogramme gewählt werden. Mit Doppelklick auf das Feld oder mit dem Schalter rechts vom Feld wird das Programm gestartet.

Eine weitere Möglichkeit besteht über die Windows Statuszeile (rotes Telefon Symbol) mit der Menü Option „Startprogramme“.


Favoriten
Favoriten:

Öffnet, wenn vorhanden, die im Ordner „...\Windows\Favoriten“ liegenden Einträge in Form eines Menüs.

Nach Auswahl eines URL kann, nach Rückfrage, der URL gestartet werden.


Standard Bearbeitung
Die Schalter „Editieren“ und „Anlegen“ öffnen jeweils die in Windows vorgesehenen Dialoge zum Manipulieren von DFÜ Verbindungen.


DFÜ-Verbindung
Eine DFÜ-Verbindungen wird auf einem Rechner eingerichtet, um über ein externes oder internes Modem oder ein ISDN Gerät eine Verbindung zum Internet zu Diensten wie WWW, eMail, Chat u. a. herzustellen.


Inaktivitätsabbruch
Inaktivitätsabbruch:

Wenn keine Veränderung im Volumen des Datentransfers einer geöffneten Verbindung mehr erfolgt, kann der DFÜ-Manager die Verbindung nach einer voreingestellten Inaktivitätszeit beenden. Hierzu erfolgt eine Abfrage, welche, wenn sie nach 10 Sekunden nicht beantwortet wurde, automatisch die offene Verbindung schliesst.

Ein Wert von Null (0) deaktiviert diese Überwachung.


Gebühren
Gebührenprotokoll

Der Gebührenreport zeigt in der Liste die bisher angefallenen Gebühren an und summiert die Zeiten und Gebühren der gelisteten Periode. Hierzu muss beim Anlegen oder Ändern einer DFÜ-Verbindung die Internetgebühr des Providers sowie der Zeittakt , in welcher die Gebühr erhoben werden, angegeben werden.

•	Zum löschen eines Zeitabschnittes (Periode) muss dieser Abschnitt hervorgehoben werden und kann dann mit dem Schalter "Periode löschen" aus der Liste entfernt werden.

•	Mit dem Schalter "Alles löschen" kann der gesamt Listeninhalt gelöscht werden.

•	Mit dem Schalter "Druckvorschau" kann der Inhalt der Liste, nach Vorschau, ausgedruckt werden.


Sitzungsprotokoll

Während der DFÜ-Sitzung wird ein Protokoll der Aktivitäten
erstellt, welches anschliessend eingesehen werden Kann.

Dieses kann Hilfreich bei der Erkennung von Störungen sein.


Nepp-Sicherung

"Nepp-Sicherung" soll vorbeugen, dass von einem fremden Rechner Ihr DFÜ-Zugriff manipuliert und gegebenenfalls Ihre kostengünstige Telefonverbindung durch eine teure 190er Nummer ersetzt wird. Holen Sie sich weitere Informationen über "Nepp im Internet" von www.fst-ev.de, "Freiwillige Selbstkontrolle Telefonmehrwertdienste e. V."

Eine Überwachung Ihrer Verbindung erhalten Sie, wenn Sie Ihre Internet Programme, wie Web Browser, als Starprogramm einrichten und vom DFÜ-Manager starten. Achten Sie immer in der Titelzeile des DFÜ-Managers auf die benutzte Telefonnummer.

Wenn von einem fremden Rechner, ohne Vorankündigung, auf Ihrem Rechner eine neue teuere DFÜ-Verbindung mit einer 190er Nummer eingerichtet werden soll, dann wird beim Schliessen der bestehenden Verbindung das nachfolgende Fenster geöffnet. Mit dem Schalter "Kritischer Abbruch" wird Ihr Rechner neu gestartet [Strg+Alt+Del] und alle Verbindungen nach aussen geschlossen.

(Wenn Sie sicher sind, dass keine Fremdeinwirkung besteht, Klicken Sie "Unkritischer Abbruch")

Schauen Sie trotzdem unter Liste der DFÜ-Verbindungen, ob eine neue Verbindung eingerichtet wurde und wenn ja, löschen Sie diese Verbindung aus der List und dem Rechner.Wenn Sie aufgefordert wurden, einen sogenannten "High Speed" Zugang, zum Beispiel zu einer Erotik Site einzurichten, (in der Regel nicht schneller als Ihr eigener Zugang, wechselt aber zu einer teuren 190er Nummer) dann müssen Sie diesen in der Regel auf Ihren Rechner herunterladen und dort installieren. Da dabei der DFÜ-Manager nicht mehr aktiv ist, erfolgt auch keine Kontrolle und Sie sind selbst verantwortlich über das, was Sie da tun.

Es kann vor einigen dieser Zugänge nur gewarnt werden, da diese Ihr System verändern.


Verbindungsdaten:

Bei Neuanlage eine DFÜ-Verbindung erscheint hier die vorher gewählte Bezeichnung, welche geändert werden kann.

Bei Änderung eine DFÜ-Verbindung kann die Bezeichnung nur mittels des rechten Schalters abgeändert werden.


Nutzername und Passwort:

Der Nutzername (Konto, Account) und das Passwort müssen so eingegeben werden,
 wie mit den Service Provider der DFÜ-Verbindung vereinbart.


Gerät:

Wählen Sie aus der aufklappbaren Liste eine Modem oder ISDN-Gerät für die aktuelle Verbindung.


Modemstatus anzeigen:

Diese Option zur Anzeige der Modem Dioden wird gegenwärtig ignoriert.

Terminalfenster vor dem Wählen:

Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird vor dem Wählen ein Terminal Fenster zur Eingabe von Daten eingeblendet.

Terminalfenster nach dem Wählen:

Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird nach dem Wählen der Verbindung ein Terminal Fenster zur Eingabe von Daten eingeblendet.

Diese Option nicht aktivieren, wenn ein "Skript" aktiviert wurde, da die Skriptverwaltung eigene Terminal Fenster vorsieht.


Landes ID:

Spezifiziert die TAPI Landes Identifizierung.

Wird nur berücksichtigt, wenn auch "Vorwahlen verwenden" aktiviert wurde.


Landes Code:

Spezifiziert den Teil des Landes Codes innerhalb einer Telefonnummer.

Der Landes Code muß korrespondieren mit der "Landes ID". Wenn der "Landes Code" null ist, wird die "Landes ID" statt dessen verwendet.


Vorwahl:

Spezifiziert die Ortsvorwahl. Wenn eine Adresse keine Vorwahl besitzt, muß eine leere Zeichenkette ("") eingetragen werden. Nur reine Ziffern ohne Klammern, Striche etc. verwenden.

Wird nur berücksichtigt, wenn auch "Vorwahlen verwenden" aktiviert wurde.


Telefonnummer:

Enthält die Telefonnummer des Servers. Wenn  "Vorwahlen verwenden" nicht aktiviert wurde, dann wir nur die in diesem Feld eingetragene Nummer zur Wahl verwendet.


Vorwahlen verwenden:

Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird die zu wählende Telefonnummer aus den Teilen:

(Landes ID +  Landes Code + Vorwahl  + Telefonnummer) Zusammengesetzt.


Alternative Telefon Nummer:

Diese Option ist nur aktiv, wenn alternative Telefonnummer innerhalb von Windows gewählt wurde.

Wenn die Option aktiviert ist, wird bei einem vergeblichen Wählversuch die alternative Nummer benutzt und diese als bevorzugte Nummer eingetragen.


Skript:

Feld zur Eingabe des vollen Verzeichnisses mit Namen der zu verwendenden Skript-Datei.

Windows NT: Zur Identifizierung von Windows NT SWITCH.INF Skript Name, setzen Sie das erste Zeichen des Namens auf "[".


Verschlüsseltes Paßwort anfordern:

Wenn diese Option aktiviert ist, kann nur ein "Microsoft sicheres Paßwort" für die Beglaubigung beim Server berücksichtigt werden.

Diese verhindert den PPP-Driver die Plain-Text authentifizierungs Protokolle des Clienten.

Die Authentifizierungs-Protokolle CHAP uns SPAP werden ebenfalls unterstützt.

Aktivieren Sie diese Option für maximale Sicherheit oder deaktivieren Sie diese Option für maximale Interoperationsfähigkeit.

Diese Option geht vor die Option "Verschlüsseltes Paßwort anfordern".


DFÜ-Servertyp, Rahmenprotokoll:

Festlegung des Rahmen-Protokolles, das vom Server benutzt wird. PPP ist der allgemeine Standard. SLIP wird hauptsächlich in einer UNIX Umgebung benutzt.

Folgende Protokolle können gewählt werden:

Option	Beschreibung

PPP	Point-to-Point Protokoll

SLIP	Serial Line Internet Protocol

RAS	Microsoft eigenes Protokoll, benutzt von Windows NT 3.1und Windows for Workgroups 3.11

Um "Compressed SLIP" zu benutzen, die SLIP Option aktivieren zusammen mit "IP Header Komprimierung".

Das Feld "SLIP Größe" spezifiziert die Rahmengröße des Netzwerkprotokolles. Der Wert sollte entweder 1006 oder 1500 sein.


Netzwerk Protokolle:

Spezifiziert das zu berücksichtigende Netzwerkprotokoll. Diese kann sein:

NetBEUI	: Berücksichtigt NetBEUI Protokoll.

IPX	: Berücksichtigt IPX Protokoll.

TCP/IP	: Berücksichtigt TCP/IP Protokoll.


Am Netzwerk anmelden:

Wenn diese Option aktiviert ist, meldet RAS die Verbindung im Netzwerk an, nachdem die PPP (Point-To-Point) Verbindung hergestellt wurde. Hat bei Windows NT derzeit keinen Effekt.


Softwarekomprimierung:

Wenn diese Option aktiviert ist, wird während der Verbindung Softwarekomprimierung berücksichtigt.

Diese Option sollte immer aktiviert sein. Wenn der Server kein kompatibles Komprimierungsprotokoll unterstützt, kann Deaktivierung die Erkennungszeit reduzieren.


Verschlüsseltes Paßwort anfordern:

Wenn diese Option aktiviert ist, kann nur ein "Microsoft sicheres Paßwort" für die Beglaubigung beim Server berücksichtigt werden. Dieses verhindert den PPP-Driver die Plain-Text Authentifizierungs-Protokolle, MD5-CHAP, MS-CHAP, oder SPAP zu verwenden.

Aktivieren Sie diese Option für maximale Sicherheit oder deaktivieren Sie diese Option für maximale Interoperationsfähigkeit. Diese Option geht vor die Option "Verschlüsseltes Paßwort anfordern".

Datenverschlüsselung anfordern:

Wenn diese Option aktiviert ist, dann muß die Datenverschlüsselung erfolgreich sein.

Aktueller User-Name / Paßwort:

Wenn diese Option aktiviert ist, benutzt RAS die Daten des gegenwärtig eingeloggten Nutzers, wie Username, Paßwort und Domain-Adresse.


IP-Adresse festlegen:

Nur benutzen, wenn vom Service Provider verlangt!

Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird für die Verbindung die im Feld "IP Adresse" eingetragene Adresse benutzt. Ist die Option nicht gesetzt, dann wird die "IP-Adresse" ignoriert.

Werte genauso eintragen, wie vom Service Provider vorgegeben!


Namensserveradressen festlegen:

Nur benutzen, wenn vom Service Provider verlangt!

Wenn diese Option aktiviert ist, dann wird für die Verbindung die in den Feldern "Erster DNS", "Zweiter DNS" oder "Erster WINS", "Zweiter WINS" eingetragene Adresse benutzt.

Ist die Option nicht gesetzt, dann werden die DNS bzw. WINS Adressen ignoriert.

Werte genauso eintragen, wie vom Service Provider vorgegeben!


Modembearbeitung:

Öffnen Sie mit dem Schalter rechts die Bearbeitung des angezeigten Modems.


Scriptdatei Pfad:

Skriptdatei erforderlichen Falles suchen und eintragen.

Nur verwenden, wenn vom Service Provider ausdrücklich verlangt!


IP-Header Komprimierung

Wenn diese Option aktiviert ist, dann erkennt RAS die IP-Header Komprimierung bei PPP Verbindungen. Ist die Option nicht gesetzt, wird die IP-Header Komprimierung ignoriert.

Es ist generell zu empfehlen diese Option zu aktivieren, weil eine IP-Header Komprimierung die Leistung einer Verbindung erheblich steigert.

Die Option sollte nur deaktiviert werden, wenn ein Server die IP-Header Komprimierung nicht korrekt interpretiert.


Standard Gateway im Remote Netzwerk:

Wenn diese Option aktiviert ist, wird für die bevorzugte Route der IP-Pakete der Wähladapter der Verbindung benutzt. Ist die Option nicht gesetzt, wird die bevorzugte Route für den Transport der IP-Pakete nicht modifiziert. Folgen Sie hier den Vorgaben Ihres Service Providers.


Sichere lokale Dateien: (Nur für Windows NT)

Wenn diese Option aktiviert ist, prüft RAS ob im lokalen Netz Dateien und Drucker freigegeben sind, bevor eine Verbindung hergestellt wird.

Typischerweise wird diese Option eingesetzt, wenn in einem lokalen Netzwerk daran erinnert werden soll, daß eine Remote Verbindung geöffnet werden soll.


LCP Erweiterungen deaktivieren:

Wenn diese Option aktiviert ist, verhindert RAS die PPP LCP Erweiterungen (wie in Spezifikation RFC 1570 definiert). Diese kann erforderlich werden, um mit älteren PPP Implementationen zu kommunizieren, beeinflußt aber Vorteile wie Server Callback.

Nur benutzen, wenn vom Service Provider verlangt!


Internet-Gebühren:

Geben Sie für die aktuelle DFÜ-Verbindung die vom Service Provider erhältliche

Internetgebühr in Euro-Cent pro Minute ein, sowie den Takt in Sekunden oder

Minuten, in dem die Gebühr erhoben wird.

Im Gebührenreport können die aufgelaufenen gebühren angezeigt werden.

TIP: Wenn mehrere tageszeitabhängige Gebühren erhoben werden, dann kann für

jede Gebühr eine eigene DFÜ-Varbindung angelegt werden.


DFÜ-Manager Autostart

Automatik-Start wird benutzt, um das Programm beim Start
von Windows automatisch zu starten.
Der DFÜ-Manager kann dann über das rote Telefon-Symbol
in der Statuszeile von Windows jederzeit erreicht werden.

Sinnvoll zusammen mit "Minimiert starten"


DFÜ-Manager Automatisch auflegen

Der DFÜ-Manager beendet automatisch (nach Rückfrage)
die DFÜ-Verbindung, wenn das Programm beendet werden soll.

Soll der DFÜ-Manager in einer permanenten "Onlineumgebung"
betrieben werden, dann "Automatisch auflegen" deaktiviert werden.


DFÜ-Passwort abfragen

Wenn aktiviert, dann wir vor jedem Start einer DFÜ-Verbindung
dass Passwort dieser Verbindung abgefragt.

Auch wenn das Passwort beim Anlegen der Verbindung bereits
angelegt wurde, erfolgt im aktivierten Zustand diese Abfrage.


Abbruchzeit "Timeout"

Wenn eine DFÜ-Verbindung gestartet wird, dann kann es durch
innere oder äussere Fehler zum Stillstand des Computers kommen.

"Timeout" ist diejenige Zeit, nach der dieser Vorgang abgebrochen


Online-Erinnerung

An Online erinnern steuert die Zeit, nach der jeweils ein
akustisches Signal an den Onlinezustand erinnern soll,
Der Wert „0“ schaltet die Erinnerung aus.


Leerlaufabbruch

Zeit in Minuten, nach der  DFÜ-Manager automatisch, nach Rückfrage,

Eine inaktive Verbindung schliesst. Wird die Rückfrage innerhalb

10 Sekunden nicht beantwortet, erfolgt die automatische Abschaltung.

Ein Zeitwert von "Null" (o) deaktiviert die Überprüfung und Abschaltung.


Gebührenprotokoll

Wenn für eine DFÜ-Verbindung die Gebühren für den
Internetbetrieb angegeben wurden und die Option aktiviert
 ist, werden die laufenden Gebühren angezeigt und protokolliert.


Minimiert starten
Wenn aktiviert, wird der DFÜ-Manager minimiert gestartet.
Der DFÜ-Manager kann dann über ein Telefon-Symbol in
der unteren Windows Symbolleiste betrieben werden.
Sinnvol zusammen mit "Autostart".


Objekthilfe anzeigen

Objekthilfe anzeigen wird benutzt, um die
Meldungsfenster zu einem Objekt ein- oder
auszuschalten. Es kann zwischen kleinem und
grossem Meldungsfenster gewählt werden.


Akustische Meldungen

Akustische Meldungen, die den Anschluß und die
Trennung einer Verbindung akustisch melden,
können hier ein- oder ausgeschaltet werden.

Der Ton der Meldung kann über den eingebauten
Lautsprecher oder das Sound-System erfolgen.


Gebühren für fremde DFÜ:

Die Gebühren werden auch für Verbindungen erfasst,

welche nicht über den DFÜ-Manager gestartet wurden.

Hierzu muss der DFÜ-Manager aktiv sein, z. B. durch:

Aktivierung von "Autostart" und "Minimiert starten".