DESCRIPTION 'Test DLL'

EXPORTS
        DllMain
        RNIGetCompatibleVersion
        
        RectMarshaler_toJava
        RectMarshaler_copyToExternal

        RectMarshaler_toExternal
        RectMarshaler_releaseExternal


