NAME: bombtopx
DESCRIPTION: used when bomb hits ground as seen from above
SURFACEFILE: bombtopx.tga
NUMCELLS: 16
CELLSPERROW: 4
CELLWIDTH: 32
CELLHEIGHT: 32