Введение

Данный пакет драйверов устройства обеспечивает поддержку коммуникационных адаптеров корпорации Digi Intelligent в операционной системе Windows 2000. Программа настройки digicfg, которую можно запустить с помощью панели управления, позволяет полностью настраивать адаптеры Digi, включая добавление и удаление адаптеров, настройку параметров адаптера и настройку отдельных параметров канала.


Концентраторы (C/X и EPC/X)

Данное диалоговое окно позволяет добавлять, удалять и упорядочивать концентраторов на синхронной линии хост-адаптера.

В начале работы мастера настройки адаптера отображается диалоговое окно для настройки параметров Линии 1. В левой части диалогового окна отображается рисунок, демонстрирующий настраиваемую синхронную линию и количество концентратов, настроенных для данной линии. В правой части диалогового окна находятся два списка. Верхний список содержит все концентраторы, которые можно подключить к синхронной линии хост-адаптера. Нижний список содержит концентраторы, настроенные для данной синхронной линии. Первоначально нижний список не заполнен.

Добавление концентраторов

Чтобы добавить концентраторы в конфигурацию, выберите щелчком мыши требуемый концентратор из верхнего списка. Затем нажмите кнопку Добавить. Выбранный концентратор отобразится в нижнем списке.

Упорядочивание концентраторов

Концентраторы в нижнем списке можно переупорядочить, выбрав концентратор и нажав кнопку Вверх или Вниз. Выбранный концентратор переместится выше или ниже в списке в зависимости от выбранной кнопки.

Удаление концентраторов

Чтобы удалить концентратор из нижнего списка, выберите концентратор и щелкните кнопку Удалить.

После добавления всех концентраторов в список Линии1 и упорядочивания их нажмите Далее, чтобы настроить Линию 2. Настройте Линию 2 аналогично Линии 1. Нажмите Далее после завершения настройки.


Модули порты/Xem и модем/Xem

Воспользуйтесь этим диалоговым окном, чтобы добавлять, удалять и упорядочивать модули портов/Xem и модема/Xem на хост-адаптере Xem или концентраторе EPC/X в EBI-линии.

В левой части диалогового окна находится рисунок, демонстрирующий настройки хост-адаптера Xem или концентраторов на синхронной линии хост-адаптера EPC/X. В правой части диалогового окна находятся два списка. Верхний список содержит все модули, которые можно подключить к хост-адаптеру Xem или концентратору EPC/CON-16. Нижний список содержит модули, настроенные для данного хост-адаптера или концентратора. Первоначально нижний список не заполнен.

Добавление модулей

Чтобы добавить модули PORTS/Xem или Modem/Xem в конфигурацию, выберите щелчком мыши требуемый модуль из верхнего списка. Затем нажмите кнопку Добавить. Выбранный модуль появится в нижнем списке и отобразится на рисунке в левой части диалогового окна. Повторите эти действия для каждого добавляемого модуля. Щелкните Далее, чтобы настроить оставшиеся концентраторы (для EPC/X-систем) или перейдите к следующему диалоговому окну.

Упорядочивание модулей

Модули в нижнем списке можно упорядочить кнопками Вверх или Вниз. Выбранный модуль переместится выше или ниже в списке в зависимости от выбранной кнопки.

Удаление модулей

Чтобы удалить модуль из конфигурации, выберите модуль в нижнем списке и щелкните Удалить.


Изменение имен портов

Это диалоговое окно позволяет изменять имя первого порта. По умолчанию это первое доступное имя порта. Например, если система содержит два встроенных последовательных порта COM1 и COM2, то первый порт Digi будет называться COM3. Имя порта состоит из буквенной и числовой части. Буквенная часть (может также содержать цифры) остается постоянной, а цифровая часть — изменяемая часть для каждого порта. Нумерация портов осуществляется последовательно, начиная с первого порта первого адаптера. Позже имена портов можно изменять отдельно или целой группой при необходимости.


Настройка системы и обслуживание

Диалоговое окно свойств адаптера содержит функции окончательной настройки и обслуживания. Оно также служит для изменения параметров основной конфигурации установленных адаптеров и настройки параметров отдельных портов. Для C/X, EPC/X и Xem-систем данное окно предоставляет средства для добавления/удаления концентраторов и модулей, а также для определения параметров синхронных линий как между хост-адаптером и концентраторами, так и между концентраторами.

Окно свойств адаптера содержит дерево, которое можно развернуть. На верхнем уровне дерева — хост-адаптер. На нижнем — отдельные последовательные порты. Для сложных систем, таких как EPC/X-системы, показаны промежуточные уровни для синхронных линий, концентраторов и подключенных модулей.

См. также:

Добавление концентраторов в системы C/X и EPC/X

Удаление концентраторов из систем C/X и EPC/X

Добавление модулей порты/Xem и модем/Xem в EPC/X-системы

Удаление модулей порты/Xem и модем/Xem из EPC/X-системы

Добавление модулей порты/Xem и модем/Xem в Xem-системы

Удаление модулей порты/Xem и модем/Xem из Xem-системы

Переименование портов

Настройка портов

Настройка C/X, EPC/X и банка модемов T1 в синхронной линии


Переименование портов

По умолчанию серийные порты имеют названия COM1, COM2 и т. д. Можно изменить название и нумерацию портов при помощи кнопки Имена портов.

Имя порта состоит из буквенной и числовой части. Буквенная часть (может также содержать цифры) остается постоянной, а цифровая часть — изменяемая часть для каждого порта. Нумерация портов осуществляется последовательно, начиная с первого порта первого адаптера. Позже имена портов можно изменять отдельно или целой группой при необходимости.

Диалоговое окно Переименование портов содержит поле для ввода имени первого порта и группу переключателей, позволяющих указать метод присвоения новых имен.

Можно переименовать все порты, порты на указанной синхронной линии C/X или EPC/X и порты на указанном концентраторе или модуле. Переименование может быть общим или начинаться с выбранного порта.

Чтобы переименовать все порты, нажмите кнопку Имена портов, введите новое имя в поле, выберите вариант Все порты и щелкните OK.

Чтобы переименовать порты на отдельном концентраторе, модуле или синхронной линии, выберите первый изменяемый порт, нажмите кнопку Имена портов, введите новое имя в поле, выберите соответствующий переключатель и щелкните OK.

Чтобы переименовать один порт, выберите этот порт и нажмите кнопку Свойства. В диалоговом окне свойств порта введите в поле новое имя порта.


Настройка портов

Чтобы настроить отдельный порт, выберите этот порт и щелкните Свойства. Диалоговое окно свойств порта позволяет переименовать один порт без изменения других портов и содержит дополнительные параметры настройки.

Дополнительные параметры

Задержка получения события (edelay) (по умолчанию 10)

Количество 10 мс импульсов ожидания регистрации адаптером полученных данных. Значение 10 подходит для RAS и программ терминала, но при работе с приложениями в реальном времени следует выбрать меньшее значение. Обратите внимание, что этот параметр заменяет параметр «fep5edelay», который был ранее доступен для каждого адаптера.

Таймаут закрытия порта (по умолчанию 25)

Количество секунд ожидания драйвером перед очисткой буфера записи от неотосланных данных. При установке значения -1 драйвер ожидает неопределенное время, при 0 драйвер немедленно очищает буфер.

Найти устройства на порту: (по умолчанию Вручную)

Операционная система Windows периодически проверяет последовательные порты на наличие подключенного модема. Этот параметр устанавливает частоту этих проверок в интервале от одной секунды до одной минуты. При значение данного параметра Вручную автоматическая поверка отключается и новые модемы надо добавлять при помощи вкладки Модемы окна «Параметры телефона и модема».

Удалять оставшиеся данные при закрытии портов (по умолчанию флажок установлен)

Установите флажок, чтобы драйвер удалял все не отправленные данные после закрытия порта. Данные удаляются после закрытия порта. Обратите внимание, что любые неотправленные данные удаляются всякий раз при открытии порта.

Завершать запись при окончании передачи (по умолчанию флажок снят)

При снятом флажке запись надо завершить при заполнении буфера записи, но перед отправлением данных в порт. Многие приложения будут работать более эффективно, если данный параметр отключен, что позволяет драйверу отправлять больше данных в буфер. Однако при возникновении конфликтов с драйвером, можно установить флажок.

При установленном флажке запись должна завершиться после отправки данных. Так работает стандартный драйвер корпорации Майкрософт для последовательного порта.

Игнорировать сигнал «занято» (по умолчанию флажок снят)

Этот параметр позволяет отключать некоторые внутренние настройки драйвера. При возникновении сбоев в работе COM-порта, выраженных в зависании, в особенности при закрытии, включение этого параметра, возможно, позволит устранить неполадку. Если неполадка не устраняется, то рекомендуется отключить этот параметр.

Альтернативная разводка разъема RJ-45 (по умолчанию флажок снят)

Десяти контактный разъем, возможно, сложно найти в розничной продаже, поэтому драйвер устройства содержит данный параметр, который заменяет логические функции DSR (Data Set Ready) функциями DCD (Data Carrier Detect). Если установить флажок, то функции DCD доступны на контакте 1 восьми контактного разъема RJ-45, что соответствует контакту 2 десяти контактного разъема.

Флажок следует установить, если адаптеры, концентраторы или модули поддерживают RJ-45.

Данный параметр не следует включать при работе с RAS. Пользователь должен изменить выполняемые функции в одной линии, прежде чем добавлять кабели.

Включить проверку четности и ошибок кадров (по умолчанию флажок снят)

Если данный параметр отключен, то всем входящим данным присваивают статус свободные от ошибок и эти данные передаются в приложение с флагами отсутствия ошибок, даже при настройке приложения на поиск ошибок.

Если параметр включен, то выполняется проверка на наличие ошибок и сведения о принадлежности ошибок отправляются в приложение вместе с данными. Обратите внимание, если данный параметр включен, то это не значит, что и приложение будет обнаруживать ошибки. Приложение надо настроить для поиска ошибок.

Отключение проверки четности и ошибок кадра можно увеличить быстродействие некоторых приложений, не повлияв на работу этих приложений.

EIA-422 (по умолчанию флажок снят)

Этот параметр доступен только для адаптеров, которые поддерживают EIA-232 и EIA-422. Установите флажок, чтобы адаптер работал в режиме EIA-422. Если флажок не установлен, то адаптер работает в режиме EIA-232 (по умолчанию).

Эта кнопка восстанавливает настройки по умолчанию для дополнительных параметров.

Нажав на эту кнопку, можно изменить параметры любого числа портов на текущие выбранные параметры. В открывшемся списке всех доступных асинхронных портов можно выбрать один или несколько портов для настройки с этими параметрами.


Настройка C/X, EPC/X и банка модемов в синхронной линии

Системы C/X и EPC/X работают с высокоскоростными синхронными последовательными линиями для соединения хост-адаптера и концентратора, а также концентраторов.

Концентраторы подключаются к хост-адаптеру и друг другу по схеме последовательного опроса. Линия передачи хост-адаптера подключается к линии приема первого концентратора, линия передачи первого концентратора подключается к линии приема второго и т. д. Линия передачи последнего концентратора подключается к линии приема хост-адаптера.

Синхронную передачу данных можно настроить для различных скоростей, методов разводки и методов синхронизации. Ознакомьтесь с документацией к данному концентратору для получения сведений о скоростях передачи данных, режимах разводки и синхронизации для систем C/X и EPC/X.

Синхронные линии на каждом хост-адаптере и концентраторе надо настроить для того метода, с помощью которого будут передаваться данные в следующее устройство в схеме последовательного опроса.

Автоматическая настройка

Для основных систем C/X и EPC/X, в которых все концентраторы локальные и подключены к хост-адаптеру с помощью 8-проводной кабеля, рекомендуется автоматическая настройка. Автоматическая настройка позволяет выбрать 8-проводной кабель, внутреннюю синхронизацию и самую быструю скорость совместимые со всеми элементами данной системы.

Чтобы автоматически настроить систему C/X или EPC/X, установите флажок Автонастройка скорости на вкладке «Конфигурация портов».

Ручная настройка

В некоторых случаях, таких как подключение концентраторов к хост-адаптеру через синхронные модемы, необходимо вручную настраивать синхронные линии C/X и EPC/X.

Чтобы вручную настроить хост-адаптер, убедитесь, что не установлен флажок Автонастройка скорости на панели «Конфигурация портов», выберите настраиваемую синхронную линию и щелкните кнопку Свойства. Чтобы настроить синхронную линию концентратора, выберите концентратор и щелкните Свойства. Выберите в поле со списком Задать скорость нужный режим.


Добавление концентраторов в системы C/X и EPC/X

Чтобы добавить концентратор в существующую конфигурацию C/X или EPC/X, выберите синхронную линию хост-адаптера, в которую надо добавить концентратор, и щелкните Добавить. Выберите нужный хост-адаптер из списка.


Удаление концентраторов из систем C/X и EPC/X

Чтобы удалить концентратор из конфигурации C/X или EPC/X, выберите удаляемый концентратор и щелкните Удалить.


Добавление модулей порты/Xem и модем/Xem в EPC/X-системы

Чтобы добавить модуль порты/Xem или модемы/Xem в конфигурацию концентраторов EPC/CON-16, выберите концентратор и щелкните Добавить. Выберите добавляемый модуль и щелкните OK.


Удаление модулей порты/Xem и модем/Xem из EPC/X-системы

Чтобы удалить модуль порты/Xem или модем/Xem из конфигурации концентраторов EPC/CON-16, выберите удаляемый модуль и щелкните Удалить.


Добавление модулей порты/Xem и модем/Xem в Xem-системы

Чтобы добавить модуль порты/Xem или модем/Xem в конфигурацию системы Xem, выберите хост-адаптер Xem и щелкните Добавить. Выберите добавляемый модуль и щелкните OK.


Удаление модулей порты/Xem и модем/Xem из Xem-системы

Чтобы удалить модуль порты/Xem или модем/Xem из конфигурации системы Xem, выберите удаляемый модуль и щелкните Удалить.


Модули порты/Xem

Модули порты/Xem включают порты/16em и порты/8em. Модули PORTS/Xem можно подключить к хост-адаптеру Xem или концентратору EPC/CON-16.


Модули модем/Xem

Модули модем/Xem включают модем/4em и модем/8em. Модемные модули представляют собой четырех или восьми скоростные факс-модемы, которые можно подключить к хост-адаптеру Xem или концентратору EPC/CON-16.


Настройка скорости синхронной линии

Чтобы настроить синхронную скорость передачи данных, метод разводки и режим синхронизации для хост-адаптеров C/X и EPC/X, концентраторов C/CON, EPC/CON и банка модемов T1, выберите требуемые параметры из списка. Более подобные сведения о синхронной разводке и режимах синхронизации можно найти в документации данного концентратора.

См. также:

Настройка C/X, EPC/X и банка модемов T1 в синхронной линии


Копирование параметров настройки порта - выбор порта
Копирование параметров настройки порта — выбор порта

Чтобы выбрать все порты, выберите вариант Все порты. Все порты выделяться.

Чтобы выбрать отдельные порты, выберите вариант Выбранные порты, нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl>, а затем выберите нужные порты. Чтобы выбрать группу портов, выберите первый порт группы, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>, а затем выберите последний порт группы. Вся группа будет выбрана.

После выбора всех необходимых портов щелкните OK. Все выбранные порты будут настроены в соответствии с параметрами в окне дополнительных настроек.


Выбор модуля

Чтобы добавить подключенный модуль порты/Xem и/или модем/Xem в конфигурацию, выберите модуль из списка и щелкните OK.


Модули порты/Xem и модем/Xem

Концентраторы EPC/CON-16 содержат интерфейс расширенной шины (EBI), который позволяет увеличить число асинхронных портов путем подключения модулей Порты/Xem и/или Модем/Xem. При наличии подключенных к концентратору модулей выберите Да. Если подключенные модули отсутствуют, то выберите Нет.


Загрузка флэш-памяти

Микропрограмму для модем/Xem и банка модема T1 можно обновить при помощи служебной программы загрузки флэш-памяти. Обратитесь в службу технической поддержки корпорации Digi для получения необходимых файлов.

При наличии этих файлов выберите модуль модем/Xem или концентратор банка модемов T1 и щелкните Свойства. При приглашении укажите путь к фалам.

Не выключайте питание модема во время загрузки файлов.

После завершения загрузки порты модемов будут сброшены и параметры модема будут восстановлены в соответствии с настройками по умолчанию.


Настройка числа портов

PCI-адаптеры AvanStar корпорации могут быть укомплектованы панелями 8-портового и 16-портового интерфейса. Выберите подходящую панель интерфейса из списка и щелкните Далее.