Выбор параметров источника бумаги принтера.

Доступны следующие варианты.

Не установлено

Дополнительный источник бумаги не установлен.

1-Cassette Feeding Unit

После выбора этого параметра кассета 2 становится доступной как источник бумаги.

3-Cassette Feeding Unit

После выбора этого параметра кассеты 2, 3 и 4 становятся доступными как источники бумаги.