NAME           WINMOD WINDOWCOMPAT
DESCRIPTION    'Dos Windows Client'
EXETYPE        WINDOWS
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       16384
STACKSIZE      16384
EXPORTS        WndProc
               CatalogDlg       @1
               UnCatalogDlg     @2
               StartDBDlg       @3
               QueryDBDlg       @4
