Copyright: Thu Nov 26 18:27:38 1998


Listar alla objekt som du kan synkronisera och förbereda för avsändning i frånkopplat läge. Du kan till exempel synkronisera delade mappar på en annan dator och Internet-prenumerationer. Klicka här för att markera kryssrutan bredvid alla objekt som du vill synkronisera.


Klicka här om du vill visa en detaljerad vy av det valda objektet i Markera kryssrutorna för de objekt som ska synkroniseras. För varje objekt kan du få ytterligare information eller fler inställningar som du kan anpassa. Om knappen är nedtonad finns ingen ytterligare information eller fler inställningar tillgängliga.


Klicka här för att ange när synkronisering äger rum. Du kan installera Windows så att synkroniseringen sker automatiskt när du loggar in på eller ut från datorn, när datorn inte används eller vid schemalagda tillfällen under dagen.


Startar synkroniseringen av objekten som har markerats i Markera kryssrutorna för de objekt som ska synkroniseras.


Stänger den här dialogrutan.


Anger om alla de markerade objekten i Synkronisera följande markerade objekt ska synkroniseras automatiskt när du loggar in på datorn.


Anger om alla de markerade objekten i Synkronisera följande markerade objekt ska synkroniseras automatiskt när du loggar ut från datorn.


Anger om du ska få ett meddelande, i form av en lista över objekt som ska synkroniseras, innan den automatiska synkroniseringen vid inloggning/utloggning börjar. Du kan välja om du vill synkronisera alla objekt, hoppa över vissa objekt eller också kan du avbryta den automatiska synkroniseringen.


Anger om filer ska synkroniseras i Windows när datorn inte används.


Klicka här om du vill ställa in avancerade inställningar för inaktivitet, till exempel hur lång tid som datorn ska vara inaktiv innan synkroniseringen startar och hur ofta objekten ska synkroniseras.


Klicka på rullningspilarna när du vill ange hur länge datorn ska vara inaktiv innan synkroniseringen av objekt i frånkopplat läge automatiskt startar.


Anger om synkroniseringen av filer ska upprepas när datorn inte används.


Klicka på rullningspilarna när du vill ange hur ofta objekt i frånkopplat läge ska synkroniseras när datorn inte används. Om du vill att objekten ska synkroniseras ofta skriver du in en lägre siffra. Du måste dock tänka på att om du synkroniserar ofta ger det mer trafik i nätverket.


Anger om objekt ska synkroniseras när datorn körs på batterier. Eftersom hårddisken ofta utnyttjas vid synkronisering, töms batterierna snabbare.


Listar de synkroniseringsalternativ som du har lagt till. Ett synkroniseringsalternativ innehåller de objekt som ska synkroniseras, datum, tid och frekvens för synkroniseringen samt en beskrivning av schemat. Du kan lägga till, ta bort eller redigera alla objekt i den här listan genom att markera dem och klicka på lämplig knapp.


Startar guiden Schemalagd synkronisering i vilken du får hjälp att skapa ett synkroniseringsschema. Du markerar de objekt som du vill synkronisera och schemalägger sedan synkroniseringen på lämplig tid.


Tar bort det markerade schemat från listan.


Klicka här om du vill visa eller ändra inställningarna för det valda schemat.


Här kan du skriva in ett beskrivande namn på schemat.


Listar tillgängliga typer av nätverksanslutningar för datorn.


Listar alla objekt som kan synkroniseras. Klicka här för att markera kryssrutan för det objekt som du vill synkronisera.


Listar tillgängliga typer av nätverksanslutningar för datorn.


Listar alla objekt som kan synkroniseras. Klicka här för att markera kryssrutan bredvid det objekt som du vill synkronisera under den här schemalagda synkroniseringen.


Anger om datorn automatiskt ansluts till rätt nätverk om en nätverksanslutning inte är tillgänglig under en schemalagd synkronisering.


Anger att den schemalagda synkroniseringen endast sker när du är inloggad på den här datorn. Om en annan användare är inloggad på datorn då den schemalagda synkroniseringen ska ske, eller om ingen användare alls är inloggad, sker ingen synkronisering.


Anger att den schemalagda synkroniseringen äger rum när oberoende av vem som är inloggad eller om ingen är det. Eftersom ditt användarnamn och lösenord används vid körning, måste du ange dem i rutorna Kör som, Lösenord och Bekräfta lösenord. Om du inte anger ett giltigt användarnamn och lösenord, äger den schemalagda synkroniseringen rum endast när du är inloggad på datorn.


Här kan du skriva in ditt användarnamn. Du måste också ange ett lösenord i rutorna Lösenord och Bekräfta lösenord. Om du inte anger ett giltigt användarnamn och lösenord, äger den schemalagda synkroniseringen rum endast när du är inloggad på datorn.


Här kan du skriva in ett lösenord med upp till 14 tecken. Lösenord är skiftlägeskänsliga.


Här kan du skriva in lösenordet en gång till för kontroll. Lösenord är skiftlägeskänsliga.


Anger synkroniseringens status.


Klicka här om du vill ha mer information om de objekt som håller på att synkroniseras. Du kan också ändra synkroniseringsinställningarna och hoppa över ett objekt så att det inte synkroniseras.


Visar synkroniseringsstatus för varje objekt. Till exempel, när en delad mapp synkroniseras visas i statuskolumnen Avstannad, Överhoppad, Synkroniserar, Lyckades eller Avbröts.

Du kan också hoppa över ett objekt genom att markera det i listan och sedan klicka på Hoppa över.


Hoppar över synkroniseringen av ett objekt i listan. Om knappen Hoppa över är inaktiverad klickar du på ett objekt och därefter på Hoppa över. Du kan hoppa över flera objekt genom att hålla ned CTRL-tangenten och klicka på varje objekt och därefter på Hoppa över.


Klicka här om du vill visa en detaljerad vy över det objekt som håller på att synkroniseras. För varje objekt kan du få ytterligare information eller fler inställningar som du kan anpassa. Om knappen är inaktiverad finns det ingen mer information eller fler inställningar tillgängliga.


Avslutar synkroniseringen av alla objekt. Om du vill avsluta synkroniseringen av endast ett objekt, klickar du på Information, för att visa dialogrutan (om så behövs) och klickar sedan på Hoppa över.


Visar meddelanden som har loggats under synkroniseringen.


Gör det möjligt att växla mellan synkroniseringsstatus och resultat.


"Håller upp" dialogrutan så att den inte stängs automatiskt när synkroniseringen är färdig.