LIBRARY REVERSE

DESCRIPTION     'DLL for reversing a sample in Esbeekay'
EXETYPE         WINDOWS
CODE            MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE        1024

