;-----------------------------------
; module definition file for Generic
;-----------------------------------

NAME        Generic
DESCRIPTION 'Sample Borland C++ Windows Application'
EXETYPE     WINDOWS
STUB        'WINSTUB.EXE'
CODE        PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA        PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   8192
EXPORTS
    MainWndProc  @1
    AboutDlgProc @2
    DateDlgProc  @3
