; Applib.def

LIBRARY     APPlib
DESCRIPTION 'DLL for AppBar 4.0 (C) NEVERnever Software, 1993'
EXETYPE     WINDOWS
CODE	    PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	    PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE    1024
EXPORTS     RetrieveTextMetrics
	    DrawBitmap
	    ReadSystemIni
	    ReadSoundIni
	    ReadButtonIni
	    SaveSystemIni
	    SaveSoundIni
	    SaveButtonIni
	    ExecuteErrorHandle
	    ReadRunLoadIni
	    SaveRunLoadIni
	    CloseApp
	    WaitForWMCloseWndProc
	    InitButton
