* prototypes for octamixplayer.library V7
##base _OctaMixPlayerBase
##bias 30
##public
GetPlayerM()()
FreePlayerM()()
PlayModuleM(module)(A0)
ContModuleM(module)(A0)
StopPlayerM()()
LoadModule_FastM(filename)(A0)
UnLoadModuleM(module)(A0)
SetModnumM(modnum)(D0)
RelocModuleM(module)(A0)
RequiredPlayRoutineM(module)(A0)
Set14BitMode(mode)(D0)
SetMixingFrequency(freq)(D0)
SetMixBufferSize(buffsize)(D0)
##end
