DEFINITION MODULE Translator {"translator.library", 33};

FROM SYSTEM IMPORT
 ADDRESS;

CONST
 notUsed=-1;
 noMem=-2;
 makeBad=-4;

PROCEDURE Translate(in{8}:ADDRESS;
                    inLen{0}:LONGINT;
                    out{9}:ADDRESS; 
                    outLen{1}:LONGINT): LONGINT; CODE -30;

END Translator.
