DEFINITION MODULE Terminal;
(* 2.3 / 30.7.88 / ms *)

VAR
 waitCloseGadget: BOOLEAN;

PROCEDURE BusyRead(VAR ch: CHAR);
PROCEDURE Read(VAR ch: CHAR);
PROCEDURE ReadLn(VAR st: ARRAY OF CHAR; VAR len: INTEGER);

PROCEDURE Write(ch: CHAR);
PROCEDURE WriteLn;
PROCEDURE WriteString(string: ARRAY OF CHAR);

END Terminal.
