(* $M- *)
DEFINITION MODULE Keyboard;

FROM Exec IMPORT
 nonstd;

CONST
 keyboardName="keyboard.device";
 readEvent=nonstd+0;
 readMatrix=nonstd+1;
 addResetHandler=nonstd+2;
 remResetHandler=nonstd+3;
 resetHandlerDone=nonstd+4;

END Keyboard.
