(* $M- *)
DEFINITION MODULE Input;

FROM Exec IMPORT
 nonstd;

CONST
 inputName="input.device";
 addHandler=nonstd+0;
 remHandler=nonstd+1;
 writeEvent=nonstd+2;
 setThresh=nonstd+3;
 setPeriod=nonstd+4;
 setMPort=nonstd+5;
 setMType=nonstd+6;
 setMTrig=nonstd+7;

END Input.
