##base _gb_TimerBase
##public
##bias 264
pOS_GetSysTime(par1)(a0)
pOS_AddTime(par1,par2)(a0,a1)
pOS_SubTime(par1,par2)(a0,a1)
pOS_CmpTime(par1,par2)(a0,a1)
##end
