##base _gb_LocaleBase
##public
##bias 144
pOS_OpenLocale(par1)(a0)
pOS_CloseLocale(par1)(a0)
pOS_GetLocaleStr(par1,par2)(a0,d0)
pOS_LocaleToUpper(par1,par2)(a0,d0)
pOS_LocaleToLower(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsAlNum(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsAlpha(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsCntrl(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsDigit(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsGraph(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsLower(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsPrint(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsPunct(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsSpace(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsUpper(par1,par2)(a0,d0)
pOS_IsXDigit(par1,par2)(a0,d0)
pOS_OpenCatalogA(par1,par2,par3)(a0,a1,a2)
##shadow
pOS_OpenCatalog(par1,par2,tags)(a0,a1,a2)
pOS_CloseCatalog(par1)(a0)
pOS_GetCatalogStr(par1,par2,par3)(a0,d0,a1)
pOS_StrnCmp(par1,par2,par3,par4)(a0,a1,a2,d0)
pOS_StrniCmp(par1,par2,par3,par4)(a0,a1,a2,d0)
pOS_FormatDate(par1,par2,par3,par4)(a0,a1,a2,a3)
pOS_FormatDateStr(par1,par2,par3,par4,par5)(a0,a1,a2,a3,d0)
##end
