##base _gb_ExecBase
##public
##bias 144
pOS_ForbidSchedul()()
pOS_PermitSchedul()()
pOS_FreeTrap(trapNum)(d0)
pOS_AllocTrap(trapNum)(d0)
pOS_FreeSignal(signalNum)(d0)
pOS_AllocSignal(signalNum)(d0)
pOS_SendSignal(par1,signalSet)(a0,d0)
pOS_WaitSignal(signalSet)(d0)
pOS_SetSignal(newSignals,signalSet)(d0,d1)
pOS_SetTaskPriority(par1,priority)(a0,d0)
pOS_FindTask(par1)(a0)
pOS_RemTask(par1)(a0)
pOS_AddTask(par1,initPC,finalPC)(a0,a1,a2)
pOS_CreateTask(name,pri,func,stackSize,taskSize,userData0,par7)(a0,d0,a1,d1,d2,d3,a2)
pOS_DestructMsgPort(par1)(a0)
pOS_ConstructMsgPort(par1)(a0)
pOS_DeletePort(par1)(a0)
pOS_CreatePort(par1,pri)(a0,d0)
pOS_FindPort(name)(a0)
pOS_WaitPort(par1)(a0)
pOS_ReplyMsg(par1)(a0)
pOS_GetMsg(par1)(a0)
pOS_PutMsg(par1,par2)(a0,a1)
pOS_RemPort(par1)(a0)
pOS_AddPort(par1)(a0)
pOS_SetLibFunction(par1,funcIndex,newFunc,oldFunc)(a0,d0,a1,a2)
pOS_MakeLibrary(par1,par2,initFunc,posSize,par5)(a0,a1,a2,d0,a3)
pOS_MakeFunctions(par1,par2,par3,par4)(a0,a1,a2,d0)
pOS_SumLibrary(par1)(a0)
pOS_CloseLibrary(par1)(a0)
pOS_OpenLibrary(par1,version)(a0,d0)
pOS_RemLibrary(par1)(a0)
pOS_AddLibrary(par1)(a0)
pOS_FreePoolVec(par1,par2)(a0,a1)
pOS_AllocPoolVec(par1,size,memf)(a0,d0,d1)
pOS_FreePoolAll(par1)(a0)
pOS_FreePoolMem(par1,par2,size)(a0,a1,d0)
pOS_AllocPoolMem(par1,size,memf)(a0,d0,d1)
pOS_InitMemPool(par1,segmSize,semgMEMF)(a0,d0,d1)
pOS_FreeVec(par1)(a0)
pOS_AllocVec(par1,attr)(d0,d1)
pOS_AddMemList(par1,attr,pri,adr,name)(d0,d1,d2,a0,a1)
pOS_FreeEntry(par1,par2)(a0,a1)
pOS_AllocEntry(par1,par2)(a0,a1)
pOS_AvailMem(requirements)(d0)
pOS_FreeMem(memoryBlock,byteSize)(a0,d0)
pOS_AllocAbs(byteSize,location)(d0,a0)
pOS_AllocMem(byteSize,requirements)(d0,d1)
pOS_Deallocate(par1,memoryBlock,byteSize)(a0,a1,d0)
pOS_Allocate(par1,byteSize)(a0,d0)
pOS_RemSemaphore(par1)(a0)
pOS_AddSemaphore(par1)(a0)
pOS_FindSemaphore(par1)(a0)
pOS_ReleaseSemaphoreList(par1)(a0)
pOS_ObtainSemaphoreList(par1)(a0)
pOS_AttemptSemaphore(par1)(a0)
pOS_ReleaseSemaphore(par1)(a0)
pOS_ObtainSemaphore(par1)(a0)
pOS_InitSemaphore(par1)(a0)
pOS_DisplayAlert(alertNum)(d0)
pOS_InitResident(par1,par2)(a0,a1)
pOS_FindResident(par1)(a0)
pOS_DeleteIORequest(par1)(a0)
pOS_CreateIORequest(par1,par2)(a0,d0)
pOS_BeginIO(par1)(a0)
pOS_AbortIO(par1)(a0)
pOS_WaitIO(par1)(a0)
pOS_CheckIO(par1)(a0)
pOS_SendIO(par1)(a0)
pOS_DoIO(par1)(a0)
pOS_CloseDevice(par1)(a0)
pOS_OpenDevice(par1,unit,par3,flags,version)(a0,d0,a1,d1,d2)
pOS_RemDevice(par1)(a0)
pOS_AddDevice(par1)(a0)
pOS_CloseResource(par1)(a0)
pOS_OpenResource(par1)(a0)
pOS_RemResource(par1)(a0)
pOS_AddResource(par1)(a0)
pOS_GetIMemberAdr(memberIdx,par2)(d0,a0)
pOS_GetNClass(par1)(a0)
pOS_GetUpObjectAdr(par1,par2,num)(a0,a1,d0)
pOS_MoveDownClassPtr(par1,object,newCl,newObject)(a0,a1,a2,a3)
pOS_MoveUpClassPtr(par1,object,newCl,newObject)(a0,a1,a2,a3)
pOS_GetMemberAdr(par1,idx,par3)(a0,d0,a1)
pOS_CloseClass(par1)(a0)
pOS_OpenClass(par1,ver)(a0,d0)
pOS_DoAbsMethodA(par1,par2,par3)(a0,a1,a4)
##shadow
pOS_DoAbsMethod(par1,par2,tags)(a0,a1,a4)
pOS_DoVirMethodA(par1,par2,par3)(a0,a1,a4)
##shadow
pOS_DoVirMethod(par1,par2,tags)(a0,a1,a4)
pOS_DoMMethodA(par1,idx,par3,par4)(a0,d0,a1,a4)
##shadow
pOS_DoMMethod(par1,idx,par3,tags)(a0,d0,a1,a4)
pOS_DoIMethodA(par1,par2)(a0,a4)
##shadow
pOS_DoIMethod(par1,tags)(a0,a4)
pOS_DeleteObject(par1)(a0)
pOS_CreateObject(par1,par2,par3,par4)(a0,a1,d0,a4)
##shadow
pOS_CreateObjectTags(par1,par2,par3,tags)(a0,a1,d0,a4)
pOS_SubClass(par1)(a0)
pOS_AddLinkClass(par1,par2)(a0,a1)
pOS_AddClass(par1)(a0)
pOS_WriteAsciiFmt(par1,par2,par3)(a0,a1,d0)
pOS_ReadAsciiFmt(par1,par2)(a0,a1)
pOS_RawDoFmt(par1)(a0)
pOS_PermitIRQ()()
pOS_ForbidIRQ()()
pOS_CopyMem(par1,par2,par3)(a0,a1,d0)
pOS_StackSwap(par1)(a0)
pOS_CacheControl(par1,par2)(d0,d1)
pOS_CacheClearU()()
pOS_CacheClearE(par1,par2,par3)(a0,d0,d1)
pOS_ColdReboot()()
pOS_WriteDebug(par1,par2,type)(a0,d0,d1)
pOS_ConstructSigPort(par1,sigBit)(a0,d0)
pOS_ObtainSemaphoreShared(par1)(a0)
pOS_AttemptProcureSemaphore(par1,par2)(a0,a1)
pOS_VacateSemaphore(par1,par2)(a0,a1)
pOS_ProcureSemaphore(par1,par2)(a0,a1)
pOS_DebugClassAbs(obj,mcl,clName,cl,print)(a0,a1,a2,a3,d0)
pOS_DebugClassI(obj,clName,cl,print)(a0,a1,a2,d0)
pOS_DeleteClass(par1)(a0)
pOS_CreateClass(className,supClName,supCl,dispFunc,objSize,supClVer)(a0,a1,a2,a3,d0,d1)
pOS_AttemptTimeSemaphore(par1,micros)(a0,d0)
pOS_RemMemHandler(par1)(a0)
pOS_AddMemHandler(par1)(a0)
pOS_WaitTimeSignal(signalSet,micros)(d0,d1)
pOS_GetObjectRootAdr(par1,object)(a0,a1)
pOS_DeleteTask(par1,sigTask,signalSet)(a0,a1,d0)
pOS_RemSemaphoreQR(par1,par2)(a0,a1)
pOS_AddSemaphoreQR(par1,par2)(a0,a1)
pOS_SetTaskXPri(par1,runPri,sysPri,mode)(a0,d0,d1,d2)
pOS_ExecCheckA(par1)(a0)
##shadow
pOS_ExecCheck(tags)(a0)
pOS_IsObtainSemaphore(par1)(a0)
pOS_AllocAlignment(par1,byteSize,requirements,lg2)(a0,d0,d1,d2)
pOS_IsPoolMem(par1,par2)(a0,a1)
pOS_TypeOfMem(par1,mode)(a0,d0)
pOS_AvailPoolMem(par1,requirements)(a0,d0)
pOS_VKPrintf(fmt,argv)(a0,a1)
pOS_KPutChar(ch)(d0)
pOS_Supervisor(func)(a0)
pOS_UnlockTaskList()()
pOS_LockTaskList()()
pOS_UnlockDeviceList()()
pOS_LockDeviceList()()
pOS_UnlockLibraryList()()
pOS_LockLibraryList()()
pOS_UnlockClassList()()
pOS_LockClassList()()
pOS_UnlockMsgPortList()()
pOS_LockMsgPortList()()
pOS_UnlockSemaphoreList()()
pOS_LockSemaphoreList()()
pOS_WaitTimePort(par1,micros)(a0,d0)
##end
