 Vektorgrafikunterstützung im PMPro
 ==================================

  Wichtige Hinweise
  =================
  Der PMPro4 unterstützt durch die SuperView-Library auch einige exotische
  Vektorgrafikformate (FIG, CGM), deren Einlesen - ebenso wie die 
  Verarbeitung von Postscript-Dateien - das Vorhandensein des frei
  erhältlichen "Ghostscript"-Paketes voraussetzt. Das Lesen von
  WMF-Grafiken benötigt kein Ghostscript. Hierfür benötigen Sir nur
  das Programm MetaView (Aminet/gfx/conv/MetaView.lha)

  Bei der Verwendung von Ghostscript für die Postscript- Unterstützung
  sind allerdings einige Dinge zu beachten:

  - Sie müssen sich Ghostscript V3.53 oder V4.0 aus einer Freeware-Quelle 
    besorgen (z.B. Aminet)
  - Ghostscript muß korrekt installiert worden sein: Verwenden Sie, falls 
    Ihnen eine eigenhändige Installation zu kompliziert erscheint, das
    dem PMPro beigefügte Installer-Script, das speziell an die Aminet-CD-
    Dateistruktur angepaßt wurde
  - achten Sie darauf, daß sie die richtige Ghostscript-Version
    installiert haben
  - als 68040/060-Besitzer müssen Sie unter Umständen einen speziellen, 
    dem Ghostscript-Paket beigefügten, Patch für die MathIEEE-Libraries 
    namens "SetMathPatch" installieren (alternativ eine aktuelle
    SetPatch-Version größer V43.4 von Amiga Technologies)
  - es macht ebenfalls Sinn, in 68040/060-Systemen die Standard-
    Mathematik-Bibliotheken durch bessere, optimierte Versionen zu 
    ersetzen. Es empfiehlt sich hierfür das "FMath"-Paket aus dem Aminet 
    (V40.6 aus Aminet:util/libs/FMath406.LHA).
  - Ghostscript benötigt zum Funktionieren eine stattliche Anzahl von 
    Schriftdateien (Font-Dateien für fontmap-Einträge), ohne die es für 
    Nicht-Grafik-Postscriptdateien nur schlecht verwendbar ist. Auf
    diversen GNU-CD-ROMs, FTP-Servern oder im Aminet dürften Sie fündig
    werden. Kopieren Sie zusätzliche Font-Dateien einfach in die "fonts"- 
    Schublade im Ghostscript-Verzeichnis.
  - Ghostscript 3.53 scheint einen Bug zu besitzen, der verhindert, daß 
    vorhandene Font-Dateien korrekt lokalisiert, zugeordnet und verwendet 
    werden können. Dies bedeutet, daß Sie mit Ghostscript 3.53 
    höchstwahrscheinlich keine CGM-Dateien (GPlot.svobject) werden 
    einlesen können, da GPlot (Version 4.3b2) stets explizit einen Font 
    namens "Times-Roman" vorgibt. Dieser wird zwar nicht benötigt, aber 
    das Nicht-Vorhandensein bzw. Nicht-Finden dieses Fonts verhindert
    u.U. das Einlesen der intern stets nach Postscript konvertierten CGM-
    Grafiken.
  - verwenden Sie für einen ersten Test nach der Ghostscript-Installation
    die Dateien "tiger.ps" und "chess.ps" aus der "Examples"-Schublade im
    Ghostscript-Verzeichnis. "Tiger.ps" sollte sich immer laden lassen,
    wenn alles korrekt installiert wurde. "Chess.ps" setzt darüberhinaus
    die korrekte Installation von Zusatzfonts (Times-Roman, etc.) voraus.
  - Aktivieren Sie die Unterstützung von PS, FIG und CGM-Grafiken 
    mittels Ghostscript nur, wenn Ghostscript auf Ihrem System fehlerfrei 
    funktioniert.

  Konfiguration
  =============
  Im Menü Einstellungen / Vektorgrafiken Können
  Sie alle nötigen Einstellungen für die Vektorformate PS, EPS, CGM, WMF
  FIG vornehmen können.
 
   Postscript Optionen
   -------------------
    - Ghostscript: Hier ist das Programm Ghostscript auszuwählen
    - Farbtiefe: Stellen Sie hier ein, in welcher Farbtiefe die
      eingeladenen Postsciptfiles vorliegen sollen. 8 Bit ist für fast
      alle Fälle völlig ausreichend.
    - Auflösung: Mit welcher Auflösung (dpi - Dots per Inch) sollen die
      Files gelesen werden. Der voreingestellte Wert von 72 dpi
      entspricht überlicherweise der Bildschirmauflösung und sollte
      normalerweise nicht zu stark erhöht werden.
    - Aktivieren: Soll dieses Modul aktiviert werden (siehe Hinweis!)?

   Amifig / GPlot / EPS / WMF
   --------------------------
    - GPlot wählen: Wählen Sie mit dieser Funktion das Programm Gplot. 
    - Aktivieren: Soll das GPlot Modul aktiviert werden (siehe Hinweis!).
    - fig2dev wählen: Wählen Sie mit dieser Funktion das Programm fig2dev
      aus, welches Bestandteil des Amifig-Paketes ist. 
    - Aktivieren: Soll das Amifig-Modul aktiviert werden (siehe
      Hinweis!)?
    - EPS laden: Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob beim Laden
      einer EPS-Grafik der Preview-Header genommen, oder diese mit Hilfe 
      von Ghostscript interpretiert werden soll.
    - EPS speichern: hier stellen Sie die Auflösung (in dpi - Dots /
      Inch) ein, welche beim Speichern von Grafiken im EPS-Format
      verwendet werden soll. Das Speichern von Grafiken im EPS-Format
      benötigt kein Ghostscript und ist deshalb immer verfügbar, auch
      falls Ghostscript auf Ihrem System nicht vorhanden ist.
    - MetaView wählen: Wählen Sie hiermit das ausführbare Programm
      MetaView aus.
    - Aktivieren: Soll dieses Modul aktiv sein?  


  Hinweis:
  ========
  Aktivieren Sie die Unterstützung von PS, EPS, FIG und CGM-
  Grafiken mittels Ghostscript nur, wenn Ghostscript auf Ihrem 
  System fehlerfrei funktioniert und Sie wirklich solche auf dem 
  Amiga kaum verbreiteten Grafiken verwenden möchten. Ansonsten 
  lassen Sie diese Module bitte immer inaktiv! Für jeden normalen 
  Amiga-Anwender dürften diese Formate uninteressant sein.   

  Ghostscript wird nicht für das WMF-Format benötigt. Hierfür benötigen Sie
  nur das Programm MetaView (aminet/gfx/conv)   

